
\documentclass[12pt,draft,a4paper,twoside]{article}
\usepackage[bf,footnotesize]{caption}
\usepackage[outercaption,wide]{sidecap}
%\usepackage[outercaption,wide,raggedright]{sidecap}
%\usepackage[innercaption,wide]{sidecap}

\usepackage{hyperref}

%\usepackage[verbose]{geometry}
%\geometry{marginpar=5cm}

% ----------------------- Page layout dimensions from `geometry'
\setlength{\paperwidth}{597.50787pt}
\setlength{\paperheight}{845.04684pt}
\setlength{\textwidth}{325.74434pt}
\setlength{\textheight}{693.53699pt}
\setlength{\oddsidemargin}{7.47989pt}
\setlength{\evensidemargin}{119.74367pt}
\setlength{\topmargin}{-30.01506pt}
\setlength{\headheight}{12.0pt}
\setlength{\headsep}{25.0pt}
\setlength{\footskip}{30.0pt}
\setlength{\marginparwidth}{142.26378pt}
\setlength{\marginparsep}{10.0pt}
\setlength{\hoffset}{0.0pt}
\setlength{\voffset}{0.0pt}
% -----------------------

\errorcontextlines\maxdimen 

\listfiles

\newcommand{\FIGi}{%
   \setlength{\unitlength}{.105\linewidth}%
   \fbox{%
     \begin{picture}(4,6)%
       \put(1,5){\circle{1}}%
       \put(3,5){\circle{1}}%
       \put(2,3){\circle{1}}%
       \put(1,1){\circle{1}}%
       \put(3,1){\circle{1}}%     
     \end{picture}}%
}

\newcommand{\FIGii}{%
   \setlength{\unitlength}{\linewidth}%
   \addtolength{\unitlength}{-2\fboxrule}%
   \setlength{\unitlength}{.1\unitlength}
   \setlength{\fboxsep}{0pt}%
   \fbox{%
     \begin{picture}(10,4)%
       \put(1,3){\circle{1}}%
       \put(9,3){\circle{1}}%
       \put(5,2){\circle{1}}%
       \put(1,1){\circle{1}}%
       \put(9,1){\circle{1}}%     
     \end{picture}}%
}

\newcommand{\CAPi}{%
  Schematischer Aufbau eines Diodenlasers. Ober- und Unterseite des Kristalls
  sind metallisch kontaktiert, die Vorder- und R\"uckseite verspiegelt. Die
  Dicke der aktiven Zone (pn-\"Ubergang) liegt in der Gr\"o{\ss}enordnung von 
  5\,$\mu$m.}
  
\newcommand*{\MARKER}
  {\noindent\strut\vrule\hrulefill~text area 
   (\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{odd}{even} page)~\hrulefill\vrule%
    \marginpar{\strut\vrule\hrulefill~margin area~\hrulefill\vrule}}  
  
\setlength{\emergencystretch}{20pt}
\setcounter{topnumber}{1}
  
\begin{document}

\begin{SCfigure}[50][t]
  \FIGi\caption{\CAPi}\label{fig:A}%
\end{SCfigure}

\MARKER

\clearpage

\begin{SCfigure}[50][t]
  \FIGi\caption{\CAPi}\label{fig:B}%
\end{SCfigure}

\MARKER

\clearpage

\begin{SCfigure}[.9][t]
  \FIGi\caption{\CAPi}\label{fig:C}%
\end{SCfigure}

\MARKER

\clearpage

\begin{figure}[t]
  \begin{wide}
    \FIGii\caption{\CAPi}\label{fig:D}%
  \end{wide}
\end{figure}

\MARKER

\clearpage

\begin{figure}[t]
  \begin{wide}
    \FIGii\caption{\CAPi}\label{fig:E}%
  \end{wide}
\end{figure}

\MARKER

\end{document}





