A Bibliograph y of Publications in the Hew lett-Packar d

Journal

Nelson H. F. Beeb e

Univ ersit y of Utah

Departmen t of Mathematics, 110 LCB

155 S 1400 E RM 233

Salt Lak e Cit y , UT 84112-0090

USA

T el: +1 801 581 5254

F AX: +1 801 581 4148

E-mail: beebe@math.utah.edu, beebe@acm.org,

beebe@computer.org (In ternet)

WWW URL: http://www.math.utah.edu/~beebe/

28 No v em b er 2022

V ersion 1.25

Title w ord cross-reference

2

[WJ79].

2

[Can93, Kri81b, Mer81].

f (x) = 0 [Kah79]. μ

[Ano94-31, BBF

+

97, Ra j95]. π /4 [Bir91].

-la w [Ano94-31].

0.01-to-20-GHz [BBI

+

93].

0.01-to-40-GHz [Zel91]. 0.1-Micrometer

[RNR

+

98]. 0.35- [BBF

+

97, Ra j95].

1 [Bol75, DSB94, FMN84, Mae74, MS82,

R O86, REB86, Sc h86, T o e86]. 1-GHz

[R O86, REB86, Sc h86, T o e86]. 1-Hz [Bol75].

1-MHz [AI84, Mae74]. 1-MIPS

[FMN84, MS82]. 1.0625 [CDLN96].

1.0625-Gbit [CDLN96]. 1.0625-Gbit/s

[CDLN96]. 1.55-mm [Ano95-47]. 1.8-GHz

[KN93]. 1/4 [DSB94]. 1/4-Inc h [DSB94].

10 [D

A75, Hil93a, San72].

10-Hz-to-13-MHz [D

A75].

10-Hz-to-150-MHz [CCH

+

91].

10-Megasample-p er-Second [Hil93a].

10-MHz [Hil93b]. 10-MHz-to-18-GHz

[San72]. 100 [Bes75, HT92, Jer74]. 100-dB

[Jer74]. 100-MHz [Wit92b, Bes75, HT92].

100000-sample-p er-second [Go e89].

100V

G [A

T95, Ano95-36, Bro95, CCC

+

95,

CJ95, GS95]. 100V

G-An yLAN [A

T95,

Ano95-36, Bro95, CCC

+

95, CJ95, GS95].

11.8-in [HFKS95]. 110-dB [Hil93b]. 1100

[Jek75]. 1100-MHz [Jek75]. 12-bit

[GY88, SIBH88]. 12-megab yte [Smi79].

120 [Ry a95]. 120-MHz [Ry a95]. 1200C

1

[BCK

+

94, BTE

+

94, CAJ

+

94, DMW94,

PPMW94]. 125 [SIBH88]. 125-MHz

[SIBH88]. 128K [WSBK83]. 128K-Bit

[WSBK83]. 1300-nm [R

WT97]. 13MHz

[NT A72]. 15-p ort [Bro95]. 150 [LGV

+

98].

150-MHz-Bandwidth [LGV

+

98]. 16-Bit

[RR83, Go e89]. 16-v olt [KE74]. 1611A

[Ogd78]. 18 [BFHT83, LE83]. 18-MHz

[BFHT83, LE83]. 18C [LS87]. 1980A

[Kar82]. 1980A/B [Kar82]. 1980s [Cla79].

1990s [HPF93]. 1996 [Ano96-28]. 1a

[MRH94d].

2 [DSB94, HE75, Ujv94]. 2-to-18-GHz

[HE75]. 2-to-26.5-GHz [HZ83].

2.488-Gbit [GLP

+

97, WSYD97].

2.488-Gbit/s [GLP

+

97, WSYD97].

2.5-GHz [US93]. 2/ [PS81, Sol81]. 20

[KE74]. 20-GHz [D

Vl91, HH91, HCHR91].

20-MHz [KE74]. 200 [MP81]. 200-kHz

[MP81]. 2100A [Cou71]. 21MX

[Lan77, RH74, Rig77]. 2392A [SBB85].

25-Line [Adl86]. 250 [GZC74].

250-Megasample-P er-Second [D

WD88].

250-MHz [GZC74]. 26.5 [Bol80, NML90].

26.5-GHz [Bol80]. 26.5-to-75-GHz

[NML90]. 280 [MT81]. 280-MHz [MT81].

28C [LS87]. 2D [MMNR89].

3-GHz [SPD

+

93, W ag93]. 3-MIPS

[WST84]. 3.0 [PT90]. 30-bit [WYSE97].

30-lb [Smi69]. 300-lpm [L

T85]. 300-MHz

[BKE

+

90, SES90]. 3000/IBM [Ish80].

3054A [W ol81]. 32-Bit [A CK

+

84, BZS83,

BBD

+

84, GJW83, BFHT83, Fia83, GOS84,

HK C84b, Jon84, LMM84, L

WBB84]. 33

[Hol79, MK79]. 3326A [Spa85]. 33T

[Ano91e]. 3421A [Leo83]. 35 [Co c72].

3820A [W as80]. 38G [Don96]. 3D

[Ano94w, CG98, LB98, Tha89]. 3V [KM97].

4 [Bol74, Zel79]. 4-GHz [Bol74]. 4-Inc h

[DSB94]. 4-MHz [GY88]. 4-to-1300-MHz

[Zel79]. 4.5 [Bol75]. 4.5-GHz [Bol75]. 40

[Sa y80]. 40-GHz [Sa y80]. 400

[Jek80, T er78]. 400-Ipm [T er78].

400-to-1600-MHz [Jek80].

400-to-1600-MHz/ [Jek80]. 41 [W ol83].

41C [CR81, JM80, Ste80a]. 45C

[Bec80, JF80]. 486/33T [Ano91e]. 48SX

[BBE

+

91, HW91, Rip91, SMB

+

91, WP91].

4940A [Lee74].

5 [DSB94, WD84, Y an92].

5-Hz-to-200-MHz [WD84].

5-Hz-to-500-MHz [Y an92]. 5-v olt [DiF75].

5.9 [Kuh76]. 5.9-12.4-GHz [Kuh76]. 5/10

[Har87]. 50 [Sti77]. 50-m bit [YPS76].

50-m bit/s [YPS76]. 50-Megab yte [Sti77].

50-to-110-GHz [SA91]. 500

[Ano97a, BWW84, Vif76, WLHC84].

500-kHz-to-1.3-GHz [Vif76]. 500-MHz

[BKE

+

90, Hei88, KW90, Ano97a]. 500C

[MH92, MJKS92, RL92].

500C/DeskW riter [MH92, MJKS92, RL92].

50Hz [NT

A72]. 50Hz-to-13MHz [NT

A72].

5335A [LaF80]. 5345A [F el74]. 53C710

[Ano92b]. 54601A [Ano92-36].

600-pixel-p er-inc h [WYSE97]. 64000

[A VB80, McD80]. 65 [P et74, Sto74].

7090A [DF86]. 7100LC [Ano95-39,

BBJ

+

95, BK

QW95, LBLS95a, LBLS95b].

71400C [Ano91f]. 71B [BD84, Don86,

Lin84, Mey84, Mil84, W

AZH84]. 7300LC

[BT97, JU97, WT97]. 75

[A T83, P at83, Y or83]. 7550A [TRH85].

8 [Koh72, MB93, Sc h93a]. 8-Bit [MB93].

8-Gigasample-p er-Second

[MB93, Sc h93a]. 8-MHz [Koh72]. 8.5-digit

[GSVS89, Ste89b]. 8.5-digital [Go e89]. 80

[EDF82, Har82]. 8000

[BBR

+

97, DMJCB97, MGBB97]. 8146A

[Bel93, JS93, Mai93]. 85 [Leo83, NMS80].

85/3054A [W ol81]. 850-nm [SFHE85].

8505A [DH76]. 8509A [Ano95u]. 8509A/B

[Ano95u]. 8662A [Ko v81]. 8703A [Ano91f].

8901A [Nae79]. 8903A [Bo y80].

9000 [Gup95]. 9100A

[Co c68, Nea68, Osb68]. 9490 [BS98].

9660/HSG [K

GTM90]. 9826A

[DU82, KHI82, Spr82]. 9826A/9836A

[KHI82]. 9835A [Ch u79, Hal79, US79].

9835A/B [Ch u79, Hal79, US79]. 9836A

[DU82, KHI82, Spr82]. 9915A [Sw e81].

A-la w [Ano94-31, BFS94]. A-series

[WS84b]. a.c [Han70]. Abbreviations

[Ano94p]. Absolute [Ano93a]. absorbance

[WTB

+

90]. A C

[F ol72, Rob82b, Sw e89, WB83a].

accelerates [SK80]. Accelerator

[Mar95b, SOG98]. Acceptable [Ano92a].

accepts [Jer74]. Access [Ano94v, Man90,

BCH

+

89, CKP89, HG79, SWP90, WJ80].

accessibilit y [Inh75]. Accessible [Ano95x].

Accessing [EY96]. accessories

[D Vl91, K

CP77, ST75]. AccuP age

[WHBP95]. Accuracy

[Bar82, Bir91, Duf87, HH91, LeV88, MR93,

SC83b, Y an92, Bru79a, Co c72, Edw75, FR74,

Geb78, Han70, KS72, Mar77, MW73, Ric81b,

R W76, Rus93, SKB78, Sc h70]. Accurate

[NK84, V an98, AP76, BBT92, Kri81b, Ras87,

Sc h87, She71, Sol81]. accurately [Cha77].

ac hiev emen t [Lea89]. Ac hieving [TD92].

Acoustic [LGV

+

98, Shr82, W ai93, CE81,

IKS81, Lar83b, Mil83]. acoustical [KB69b].

Acquisition [Cam94, HT92, KYKM85,

MB93, T o e97, da 94, Ham93, HRH81, Hey81,

Leo83, Res83, R

O86, W ol75].

acquisition/con trol [HRH81, Res83].

across [Bac91]. Action [Ano92r, Bar96].

