% aamfigs.tex    AAM figures
\documentclass[11pt]{article}

% set up for (pdf)LaTeX processing
\newif\ifpdf
\ifx\pdfoutput\undefined
  \pdffalse
\else
  \pdftrue
\fi
\ifpdf
  \pdfoutput=1
  \usepackage[pdftex]{graphicx}
\else
  \usepackage{graphicx}
\fi
\usepackage{rotating}  % or \usepackage{isorot}

% isopage.tex    Dimensions of an ISO page on US letterpaper
\setlength{\headheight}{11pt}
\setlength{\headsep}{10mm}
\setlength{\topskip}{11pt}
\setlength{\footskip}{11mm}
\setlength{\textwidth}{160mm}
\setlength{\textheight}{221mm}
\setlength{\columnsep}{10mm}
\setlength{\topmargin}{-9.4mm}
\setlength{\oddsidemargin}{1.55mm}
\setlength{\evensidemargin}{1.55mm}

\title{AAMFIGS.TEX}
\author{Peter Wilson} \date{22 May 2000}
\begin{document}
\maketitle
\listoffigures
\clearpage

\begin{sidewaysfigure}
\centering
\includegraphics{aam1.mps}
\caption{AAM 1}
\end{sidewaysfigure}

\begin{sidewaysfigure}
\centering
\includegraphics{aam2.mps}
\caption{AAM 2}
\end{sidewaysfigure}

\begin{sidewaysfigure}
\centering
\includegraphics{aam3.mps}
\caption{AAM 3}
\end{sidewaysfigure}

\begin{figure}
\centering
\includegraphics{aam5.mps}
\caption{AAM 5}
\end{figure}

\end{document}