Activ e

[ES87, OST75, Gue74a, Spa85, US93].

activit y [Die75]. adaptable [FMN84].

adapted [FRA

C85]. Adapting

[Ano92b, Ogd78, Rob79, W at88]. adaptiv e

[gJH81, PN88]. adapts [GJ74, Ogd80].

ADC [Ano93b, Bak84, MR93]. Add

[REOB78]. Add-on [REOB78]. added

[EDF82]. Adding [BHW70, NMS80]. Adds

[BD84, Don86, Mil84]. Adhesiv e [RL92].

adjustmen ts [Sei91]. Administering

[EY96]. Administration [Ano93-38, Not93].

Adopting [LH95]. Adv anced [Ama86,

BP82, BH81, BMS87, BP A

+

94a, Coz78,

Cun98, DJS83, EA W

+

86, FHMP97, F

CK97,

GW77, SKK

+

86, SAS98, Y an92, Bee82,

BFMP84, GTM95, HDH

+

87, Hun92, WD84].

Adv anceNet [CGS

+

86]. Adv ances

[Mat90, Mat92]. adv an tages [Kei71].

Advisor [Mo o92, Ano92x, Bha92, BKD94,

Dou92, Kre92, Pru92]. Against [Har84].

Agen t [Sp e96, Sto96, PW89]. Agen ts

[Ste89a]. agile [RF72]. Ahead

[Ano96-31, Ano96-32]. AI [Cag86]. Aid

[BY A86, WS84b]. Aida [SMH86]. Aided

[BP82, D

V85, FR95, F an72, PSA83, PGW73].

Aids [PS83, TE86, Ano67, P or80]. air

[MM90]. airp ort [KB69a]. alarm [Ha j96].

AlGaAs [SDC

+

88]. algebraic [JY72].

Algorithm

[Ano93-42, Can93, Kri81a, LHL83, Smi84a].

Algorithms [Co c72, F

O95, HDH96, AM95,

Egb77a, Egb77b, Egb77c, Egb78].

Alignmen t [Has92, KW93]. AlInAs

[RNR

+

98]. AlInAs/GaInAs/GaAs

[RNR

+

98]. all-haul [BP93].

All-semiconductor [Fin72, TW76]. Allo ws

[Mal87]. almost [Mic71, Ogd80]. alone

[DF86, YK77]. Alpha [Har87].

alphan umeric [UAH77]. also [BB78].

Alternativ e [ARL

+

94, Ric76]. ALU

[AL T82, Mur82]. Aluminium [FK O

+

93].

American [Ho o91, Whi93]. AMIGO

[Car79, WM79]. AMIGO/ [Car79, WM79].

Amplifier [Ano95-47, Ano96-29, KWR

+

87,

KM97, LSM

+

95, Cho90, DeV70, Hei88,

Jer74, MLJP93, Mil75, P ec74, Rie94].

Amplifiers [Sti97, Kih82, Oli71].

amplitude [Gue74b]. amplitude/dela y

[Gue74b]. amplitudes [BB78]. Analog

[Cro79, D

WD88, Gar92, Gro91, Hig88,

Hil93a, KV94, Lym87, McD84, Mur92,

MPR82, NVBH87, RK94a, San86, SWI97,

TOB97, WP94a, Bes75, CPR75, CPK88,

Dam74, GY88, Go e89, Hil93b, LS76, MC85,

Rie94, SIBH88]. Analog-Digital [Gro91].

Analog-T o-Digital [D

WD88, MPR82,

Hil93a, KV94, RK94a, WP94a, CPK88,

GY88, Go e89, Hil93b, Rie94]. analyser

[ALRS89, Bo y80, Gue74b]. analyses

[SWM78]. Analysis

[Adc87b, ABC

+

88, Ano92d, Ano93-30,

Ano95k, A WH

+

87b, A WH

+

87a, BW92,

BDS85, Bra96, CP87, Cor96, DG88, D

V85,

Edw87, EH84, Eps84, Gra96, HNL87,

HKM96, HR82, KP88, L

Y94, Mil94, MM95,

MKW

+

96, Mo o92, PK84, RB82, Sc h96,

SD95, WR85, AKL69, Ano67, Bet97, Bha92,

BNB93, BF67, BBG91, CM72, Cra92,

Edw79b, F ro77, GRS93, HH91, IOS80, Kei71,

Kha81, Kil94, Ks69, Kin83, KHW89, Lin79b,

LM93, MM90, McK75, Mil90, MB96, Nad77,

NSA89, Nic88, NPG

+

83, PCW77, Pru92,

QW83, RR69, Rob82a, Rot70, R

G69, RS70,

SK69, Wha68, WB83a, WHHC89, WHH91].

analysis-concepts [Nad77]. Analytical

[Ano93v, SD95, PB76]. Analyzer

[Adc87a, Ano91f, Ano92-33, Ano95u, Ano96j,

Ano96k, Ano97f, A WH

+

87b, A WH

+

87a,

BW92, BKD94, D WB

+

97, EEH

+

84, HDH96,

JRM

+

86, KYKM85, KRDS83, L

W82, MD96,

MFW87, NG87, Neu84, PH96, Ro e96,

Uph88, W ar97a, Y an92, Y on94, ABM73,

AP69, Ano67, AR

GA85, Bak84, BHW70,

BBDK93, BDOT85, BV

AP87, CCH

+

91,

Cha77, CM75, CW72, CGH

+

93, DH76,

D A75, D

W92b, DO77, Dou92, Due74, ES77,

Edw79a, EA W

+

86, Elo93, Erd79, GHUW68,

GW77, Haa78, HW73, Ha w71, Hei88,

HCHR91, HH78, HMLN78, JM91, KN93,

Kei71, Kis70, LD79, LS76, Lin79a, MW78,

MB80, Mor76, MH80, MP83, NYS81, NS88,

NPG

+

83, Ogd78, Ogd80, PF78, R

W70,

Sap77, SSMK92, Sha72, Sha78a, SM75,

SD78, Smi77, Sol81, Ste88, Tho80, Urq72,

Vif76, W ai93, WN79b, W

A93, WD84].

analyzer [W ri96, YN93, Zel79, ZHN83,

Bru79b, F ar74, Nae79]. Analyzers

[Ano95v, Mat86, BS93, BCO

+

93, CDS71,

NT A72, NML90, REOB78]. Analyzing

[Ano93c, Ch u88, HBHC84]. angle [MS80].

anisotropic [HH90]. Annotation [Ano96q].

answ er [CR73]. An ticipating [WR86]. an y

[Kah79, Ogd80]. An yLAN [A

T95, Ano95-36,

Bro95, CCC

+

95, CJ95, GS95]. an ywhere

[MW73]. API [LB98]. APIs [BT98]. APL

[Joh77b, Leo77, Mun77, V an77b]. Aplets

[Don96]. APLGOL [Joh77b]. App endix

[Ano96a, Bel98, MRH94c, MRH94d,

MRH94b, MRH94a, WWS

+

98].

Application [Ano96b, Co x96, Dei94,

GLM95, Gro91, HD98, Nak96, Rus92,

SDDC96, Smi94, Sw e96, W ar86, WJ91,

W CH94, BF89, Co w70, Dra77, GC90, Kru89,

Kur81, MOT90, Ste89a, V og91, Win81].

Application-Sp ecific [Gro91].

Applications

[Ak e85, Ano93d, Ano94m, Ano95j,

BKA WBCTK98, BP82, Can93, Cha96a,

Col88b, CG98, EY96, FR87c, Gup95, Hal75,

Kal93, KF95, KH88b, L

Y94, LB98,

LMNQ96, LH95, MD86, Ma y88, NIWM98,

Not93, QH83, RNR

+

98, SP A

+

84a, Sp e96,

THHW95, W ai93, WN79a, W at88, YN98,

ZFE

+

86, A

C93, AK79, Bec93, BBE

+

91,

BC74, BP70, Cro89, DO77, Edw79a,

F GH

+

89, FD78, GS95, HMZ82, HRH81,

ICNT93, Jon89, Lie88, MRM83, Nic90,

Pra80, R

W81, Smi80, SB80, Tho88, YK77].

Applied [D

W87]. Applying [Gil96, Hig95].

Approac h [Ano94-36, Ano97h, DGHP85,

MSS87, MB85, BP83, Han80b, Joh80, Kru97,

Lyn80a, NSA89, Raf93, SW80, SF95, Sel97,

W at81, Win81]. Approac hes

[Han94, R

C98, SD95]. Arbitrary

[Ano93-46, HSK87, KH88b, HK88, KMT88].

arc hitecting [Sel97]. Arc hitectural

[CGS

+

86, JM93]. Arc hitecture

[AL T82, Ame85, Ano93h, Ano94-33,

Ano95m, Ano97a, BW92, Bee92, BKMM87,

BHK

+

86, CHKS86, Des92, Dic84, FSB

+

87,

GSG

+

87, HSK87, HT92, KHLM90, LCPG98,

MBC95, Nel82, PT92, Ro e96, W at87b,

WR85, W or92, YLJ

+

87, BW85, BTE

+

94,

BL Y92, Cag90, Chi90, Cou71, Fis88, Mar89,

O’B93, Rei91, Rue80, SMT

+

97, T al88a,

TSv92, WH91, BGK

+

87, MBF

+

87,

MBH

+

89, PB87, RJH

+

87, W

CT87].

Arc hiving [Lo o97]. Area [A

T95, Gd86,

JRM

+

86, LAB97, Met86, BWW84].

Arithmetic [Ano95-41]. Arrangemen ts

[HPL96]. Arra y

[GFK83, MW94, SR95, TLCB98, Kal95,

Lar83b, McK83, Mil83, WM78]. Arra ys

[BBF

+

97, BP70]. Arsenide [Gib86]. Art

[Rip87, TRH85]. arterial [MH76]. artificial

[GUW92]. art w ork [BH81, TH81]. ASAP

[BH81]. ASCI I [Leo77, Nad75, T re78].

ASIC [Bur95, MBL95, MMPT97]. ASICs

[MY95]. Asp ect [SSMM81]. assem bler

[AS90, Mil84, Y ac80].

assem bler/disassem bler [AS90].

Assem blies

[Dul85, KWR

+

87, Ste98, HRH81].

Assem bly [Ano93-28, Ano96k, Buf96,

CAJ

+

94, Hal79, P al96, Gas88, MH92].

Assem bly-Language [Buf96]. Assessmen t

[SD95, V

CMH96, Gil89]. Assignmen t

[Kru94a, Kru94b]. Assistan t [SMH86].

asso ciated [Kei71]. Assurance

[A Y98, Mar88]. assure [BLKH77]. assures

[DJS83, T er78]. Assuring [Bru79a].

Astronomers [She71]. Async hronous

[BY A86]. A

TLAS [F

G75]. A TM

[DNC96, DGH

+

97, MM97a]. attained

[Sta77]. atten uation [Inh75]. A tten uator

[MSS87, Ada71, SF95, Zam73]. atten uators

[Ada71, KV74, V et91]. Audio

[BFS94, T on85, Ujv94, Bo y80, F o o80, KB69b].

audio-frequency [KB69b]. Audit [Lo o97].

August [Ano96-28]. Author [Ano94b].

Authorization [Cas95b]. Authors

[Ano94d, Ano94e, Ano94f, Ano94g, Ano94h,

Ano95a, Ano95b, Ano95c, Ano95d, Ano95e,

Ano96c]. auto c hanger

[DSC

+

90, OB90, SH90a]. Autoloader

[Ano94i, Ano94j, Ano94t, DSB94].

autoloading [DP A

+

88]. Automated

[BF79, Bob73, CAJ

+

94, Duf87, Dul85, Gri69,

MH92, McD84, MB96, RSW

+

86, Whi85,

Gor91, Sc h97, W

CT87]. Automatic

[Bal84, Ban69, BBT92, BF67, Bol75, Gar83,

GDKK94, Kar94, KH84, Ry a95, SJ80,

Sim94a, AP

A92, Bol74, Bol80, Bre74,

CWF

+

79, CW72, Ewy69, ES69, F

G75,

FPS72, HT76, Hue73, Ko e80, Mae74,

NT A72, PN88, P ee73, R

W70, RS70, Sc h79,

Sc h73, Sha72, Tho80, Urq76, YK77].

automatically [Go o77, NSM70].

Automating

[AM73, FS86, Jac88, Kur81, San72].

Automation [BP82, Dia94, MS95, PT90,

W at88, A GI

+

91, A

CCM83, Jon81].

Automotiv e [BKA

WBCTK98, Ste98].

Autop eaking [Zan83]. A

UTOPLOT

[BP83]. A

UTOPLOT/ [BP83].

autoranging [GBHS81, Ris82, Tho80].

autosampler [KP90]. Av ailabilit y

[Reh88, W

A97]. Av erage

[Ano92c, Ano92p, Cas95a, Ket74, Sc h87].

a v erager [AP69]. Av eraging

[Ano93e, Ano93y, Ch u74, RR69, Sc h70]. axis

[HPH81, KT81, KW93].

B [Kar82, Ano95u, Ch u79, Hal79, LHIR98,

NZ97, Oli71, US79]. B-Class [LHIR98].

B-ISDN [NZ97]. Bac kb ones [BB97b].

bac kplane [T al90]. Bac kscatter [Ano95f].

Bac kup [Ano94t, BDM85]. Balancing

[Kru94a]. Band [McK75]. Band-selectable

[McK75]. Bandpass [W ai93]. Bandwidth

[Ano95p, ANSW95, Arm95, LGV

+

98, P er86].

Bang [Ano92d]. Bang-Bang [Ano92d].

Bank [W ai93]. ban tam [CJ71]. bar

[CR81, UL

W81]. Barium [NML90]. barrier

[LM73]. Base

[BF82, BK95, BHK

+

86, EKW93, F GH

+

89,

Het79, McI74, Mor70, PN88]. Baseband

[BBDK93, FST92, Lau87, L

W82, Rob82a].

Based [Ano92m, Ano92-31, Bru97, CS88,

CBL96, GV86, HR82, IGHG

+

94, Mur97,

NML90, TD92, BGG88, Bo y80, DD97, EH81,

Kis70, LFWEJ89, MBW79, Mat79a, Mat84,

Mo y78, My e96, SSV90, SMT

+

97, Sho89,

W ag75, W ol75, GSG

+

87, GLM95, KV94].

bases [TPG79]. Basic [NTJ

+

91, AD75,

MR91, FK84, Ko v79, L TC

+

84, L

WBB84,

MS74, MRH80, P ee79a, Sc h76, Spa72a].

BASIC-language [Spa72a]. batc h [A

G75].

batc h/sp o ol [A

G75]. Battery

[BLSM83, GG77]. Battery-Op erated

[BLSM83]. battery-p o w ered [GG77].

BCD [Nad75]. b e [Spa72a, HH90]. Beam

[Can93, Kam82, AN90, BOOS81, CLL81,

EHS81, Gar83, Ham81, HHS76, gJH81,

HMO73, K

GK81, LM81, MW80, NE81].

Beam-Recrystallized [Kam82]. Beha vior

[DF90, MRH94e, HR91, W ec88]. Beha vioral

[SWI97]. b enc h [Bre74, MRM83].

Benc hmark [MBL95]. Benc h top [Kis97].

Benefits [BCH81, MW80]. Best [P et96].

Best-Fit [P et96]. Better

[AM95, Inh75, LM73, QM80]. b et w een

[LM93, Sha98]. Bey ond

[BW85, Ano93-45, SM82]. bias [But95].

bidirectional [And70]. Big [Mac75].

Binary [Ano94-27, Don71]. Bip olar

[WSYD97, HL T

+

83, P ec74, PW82, WJ79].

Bit [A CK

+

84, BZS83, BBD

+

84, GJW83,

MBC95, MPR82, RR83, BFHT83, Fia83,

GY88, GOS84, Go e89, HK

C84b, Jon84,

LMM84, L

WBB84, SIBH88, WYSE97,

MB93, WSBK83]. Bits

[Ano92f, Ano93b, Ano93p, Gro92]. Blac k

[Ben95]. Bleeding [TLCB98]. Blending

[F O95]. Blo c k [Ano97c, Ry a95, CP85].

Blo c k-Lev el [Ano97c]. blo c k-mo de

[CP85]. blo c king [VBK89]. blo o d

[HT86, MH76, Rom91]. Board

[Ano92e, Bal84, Hol84, Jac88, Kru94b,

Reg88, ST84, SM86, Bas79, CWF

+

79, FM84,

GB87, HDH

+

87, Mat84, P ar79, P et74,

Sc h79, SM79, TW

CD93]. Board-Lev el

[Ano92e]. Boards [Gas88, BL87]. Bond

[HPL96]. Bonding [PHL96]. Bo olean

[Ano95o, Ern95, F os98]. Bo ot [SMQ88].

b oth [ABW78, Emm72, Leo77, Nad75].

Branc h [HNL87]. Bridge [Ano95-46, FP90].

Bridges [FP90]. Bridging

[Ano95g, LM93, F ro90]. brief [AK81].

brigh ter [Har76]. brings [Har82].

Broadband [AKL69, Ano96j, Ano96k,

BS95, D

Y75, LD79, SGC93, DF82, Han72,

Kih82, K

CP77, MC91, Spa84b, W ri96].

Broadcast [YN98]. broadens [BC74].

Brok er [Ano95x, Ano93w, Ano93x,

Ano93-41, GAL

+

93, YGR95]. budget

[TRH85]. Bugs [Ben95]. Build

[BT98, Hig95]. builder [WB90]. Building

[Cha96a, Ewy69, MK97, Ric91, Iv e88]. Built

[EMT83, P ea95, RK94a, Sei91, HA92, MT76].

Built-In

[EMT83, P ea95, RK94a, Sei91, HA92, MT76].

Bulk [JM80]. Bus

[BCF96, Fid96, Kar82, Ry a95, BB73, Die75,

JS74, RHM79, Lou75, Mat79a].

bus-orien ted [RHM79]. Business

[ARL

+

94, BEM95, Jen98, SDDC96, BM79,

Cla79, CR73, Ham79, Ko v79, Mat79b,

MD79, T em83, WN79a, W ec87]. Buy

[Hig95]. Buy-v ersus-Build [Hig95].

C [A

CM92, Ano93f, A tc92, Bur86, DD97,

LHIR98, MH92, MJKS92, MB96, Neu91,

O’K93, QAKP90, RL92, Wil97b]. C-Class

[LHIR98]. C-terminal [MB96]. C1553A

[Ano94t]. Cable [V an98, GH73, Lo w69].

Cables [Ano95l]. Cabling [MCD97]. Cac he

[CP87, KNTV96]. Cac hing [BK85b]. CAD

[Ano94k, BK95, WYO

+

87]. CAI [AE71].

CaLan [V an98]. Calculating

[Ano92f, W ar91]. Calculation

[Reh88, WJ91]. Calculator

[BBD

+

96, BMS87, BP A

+

94a, EMT83, MC82,

Consultan t [W ec87]. consultan ts

[YGR95]. Consumers [Ano92u]. con tact

[Joh80]. con tained [DL73, F o o80, Lo81].

Con temp orary [BLMJ77]. Con ten ts

[Ano96-28]. Con text [Ano93i]. Con tin uous

[Bur93, MH76, MLS79, W ec88].

con tin uous-sw eep [MLS79]. Con trast

[Ben95]. Con trol

[Ano94i, BP85, Can93, CDG

+

88, Hig85a,

JAD83, L

W82, Nak96, Nel82, Sc h84, Sha85,

SW86, V an86, W ol83, A

CCM83, BBW95,

Bre74, Bru78, Chi81, Cla81a, Cou72, CH82,

Dac76, FS81a, FS81b, GHK

+

93, Ham81,

HRH81, Hol82a, HL86, Kas72, Kla78, Kur81,

Lai81, Leo83, Lin79a, MW78, Mo y78, Res83,

Sc h75, SL93, TTML81, WMZ84, W o o78].

con trolled

[BB78, Bra78, Car69, Gor80, MH89, MW80,

P ee73, QW83, Ste74b, W ai75, W al70].

Con troller [Adl86, AP90, LK85, MG85,

AS90, Bee82, Bo y80, LL91, Mai90,

MMPT97, Ro y81, V an77a, BGK

+

87].

con trollers [SS83a]. Con trolling

[AMSW85, MC82, W on79]. Con trols

[DH77, PL84]. Con v enience

[SC83b, FR74, Inh75, KS72]. Con v enien t

[DSW83, PS83, Edw79b]. Con v ersion

[Kel94, GY88, LHL83]. Con v erter

[Ano96-29, D

WD88, Gar92, MPR82, RK94a,

WP94a, Bol74, CPK88, Cra72, DH76, Go e89,

Hil93a, Hil93b, MC91, O’N80, Rie94,

SIBH88, Sa y80]. Con v erters [KV94].

con vincing [Ric76]. Con v olution [Ano92o].

Co oling [Ano93j]. co op eration [BC81b].

co ordinate [Joh80]. Co ordinated

[Ano96-30]. Copp er [MCD97]. copro cessor

[MG92]. Core [Cha96b, Lin97]. Corp orate

[ARL

+

94, DH98]. Corrected [Ano93o].

Correction

[Gal84, Ano90b, HH91, Mey90b, TW76].

corrections [R

W81]. correctness [WT97].

correlating [RP88]. Correlation

[Ano96r, RR69, She96, BGG88, SNN88].

correlation-based [BGG88]. correlator

[AP69, MFPE72].

correlator/a v erager/probabilit y [AP69].

Cost [Ano92-31, Ano97a, BDM85, BM79,

BEM95, BCF96, BGS83, Cau85, Cla81b,

Dou75, DGN98, Gib86, GL

W85, Hal82,

HM85, HL85, LAB97, Mal87, Mar95b,

MD79, P ea95, QH83, RSW

+

86, Spr82,

WST84, WMBB94, W ol83, ABD

+

97, Azm82,

BD73, BDOT85, CP85, Cle79, CHM76,

CS80, CK76, CF68, Dic78, Edw79c, F

CC79,

FL80, FHDS92, HVSM96, HWS87, Ha y74,

Hef73, Het79, HMM73, HC75, HL86, KA92,

KPC

+

82, L

T85, MC85, MEM82, MO74,

MBW79, Res83, RS75, Ric76, R

C79, SJ75,

SMT

+

97, Smi79, SM87, Sta81b, SM79,

TD83, TC79, W ar91, WDDH84, Wit92b].

Cost-Effectiv e [Ano97a, GL

W85, Hal82,

BM79, Cla81b, Dou75, MD79, SM79]. costly

[NT75]. Costs [Ano94y, BJM71, KSMM97].

Coun t [Ano96s]. Coun ter

[Ano97a, GR69, SHB84, Ban69, Bol75,

BB78, Bol80, CAF78, CK76, HC75, Ing70,

Jek75, Ko e80, LM86, LJ75, Mac73, Mac75,

Mar70, Mar71, MBW79, McO80, Mut74,

P er86, SJ80, Sc h73, Sc h80, WJ79].

Coun ters [Gib86, LM86, MO74]. Coupled

[Kis97]. coupler [And70]. course [MB74].

Co v er [Ano96d, Ano96e]. Co v ers [Ano92k].

CP [Har82]. CP/M [Har82]. CPU

[CHK

+

96, YLJ

+

87]. CPUs [DR98]. Crash

[Ran88]. Creating

[A C90, Don96, F ro86, R

C98]. Creation

[PS83]. Creativ e [PD

W85]. Creativit y

[Gem85]. creator [ADRS83]. Critical

[W ar86, FD78, Nik97, Pir97]. Cross

[Ano95k, Ano95l, NSMO98]. cro wded

[FEG77]. CR

T [Bau80, Dou75, EH78,

Lan75, Leo77, NSW76, W ai75]. Crystal

[Ano95-29, CK76, Maz80, Ste81]. Cu [HH90].

Cub e [Lam95]. Curren t [Bec76, DiF75,

Emm72, IK69, K

GK81, Lou75, P ee73, PP69].

Curv e [Adc87b, Ano93-42, BD84].

Curv e-Fit [Ano93-42]. Curv e-Fitting

[BD84]. Custom

[Ano90a, BHW86, Bur95, Dic84, FHMP97,

Hea85, PK84, PL84, Tha89, BP83, Lyn80a].

Customer [Cam94, Cot96, MB85, Reh97].

Customer-Driv en [Cam94].

Customer-Orien ted [Cot96]. Customers

[BT98]. Customizations [Jo y96].

Customizing [Cou94]. Cut

[Ano92j, AK81, BW81]. cutter [AP

A92].

CW [SF

O80]. Cycle [Cot96, Saf96]. Cyclic

[Ano95-41].

D [EA W

+

86, Mac93]. d.c [P et70].

d.c.-to-v.h.f [P et70]. D A C

[Ano92-36, HMM73]. Data

[Ano93-33, Ano94-31, Ano96f, Ano96t, Bar96,

BKV89, Bia90, BFS94, BHK

+

86, BY

A86,

Cam94, CS88, DN86, DU82, DSB94, Don86,

Gen85, HGWS97, HSK87, Hur90, Jon84,

KP88, Kal93, KYKM85, KRDS83, Lan94,

Leo83, MLPN88, MB93, MCD97, MP83,

NIWM98, NK78, Pie87, RP88, Sc h96, Sha85,

ST90, THHW95, WSYD97, Whi85, W ol81,

da 94, AS90, And70, CLL81, CDE

+

87, CS76,

CPR75, CDS71, Dam74, Due74, EH78, Erd79,

F GH

+

89, Gue74b, Hal93, Ham93, Han79,

HRH81, Het79, Hey81, HBNB83, Mai90,

McI74, Mor76, Mun77, NTH

+

84, Res83,

Ric81a, Ric76, RBB78, R

O86, SKWR95,

SFW78, Sha89, SM75, Sta81a, Ste74b,

Ste80b, SK69, TPG79, W ol75, YWP

+

92].

Data-Driv en [Lan94]. data-transmission

[Gue74b]. Database

[Ano93h, HKH93, A

C93, Bet97, DD97].

Databases [Lo o97]. Datacom [AP90].

Dataflo w [Bee92]. dB [Hil93b, Jer74].

DBMS [Lo o97]. dc

[PP69, HK88, MiITT82, V et91, Mer73].

dc-to-20-GHz [Mer73]. DC-to-50-GHz

[V et91]. DCE [Ano93-41, Cas95b, GH95,

GLM95, KT95, Kon95, LH95]. DCE-Based

[GLM95]. DDS [Ano94t, DSB94, Ujv94].

DDS-2 [DSB94, Ujv94]. Debug

[Ano93k, GNR93, PD

W85, T an89].

Debugger [Ano94z, IGHG

+

94]. Debugging

[ADG

+

96, Ano92i, Ano93-35, Ano94l,

GNR93, McD80]. decen tralized [Erd79].

Decision [T an96, MS83]. Decisions

[BK QW95, Gra96, Hig95]. Deco der

[LBLS95b, LBLS95a]. deco des [Pru92].

DECT [Elo93]. Dedicated

[HPM87, Ogd80]. Deep [NSMO98, FK79].

deep-lev el [FK79]. Deep-Submicrometer

[NSMO98]. Defect [Ano92-32, HKH93,

Bla86, DD97, NSA89, W ar89]. defects

[BR91, W ar91]. Defibrillator [BJ82].

Defibrillator-Monitor [BJ82]. Definition

[Ano93r, Ano96a, BF89]. Definitions

[Ano92j]. deflection [BL87]. Dela y

[GBO94, Lam95, FH74, Gue74b, IKS81].

dela ys [FD78]. Deliv ering [LHIR98].

Deliv ers [HL85, CHM76]. deliv ery

[GV84, SW90b]. Demand [ASTW95].

Demo dulation [Ano93d, BV

AP87].

Demo dulator [Kaf88, Ril79].

demoun table [Mat92]. Dense [TD92].

densit y [FL80]. Departmen ts [Ano96g].

dep endable [Gol80]. Dep osition

[DLJ85, Ili82]. Deriv ation [Sha98].

Deriving [Ste74b]. descriptions [Gil96].

Design [ABG

+

92, ALRS89, A

GS85, Ano92g,

Ano92l, Ano92z, Ano93l, Ano93s, Ano94j,

Ano94y, Ano94w, Ano95p, Ano95z,

Ano95-43, Ano96j, Ano96-29, Ano97e,

BJJN88, BBJ

+

95, BK

QW95, BBF

+

97,

BCH

+

93, Bra96, BMS87, CLG87, Cau85,

CR89, CHK

+

96, Col88a, CSWR85, Co w70,

Cra92, Cra85, D WB

+

97, DD86, DR95,

D W92b, DDT83, D

VE85, DMJCB97, DS82,

ELC

+

86, Edw84, EEH

+

84, EM98, FHM

+

85,

Fid96, FST92, FHMP97, FSB

+

87, FPUB88,

F ul96, GHUW68, Har86, HCHR91, HHT

+

97,

HMM96, Jac88, JJ85, KP88, K GH

+

87, LS87,

Lon92, Mai93, MSS87, Mar88, Ma y88,

MTW G85, MH89, MFW87, MKW

+

96,

Mur97, NG87, Oh82a, OR96, P ea85, P et96,

PBD88, P on80a, Reg88, RSM91, RMVT95,

Ry a95, SD

A81, SPD

+

93, Sim94b, SBB85,

SGD83, Smi84b, ST90, SC89, SM86, Ste83,

SHB

+

82, TCWN88, TM91, WP94a]. Design

[WYSE97, WMZ84, WJ80, W or92, YF92,

BLMJ77, BBDK93, BGG88, Bor90, BM81,

BSY89, Bro95, Cam82, CJHE93, Car81,

Cho90, CWF

+

79, CGH

+

93, CBH91,

DSC

+

90, DeV81, DR81, FR95, F el74, FFS89,

Gil81, GL88, HJH

+

97, HKZ74, HG81, Hig88,

Hor79, JKP

+

88, JS93, JM93, JU97, KT81,

KSV78, KPC

+

82, Ker80, Kil94, Kil97, Kre92,

KSMM97, LH82, LM93, MC85, MEM82,

MSCK92, MP83, MRRS93, MOT90, Neg81,

NS88, OB90, Osb68, OGB84, PCW77,

PGW73, PPJ91, RH92, Ro e95, Ryt77, SK80,

SCI

+

81, SF95, SMB

+

91, SSMM81, Sti77,

T al88b, TBBM83, T op89, TC79, TH81,

V ob88, W ag75, WBSC84, WP94b, WJ82,

Win81, Wy a92, YN93, RM88].

Design-for-T estabilit y [DR95]. designed

[BB80, CS80, Dic78, F

CC79, Gra81,

HVSM96, LK80, MO74, Sha76]. designer

[Kas72, NH92]. Designing

[Bec79, BL83, Cos76, GS93, HCW

+

82,

HL T

+

83, Mei82, MPR82, PB76, Sc h78a,

Sha78a, Sw e81, T ag74, TOB97, W al76,

WST84, WS84a, W at81]. DesignJet

[Ano92k, Ano92l, Lon92, MSCK92, PT92].

designs [FHDS92]. desk [GH73]. DeskJet

[BCK

+

94, BTE

+

94, CAJ

+

94, PPMW94,

Rho88, DMW94, Gas88, HW88, JKP

+

88,

MH92, MLPN88, MJKS92, RL92]. Desktop

[ABW78, BBD

+

84, CBL96, Jon81, Jo y96,

P ea85, Bak81, BFMP84, Ch u79, EW78,

FK79, FHDS92, Hal79, US79]. DeskW riter

[A CM92, MH92, MJKS92, RL92].

detac hing [SB84]. Detailed [Ano97b].

Details [MRH94c, MRH94d]. Detection

[Ano92p, Ano95h, Ano95-42, Gal84, Ano90b,

DD97, Kal95, KW80, Ran88, TW76,

WDDH84]. detector [But95, CRSY73,

GTM95, Kal95, LNH

+

84, Smi73, YPS76].

Detectors [Ano93z, Bec87, Uph88, KBHS93,

MCM93, WTB

+

90]. determines [HF

OS81].

Determining [P et96]. Dev eloping

[Ano93m, Co x96, CHNJ97, DL97, F ul96,

GC90, Hun92, KF95, LH95, MW78, Reg88,

ST83, Smi94, Sp e96]. Dev elopmen t

[AS85, Ano91b, Ano92h, Ano94u, Ano95m,

Ano95n, Azm82, BJJN88, BL

TY81, BCK

+

94,

BLNP86, BA85, BEM95, Bur95, BHH

+

88,

Cam94, CL98, Cou94, CT85, DSW83, Dra77,

F G87, GSFF90, HBB88, Jan96, JM91, LC96,

MZ96, MM97b, Mil96, OSN

+

85, OR96,

PSS

+

88, PL81, PT92, R

OKH94, Ry a95,

STMM88, TE86, W ar92, A

CM92, BH92,

Ber88, Bri94, BFP90, Cle79, CG87, CBH91,

DeV80, DGM80, F el80, FJ89, Ger90, Go o91,

GCD W91, Jes89b, KSW89, Kra89, LF91,

Lie97, LD93, LFWEJ89, MJKS92, MMPT97,

Mur82, Nie85, Rho88, SK80, Wil97a].

Device [GSFF90, Oh82a, T em83, Gue74a,

Kir71, RF72, Rom91, SMK84, TST82].

Device-indep enden t [T em83]. Devices

[Col88b, Dia94, ES87, Har84, IC85, Dia81,

ES89, Pli89]. Diagnose [GV86].

Diagnosing [P et94]. Diagnosis

[Ano92-32, AM95, O’C86]. Diagnostic

[AD82, Lon90, SS83b, Hol82a]. diagnostics

[Hol79, LaF80, WS84b]. Diagram [Mil94].

Diagrams [Ano96h]. dictionary [Rob92].

Dielectric [W ak97]. Difference [DR98].

Differen tial [MD96]. Difficult

[OH82b, BCO

+

93]. Diffraction

[Ano93n, WK93]. diffused [Bec93]. digit

[GSVS89, Ste89b, Tho72]. Digital

[Ano93a, Ano93q, Bal84, Bir91, Bir97, BGS83,

Byr96, Chi81, D

WD88, DO77, Edw75, EL82,

Gar92, Gro91, HDH96, HPM87, Hil93a,

HKM96, Hol84, gJH81, HLH86, Kah92,

Kjo92, KV94, Lau87, McK87, MB93, MD96,

Mil94, MM95, MKW

+

96, Mon88, Mur92,

MPR82, NVBH87, OS75, PK84, PH96,

P ed86, P et96, PBD88, QH83, RK94a, Rot70,

Sha85, ST84, Sor88, T al88a, TOB97, T o e97,

Ujv94, V an86, W ai93, W ar92, W ar97b,

WP94a, AH72, BLMJ77, Bes75, BV

AP87,

Car69, CCH

+

91, CR89, CM72, CPK88,

CRSY73, Cze89, Don69, Don71, DL73, ES77,

EH78, Erd79, FL73, F ar74, F

CC79, F ro77,

GD V73, GY88, Go e89, Go o72, GW77,

Gro92, Gro79, GT71, Gun94, HMZ82, HT76,

HBB88, Hil93b, Ho o91, HBNB83, Ing76,

KH69, LS76, Lou72, Mae74, MB74, MW78].

digital [NSV92, PK75, P ar79, PCW77,

PB76, RHM79, Rie94, REOB78, SIBH88,

SWM78, Sc h78a, Ste89b, Sw e89, TD83,

W at87a, WB83a, YPS76].

Digital-to-Analog [Gar92, SIBH88].

Digitally [Ano93o, P ee73, Lau80].

Digitally-con trolled [P ee73]. digitizer

[Car78]. Digitizing

[BMD

+

88, HT92, Mon88, PF88, REB86,

Sc h93a, Sc h86, T o e86, Wit92a, Ch u88, Cze89,

EKW93, Mil88, Nic88, R

O86, Rus93, Wit92b].

dimension [MHCH77]. Dimensional

[WB83b, FR95, HH90, QW83].

Dimensioning [WYO

+

87]. dimensions

[BHW77]. Dio de [EJG86, ZFE

+

86, Kal95].

Dio des

[BKA

WBCTK98, DBB

+

95, FK O

+

93,

SDC

+

88, Bec93, But95, Co w70, LM73, ZC69].

Direct [IK69, YN98, SWP90, Vif76, WK93].

direct-driv e [WK93]. direct-reading

[Vif76]. Direction [Nis87]. DirectMo del

[CG98]. director [MW80]. Directory

[CFK

+

90, KT95]. DIS [GSFF90].

disassem bler [AS90]. Disc

[BDM85, BJWW84, BK85b, DGHP85,

DLJ85, Edw84, HL72, MG85, OSN

+

85,

Smi84b, BB84, Bo w72, GO72, HB72, Smi79,

Sti77, V oi84, Wil84]. Discless

[HM88, SMQ88, W ag88, W an88, BT88,

GL88, Ran88]. discrete [Mil75].

discriminator [AP76]. Discs

[A GS85, HRE85, MSB85]. Disk [Gal84,

SR95, DSC

+

90, OB90, SH90a, SWP90].

Disp ersion [GLP

+

97, JR84, HH95].

Displa y [Ano95-29, Ano95-43, Ano96l,

BB80, Dul85, ES77, Gra81, HPM87, Hig85b,

HFKS95, L

W82, OMD83, SAS98, SD82,

Wit92a, A

CL89, Bau80, BCH

+

89, HG79,

HMZ82, Kin81, LS76, MC85, Maz80,

MFPE72, Nic88, P or80, Pra80, RF72, Ro y75,

SB84, Sta81a, SA80, SW81, UAH77].

displa ying [F ar74, LHL83]. displa ys

[BP69, EH78, Ho w79]. Dissecting [Gra89].

distance [MS80, Smi80, SB80]. Distortion

[Ano93b, Oli71, CF68, Dre74, FH74, Gue74b,

P on80a]. Distributed

[Ano95-34, CHK

+

95, Dic74, KF95, LMNQ96,

LEV96, Sak78, Sha78b, Ada71, Cra92, GC90,

Gue79, HB88, Sc h78b, BGK

+

87].

distributed-thin-film [Ada71].

Distributing [GAL

+

93]. Distribution

[Ano94y, WP94c, LE83]. disturbances

[DR81]. Dither [Ano93p]. Dithering

[Ano93-47, T o e97]. Divider [Ano93j]. DMA

[Ano90a]. Dmi [NDS86]. Dmi/3000

[NDS86]. DMM [HMM73]. Do

[Ano92-34, Sc h70]. Do cumen t

[Gor82, WHBP95]. Do cumen ts

[Moa98, RA85, SJ94]. do es

[ABW78, BJM71]. Domain [Bir96, Cor96,

MS95, MD96, BGG88, Bel93, BP93, FRS88,

KH88a, KBHS93, Lin69, RP88, SNN88,

SM75, Smi69, Un t68, V ob88, W ar72, Cha91].

Dop ed [LSM

+

95, Sti97]. Doppler

[Che86, HT86, HLH86, Kar86, Kee89,

Mag86, O’C86]. Doppler-shifted [HT86].

Dot [Cra85, DiV84, PL84, ISL

W78, Jep85].

Dot-Matrix [DiV84, PL84, ISL

W78]. Dots

[Ano92-34, MLPN88]. double [W

A93].

double-pass [W

A93]. doubler [Zel91].

doubles [Rig77]. do wn

[Cra72, DH76, Due74, SWM78].

do wn-con v erter [DH76]. Do wn time

[AD82]. DQPSK [Bir91]. Drafting

[Ano94x, Has92, AP

A92, BA

UR92, BSME92,

GAP92, MSCK92, PL81, SSMM81].

dra wing [BA

UR92]. Driv e

[BJWW84, BGS83, CDG

+

88, CT85, D

VE85,

Edw84, Gal84, Gil89, Gre85, HL72, RR C

+

85,

Smi84b, T op89, Ujv94, BKV89, Bo w72,

DP A

+

88, FS81b, HB72, Hol82c, KT81,

Mey90b, Nie90, PHK77, Ric97, SH90a,

Smi79, SS90, Sti77, WK93, WJ82].

driv e/computer [Bo w72]. Driv en

[Cam94, Lan94, Sta88]. driv er

[A CM92, CDLN96, HJH

+

97, Kil94, T an89].

Driv ers [Ano93-37]. Driv es

[BDM85, Wil84]. Drop [Ano94r]. Dry

[Mar82]. DSEE [Lub91]. DSP [Ano93q].

DTMF [Ano95h]. Dual

[AL T82, JBS93, Mur82, RD75, Sta81a].

Dual-output [JBS93]. Dump [SMH86].

D VM [JR

C81, WJT71]. Dynamic

[Ano93b, EH84, EEH

+

84, Eps84, FPUB88,

HRE85, MRH94e, PK84, SA82, WSBK83,

Y an92, BS93, Bol80, Cat82, FR95, FRS88,

JR C81, T al68, V an77a, V an77c, W ad68].

dynamically [McK83].

E-series [Lan77, Rig77, Sta77]. E5200A

[Ano96j, Ano96k, W ri96]. Early [FS94].

ease [Dic78, GW77, Suk84]. eases [WB83b].

easier [Har76]. easier-to-use [Har76].

easily [F os74, GJ74]. Easy [Bac91, Car78,

Cha77, DH77, BBT92, CP79, HM71, MK79,

RBB78, SKB78, SDS83, UL

W81, W ol81].

easy-to-service [MK79]. Easy-to-Use

[DH77, Bac91, Car78, Cha77, CP79, RBB78,

SDS83]. ECG

[BDS85, D

V85, GG77, Gro91, LDNT72].

Ec ho cardiographic [P op83]. ECL

[AL T82, HR82, Let92]. Economic [Hig95].

Economical

[ELN88, KV74, F

G73, MB80, Zel79]. Edge

[CHNJ97, DBB

+

95]. editor [Wil97b]. EDP

[AR GA85]. Education [BPMF87, Reh97].

educational [HMPF74]. Effect

[Ano94y, HH90, Mag86, DR81, R

W81].

Effectiv e [Ano92f, Ano97a, GL

W85, Hal82,

Kir71, NSP97, A

C90, BM79, Cla81b, Dou75,

Gro92, LDNT72, MD79, SM79].

effectiv eness [Hor79, HC75]. Effects

[Ano97e, DR98, Pli89]. Efficiency

[FK O

+

93, Car78, DP73, PB76]. efficien t

[BP77, Bo w72, R

C79]. EFL [WJ79]. EISA

[TBTM92, Ano91c, Ano91d, Ano92e, CL92,

CLL

+

92, R

TD91]. Electrical

[A GS85, BBR

+

97, Dia94, Fid96, Kha81].

electro cardiograph [DKMS81].

Electroluminescen t [Hig85b].

Electromagnetic [W ak97, Bec79, W on79].

electromec hanical [BMTW78].

Electromigration [Mer82, MMNR89].

electron [BOOS81, CLL81, EHS81, Ham81,

gJH81, K

GK81, LM81, NE81]. Electronic

[A CCM83, BMS87, BW76, Bur95, F ul83b,

GFK83, HSMA

+

86, MHKS94, MSCK92,

Smi80, GR91, HBHC84, Hor69, Mon68,

NR72, Rob92, WR

T72]. Electronics

[Ano94i, A

T83, BLSM83, CDG

+

88, Gor82,

GL W85, GDKK94, HSW88, KE85, OS76,

Sha85, BB84, BBW95, FS81b, Lan83, Lo81,

MB74, MEM82, MD79, Ric97, R

C79].

Electrophoresis

[Ano95j, Hol95, R

WW95, SD95, Zim95,

GTM95, Kal95, Sc h95, SMD95].

Electrostatic [SS82]. Em b edded

[GNR93, KA95, BNB93, LD93].

Em b edding [GUW92]. EMC

[Ano96j, Wy a92]. emergency [GG77]. EMI

[Ho e97]. emissions [WB89]. Emitting

[BKA

WBCTK98, DBB

+

95, FK O

+

93,

THHW95, SDC

+

88]. Em ulating [DGH

+

97].

Em ulation [Ano93-29, BKMM87].

em ulator [Fis88]. Em ulators

[DGM80, RR83]. Enable [BT98].

Encapsulation [Cro89]. Encapsulator

[F ro90]. Encina [Gup95]. Encina/9000

[Gup95]. enclosure [Inh75]. Enco der

[Ano93a, ELU81, Her73, WJ82]. enco ders

[ELN88]. encroac hmen t [Chi82]. End

[Ano92k, BMD

+

88, SM86, GJM

+

92, Kri81a,

PCW77]. end-tidal [Kri81a].

end-tidal/respiration-rate [Kri81a].

engineer [VDF72]. engineered [Ham79].

Engineering

[BP82, CL98, Col86, Hea94, Kel94, Lon92,

SKK

+

86, SGD83, TLCB98, BR91, BH92,

BKS93, Mat79b, SB84, SW90a]. Engineers

[RA85]. Enhanced

[BDFL95, D WB

+

97, Ili82, LBLS95b, Lym87,

MRH80, ABD

+

97, A

CK79, BN80, Bol80,

Hef73, L TC

+

84, LBLS95a, SH77].

Enhancemen t

[Ano92x, BKA

WBCTK98, HSB

+

94].

Enhancemen ts [Ano95-39, F

O95, US79].

Enhances [Duf87, FH80, Geb78, Hor79,

Lam74, Mey84, REOB78]. Ensured [Gen85].

Ensures [A GO

+

85, Sc h84]. En terprise

[Ano94m, Ano94n, Jen98, MRH94e, Sel97].

En try [SD78, NBZ

+

97, NK78]. en try-lev el

[NBZ

+

97]. En v elop e [FH74].

En vironmen t

[Ano91b, Ano92w, Ano93f, Ano93k,

Ano93-39, BK

QW95, Buf96, CHK

+

95, Car95,

CBL96, DKW90, F er94, GNR93, Kon95,

LMNQ96, Man94, MS94, P et94, Ric94,

TOB97, WPS94, W or92, Y o d94, BH92,

Bha92, Bla86, Cag90, CW92, CFK

+

90,

Cro89, Dra77, F ul89, Gas88, Gor91, Lie97,

Mac93, Mat84, Ric91, Rob79, Sho89, SW89].

En vironmen tal [Ano94y].

En vironmen tally [Ano94o].

En vironmen ts [LEV96, BDF84, F GH

+

89,

GG77, HB88, HHS76, Wil97a]. Ep o xy

[TLCB98]. equation

[Kah79, McC87, V og91]. Equipmen t

[GDKK94, Kar94, MHKS94, RL92].

Equiv alence [F os98]. Erbium

[LSM

+

95, Sti97]. Erbium-Dop ed

[LSM

+

95, Sti97]. Error [Ano90b, Ano93r,

Gal84, Kar94, Kat90, Mey90b, CRSY73,

Due74, HH91, Raf93, YPS76]. Errors

[Ano92p, McD84, Sha98]. ESCA [KT73].

Estimating [FS94]. etc hing [Mar82].

ev aluates [Kah80]. Ev aluating

[McK87, Haa78, YPS76]. Ev aluation

[Ano94-29, Har87, MBL95, Ohm67, Rus92,

Sc h97]. Ev en [V an98]. Ev en t

[IGHG

+

94, MRH94b, She96]. Ev en t-Based

[IGHG

+

94]. ev ery [DG70]. Ev olution

[Cas95b, Lie97, Lou72, WP91].

Ev olutionary [Cot96, MZ96, QM80, Wic87].

ev olv able [MK97]. Exacting

[CS82, SAMS73]. Example

[Ano95-46, F el74]. Examples

[Ano92m, Nad77]. excellen t [BS93].

Exception [Ano95n]. exc hange [SKWR95].

Execution [FS86, HM88]. executiv e

[Av e75, SH77, HK C

+

84a, Rob79]. exerciser

[Ik e83]. expand [HMM73, US79].

expandable [SMB

+

91, WP91]. Expanded

[LLS88, LB80, NSW76]. Expanding

[Tho77, WN79b]. expands [BW72, JS74].

Exp ectations [Ano91g]. Exp erimen tal

[GLP

+

97]. Exp erimen ting [Wil78].

Exp erimen ts [MRH94c, MRH94d]. Exp ert

[But94, Ros88, SMH86]. Explanations

[MRH94d]. exp osure [Bre74]. exp osures

[NE81]. Express [A

W90, Lon90, BE90,

Bor90, Joh90, Pug90, SH90b, ST90, T al90].

Extend [Uph88]. Extended

[EDF82, SMR

+

86]. extender [Gue79].

Extending [Ch u79, EJG86]. Extends

[EMT83, Kal93, Cat78, DiP80, GP84,

MFPE72]. Extensible

[Ano93m, PW89, TBL

+

83]. Extension

[KA95]. Extensiv e [Ban84, DSW83, Hol84].

extensiv ely [DiF75]. External [MRRS93,

RLB

+

95, SL93, GSVS89, Ro e95, TZ93].

External-Ca vit y

[RLB

+

95, MRRS93, SL93, TZ93].

Extraction [HT86]. Ey e [Ano96h, Mil94].

Ey eline [Ano96l].

F [Cat78, Geb78]. F-Series [Cat78, Geb78].

F8 [Ogd78]. F abrication

[Bec93, DLJ85, BC81a, Slo89]. F acilities

[WPS94, Joh77b]. facilit y

[Dys89, LFWEJ89, Nel79, SW89]. F act

[Ano96t]. F actor [DSB94]. F actory

[GSFF90, Jen98, Ric81a]. F actory-Flo or

[GSFF90]. F ailure [Gra96]. F ailures

[Hen84, WR86, BP72, Gra89]. families

[Que76]. F amily [BDS85, BK85b, DR95,

DiV84, DGN98, ELC

+

86, Kru94a, Kru94b,

MTW G85, Rub86, WR97, Bru77, Cat78,

Dou75, DP84, EDF82, FM84, FR87a,

FRN83, HPF93, HL T

+

83, HK

C84b, Jep85,

KNF

+

97, KB85, MJKS92, MP89, MBH

+

89,

ORB91, Ogd78, Ste74a, WB89]. farad

[OS75]. F ast [FHMP97, OH82b, Ujv94,

W CH94, Aue81, ABW78, Cha70, GO72,

Go o77, HA92, HMZ82, Has81, MH89, Mor70,

P on80a, Y an93, Zel70]. fast-reading

[Go o77]. fast-settling [P on80a].

fast-switc hing [Has81, Y an93].

F ast-W riting [OH82b, Cha70]. F aster

[NT A72, HB72]. F

ASTRA CE

[Bas79, Gro79]. F ault [Lam95, SR95, AM95,

GH73, Gro79, Lo w69, TW76]. F aults

[Ano95g, Bec76, Erd79]. F axing [SJ94].

FDDI [BKD94, Bha94]. F eature [CHP85].

featured [My e96]. F eatures

[AF G

+

86, DR95, Ste83, W en85, FK84,

Lan77, SH90b, Str77]. F ederated [Mar95a].

F errite [NML90]. ferrites [Nic90]. FET

[MP81, WWS

+

98]. F etal

[BJPH95, CRSS77]. few [HJW75]. Fib er

[Ano95-47, Ano95-36, CHNJ97, ES85,

LSM

+

95, R

WT97, Sti97, WSYD97, BP93,

FR87a, FR87b, Han79, HH90, Hen91, KW93,

MR91]. Fib er-Optic [Ano95-47, CHNJ97,

R WT97, WSYD97, Han79]. Fibre

[CDLN96, KBHS93, Pri96, SP96]. fiducial

[gJH81]. Field [LGV

+

98, AR

GA85,

BDOT85, F ro77, MRM83]. Fields

[Ano94-30]. Figh ting [Ano95o]. Figure

[SC83b, IK69]. File

[Ano96a, Man90, BT88, K

GTM90]. files

[TPG79]. Filling [ST75]. Film

[A GS85, DGHP85, DLJ85, HRE85, MSB85,

OSN

+

85, Ada71, BA85, Mer73, Mil75, T o e86].

film/semiconductor [Jac74]. Films

[Ili82, Zam73]. Filter

[Ano93s, Hil93a, gJH81, Lau80]. Filtering

[Mon88]. filterphotometric [WDDH84].

Filters [NML90, PK84, W ai93, IKS81,

Nae79, Sc h78a]. Final [SW91]. finance

[CR73]. financial [Mar77]. find

[Bec76, She71]. finds [BP72]. Fine [MM72].

Fine-line [MM72]. Finite [DR98].

Finite-Difference [DR98]. Finstrate

[MLSW83]. Firm w are [Ano92q, Ano92-33,

Ano93m, Ano94j, Ano95p, BP85, BFP90,

DCN

+

88, F

G87, GL

W85, Hal85, Han80a,

HDH96, HF

OS81, JM87, KSW89, Kla78,

MFW87, Mo y78, NS88, RR C

+

85, Sap77,

T al88b, W ai75, WW84, W or92, BRHS89,

BBW95, FJ89, JF80, Kil97, Lei71, LD93,

MSCK92, MP83, O’B93, PPJ91, SW81].

First [A GO

+

85, FSB

+

87, Dou75, Maz80,

PN88, W

CT87]. first-generation [PN88].

First-P ass [A GO

+

85]. Fit

[Ano93-42, P et96]. Fitter [Adc87b]. Fitting

[BD84]. Fiv e [Gen85, Tho72]. fiv e-digit

[Tho72]. Fixed [Moa98, Smi79].

Fixed-Rate [Moa98]. fixture [Ham93].

fixturing [DMW94]. flame [Smi73].

flame-ionization [Smi73]. Flat

[Ano95-43, HFKS95]. Flexibilit y

[Gor82, BP76, F

CC79, Mey84, Suk84].

Flexible [Hal82, MBC95, Ste81, SW90b,

da 94, F el80, HL86, SA80]. Flip

[BB97a, TBB

+

97]. Flip-Chip

[BB97a, TBB

+

97]. Floating

[MC84, P on80b]. Floating-P oin t [MC84].

Flo or [GSFF90, Jen98]. Flo w

[Sc h75, SDDC96, A

CCM83, CLL81, Haa78,

HT86, MM90]. Fluid [NH94]. Fluxes

[V CMH96]. Fly [Kel94]. FM

[CK76, McH87, Ril79]. F o cus

[F ul96, McK83]. fold [MM72]. fo ot [DG70].

F orecast [Sha98]. F orm [DSB94, F ar74].

F ormal [CBH91, LF91]. F ormat

[Ano94x, Has92, BSME92, Hal93].

F ormation [SS82]. F ormats

[Ano94-31, Ano95y, BFS94]. F ormatting

[Sha85]. F ormed [Ili82]. F orth

[Ano92n, Mil84]. F OR TRAN [GMMM92].

F our

[A CK79, SBK

+

97, BLKH77, PHK77, SW81].

F our-color [A

CK79, BLKH77, PHK77].

F our-W a y [SBK

+

97]. F ourier

[Kis70, McK75, Rot70]. F ractional

[Ano93o]. F ractional-N [Ano93o]. F rame

[Ano95y, Dub94]. F ramew ork

[GLM95, Ra j95, CG87]. F ree

A T83, Bac91, BWW84, Bam83, BE90,

Bar95, BT88, BB73, BB84, BCK

+

94, Bec93,

BBE

+

91, Bee82, Bee92, BBW95, Bel93,

BKMM87, BKD94, BD84, BBR

+

97,

BTE

+

94, BL

Y92, BS98, Bor90, Bo y80,

BFS94, BHK

+

86, BGK

+

87, BOOS81, BK85b,

BK O87, Cag90, CP87, CLL81, CGS

+

86,

Cat78, CL92, Cha91, CHK

+

96, Chi90, CS78,

CLL

+

92, CHKS86, Co c72, CAJ

+

94, CR81,

CFK

+

90, Cor96, CR92, CHP85, COO

+

93].

HP [Cun98, DMW94, DH77, DF86, DF91,

DOR97, DF90, Don86, Don96, DMJCB97,

Dou92, DP84, ELC

+

86, Edw79c, FR95,

FKL86, FM84, Fle83, FK79, FSB

+

87, FP90,

F ro90, FT86, F ul83a, F ul89, GWY94, GC90,

GSFF90, GSG

+

87, Gas88, GR91, GMMM92,

GAL

+

93, Gd86, GJ98, Gre90, GNR93, Gue79,

Gup95, HG79, Ha j96, Ham81, HW88, Har82,

Har83, HW91, HR91, HDH96, HJG93, Hol79,

HL85, Hor79, HM84, HWK95, Hun92, Hur90,

Ish80, JS93, Jeg95, JM80, Joh90, JU97,

Jo y96, Jun78, K

GTM90, Kar82, KF95, K

G92,

KHLM90, KM84, KH82, Ko v79, Kre92,

KT90, Kus96, LCB90, LL91, LP92, L

T90,

LS87, LCPG98, Leo83, LHIR98, LG92, Lin84,

Lon90, LLS88, Mag94, MHKS94, Mai93,

Mai90, MB85, MBF

+

87, MGBB97, Man90,

MKR95, Mar89, Mar88, MH92, Mat79a]. HP

[MK79, MD86, MLPN88, Maz80, MJKS92,

ME90, MSCK92, Met86, Mey90a, Mey84,

Mil84, MB96, Mo o92, Mor93, MOT90,

Nad75, NMS80, NTJ

+

91, Nea68, Not93,

O Y88, PSS

+

88, PT90, PPMW94, P at83,

P ee79a, P ee79b, P et74, P

A97, Pug90, QH83,

Ran88, RL92, RM88, RA85, Rho88, Rid90,

Rip91, RH92, R

OKH94, Ros88, SKWR95,

SSW96, Sc h95, SW91, SSV90, SMQ88,

SH90b, She96, SJL91, Sho89, SBB85, SR95,

ST90, SK

G90, SMB

+

91, SS83a, SH77, Spa85,

SAS98, SW89, SS90, Ste89a, Ste80a, Ste98,

Sto74, Sto96, STE90, SMK84, SJ94, T al90,

TPG79, TBTM92, Tiv91, TW90, TD83,

T re78, TRH85, T uc95, TW

CD93, V an98,

V og91, WLHC84, W an88, W as80, WBSC84,

WHBP95, W

AZH84, WJ91, W es91, WP91,

WN79b, WMZ84, Wil84, WS84b, WB90,

W ol81, W ol83, W ol86]. HP

[WW84, W ri96, Wy a92, W

A97, W

CT87,

YF92, YLJ

+

87, Y o d94, Y or83, Zim95].

HP-18C [LS87]. HP-28C [LS87]. HP-35

[Co c72]. HP-41 [W ol83]. HP-41C

[CR81, JM80, Ste80a]. HP-65

[P et74, Sto74]. HP-71B [BD84, Don86,

Lin84, Mey84, Mil84, W

AZH84]. HP-75

[A T83, P at83, Y or83]. HP-85

[Leo83, NMS80, W ol81]. HP-85/3054A

[W ol81]. HP-GL [T re78]. HP-IB

[DH77, FK79, Gue79, Kar82, Nad75, W as80,

WN79b, W ol86]. HP-IL

[Fle83, Har83, QH83, SS83a, TD83, Y or83].

HP-P A C [MHKS94]. HP-RL [Ros88].

HP-R

T [Ano93i, Mor93]. HP-SL

[GR91, HR91]. HP-UX

[AF G

+

86, Ano92y, BT88, BL

Y92, Cha91,

CHKS86, CR92, K

GTM90, K

G92, LP92,

Mar89, Not93, O

Y88, Ran88, SSV90,

SMQ88, SAS98, STE90, WLHC84, W an88].

HP/CAI [AE71]. HPW ord [Smi84a].

HQMOS [FSDC82]. HSG [K

GTM90].

HSTL [EM98]. h ub [Bro95]. Human

[Ano92l, Mat79b, Sta87, TM91, FPS72,

Ham79]. h uman-engineered [Ham79].

Human-engineering [Mat79b]. h undred

[DG70]. Hybrid [Adl86, Dan96, T o e86,

ZC69, FL80, HDH

+

87, Mil75].

Hydro dynamics [AMK85]. Hydrophone

[LGV

+

98]. h yphenation [Smi84a]. Hz

[CCH

+

91, D

A75, WD84, Y an92, Bol75,

T ut72].

I/O [ABD

+

97, Bee82, DN86, EM98, FK84,

GJW83, LMM84, Mic72, NMS80, NTJ

+

91,

Nel82, SLM

+

95, SSMM81]. IB

[DH77, FK79, Gue79, Kar82, Nad75, W as80,

WN79b, W ol86]. IBM [Ish80]. IC

[Ano93j, BP72, Bak81, BK

QW95, Ben95,

Bro82, DiF75, FHMP97, F

CK97, Gor69,

Gro91, Ing76, Lo81, Mat90, OLR82, PL84,

RHK

+

83, SM82, T al88a, Whi85]. ICs

[NK84]. ID [Ano95f, Ano95i, But95]. IEEE

[A T95, Ano95y, MCD97]. IF [Ano93q,

Ano95p, ANSW95, CCH

+

91, Nae79, P er86].

Ignition [Mag94]. I I

[Egb77b, HK

C84b, Mil83, MRH94b, Sha76].

I I I [ABH

+

83, Egb77c, MFMS83, MRH94c,

YLJ

+

87]. illumination [Bur89].

Illustrated [RA85]. Image [Ano94-28,

MW94, SS82, SC83a, HLM89, SP92].

Images

[Moa98, OMD83, LHL83, Mag83, Rus92].

Imaging

[Ben95, Che86, JAD83, Kar86, KD83, MW94,

MS94, P op83, Ban83, Kin83, Lar83b, Mil83].

imm unit y [Han72]. Impact

[Ano92b, DiV84, MTW

G85, PL84, Ra j95,

SD95, BP76]. Impairmen t

[DNG84, CDE

+

87, NTH

+

84]. Impairmen ts

[DGH

+

97]. IMP A TT [Co w70]. Imp edance

[Y on94, Bec76, Bot71, IOS80, NYS81,

WKT83, Zel69]. Implemen tation

[Ano95-39, DF91, GE86, HPL96, P et96,

Pug90, Mey90b, Sc h78a, WLHC84, Win81].

Implemen ted [DR95]. Implemen ting

[HSMA

+

86, LC96, Mac93]. Impro v e

[Ano93e, Ano94s, LeV88, AM95, GHK

+

93,

OST75, SB83]. Impro v ed [Ano95p,

BA UR92, FR74, Hig95, MW94, BW81,

Edw75, FRS88, Rob82b, Sha76, V oi84].

Impro v emen t [Gra96, Saf96, Sn y75].

Impro v es [Gib86, EA W

+

86, Her73].

Impro ving [Ano93y, BB97a, GCD

W91].

In-Circuit [Har84, McD84, Cro79]. In-Line

[DLJ85]. In-service [CDE

+

87, PS81].

Inaccuracies [Ano95o]. Inc h

[CT85, Gre85, Sha85, BKV89, DP A

+

88,

Gil89, T op89, WYSE97, DSB94]. includes

[Fin72]. incoming [Ing76]. incorp orates

[Koh72]. Increased [MH80, Gra81].

Increases [Neu84, Car78, Mut74, Reh84].

Incremen tal

[Cot96, ELU81, KS72, V an77c].

indep enden t [Ber88, Fis88, T em83]. Index

[Ano92a, Ano94a, Ano94b, Ano94c]. Indium

[FK O

+

93]. individualized [HRZE77].

Inductance [Das96]. Induction [W ak97].

Inductiv ely [Kis97]. Industrial

[Ano95z, Cle93, SB80, BDF84, BC81b,

Cla81b, RBB78, Smi80]. Industry

[LHIR98, WSJ87]. inertia [BL

TY81].

inexp ensiv e [KB85, UL

W81]. Infared

[MBD

+

98]. Information [BPMF87, Bir97,

DH98, SSW96, HT86, MHCH77].

informativ e [Bot71]. infrared [HWS87].

InGaAs [Ano93z, Slo89]. Ingress [V an98].

Inhibit [TLCB98]. Initiativ e [Ano96y].

Injection [KH84, Kat90, Sc h95]. injector

[KP90]. Ink [AMK85, Ano92g, EGH

+

88,

MJKS92, PSS

+

88, BLKH77, Bru73, KB85].

ink-jet [KB85]. Inkjet

[Ano92g, Ano92h, Ano92-34, Ano94s, Ano94x,

BJJN88, BCRS88, EGH

+

88, HSB

+

94,

Has92, HSW88, HASP94, WMBB94, A

CS88,

Bar88, BSME92, BCC

+

94, Bri94, BHH

+

88,

DCN

+

88, HCF

+

88, KA92, Ric97, SMT

+

97,

WM94, ABC

+

94]. inno v ation [WP91].

Inno v ativ e [Hor79, KM79]. InP

[Ano93z, Slo89]. InP/InGaAs/InP

[Ano93z, Slo89]. Input [Hei88, KNTV96,

KM97, Mal87, BS93, DiP80, Ega72, ES89,

HW91, HJW75, LD79, LG92, Mat79a, MS82,

Mut74, Nic88, P ee79b, SMK84].

Input/Output [KNTV96, Ega72, HW91,

LG92, Mat79a, MS82, Nic88, P ee79b]. ins

[HEW82]. Insigh t [Byr96, Ra j95].

insp ection [Gil96, Ing76, Kee89, Mac93].

Insp ections [BB91, FS94]. Installable

[Bar84]. Instan t [Mag94]. Instruction

[Fia83, Geb78]. Instrumen t

[Ano95z, BW92, BP85, EH84, Eps84,

HKM96, Jeg95, Kjo92, Lai81, MiITT82,

Nel82, SW86, SA82, W ol83, Zim95, ABM73,

Bo y80, DL73, EH81, GUW92, Gue79, Hal93,

Ho o91, HL86, Inh75, JS74, Jon81, MHCH77,

NH92, PB76, ST75, Smi69, SMD95, T al88b].

Instrumen tation

[SR88, SHB

+

82, TBB

+

97, W al70, HMZ82,

KSW89, Mer73, MC91, Rad87, RS75].

Instrumen ts

[Ano92m, Ger98, Kel92, RSW

+

86, WR97,

DL97, FR87a, FK79, Jes89a, Kei71, LM86,

Lou72, NR72, SJ75, W ag75]. Insulator

[Col88b]. In tegral [P ea85, NYS81, Hea85].

in tegrals [Kah80]. in tegrate [Wil97a].

In tegrated [ABC

+

88, Car95, Cha96a, CS88,

Col88b, DS82, GDKK94, Kam82, LBKY86,

MKR95, Mar95b, MG85, NDS86, SB83,

SGD83, SHB

+

82, T an96, ZFE

+

86, BM79,

BT97, BM81, BCH81, EW78, ELU81, Gor80,

HG79, HMPF74, Ham93, Har83, HBB88,

HL T

+

83, Lie97, Mat92, PW82, Ric91,

Rob82a, Ro y81, WJ80]. In tegrating

[DH98, HW88, Ma y88, Rob92, STE90,

T uc95, Cze89]. In tegration

[A W90, A GI

+

91, A

T83, Byr96, GNR93,

Go e89, Gre90, LK80]. in tegrator

[F ro90, Ste74b]. In tegrit y [Gen85].

in telligence [GUW92, Kla78]. In telligen t

[DOR97, Fit82, MiITT82, SMGR85, Bru78,

Bru77]. In tensit y [BS95, Che86].

In teraction [Ano92l, HWK95, P or80].

In teractions [Cou94]. In teractiv e [Fit82,

F ul83b, JY72, LB98, Lin79a, SWM78, SW86,

BM81, FS81a, Ish80, Kin81, L TC

+

84, L

T90,

NGW92, P ee79a, Ryt77, SMK84, WB90].

in terc hange [Hal93]. In terconnect [Eri92,

F CK97, NSMO98, R

O97, Ra j95, Fle83].

In terconnection [HGWS97, RL86, Jes89a].

In terface [Ano92l, Ano92-31, Ano93c, BP85,

Buf96, BP A

+

94b, DH77, DF90, F er94, Fle83,

HSK87, JS74, LK85, Lou75, Mat79a, NZ97,

Not93, QH83, R

WW95, Ry a95, Sta87, TM91,

T re78, A

C90, AMSW85, Bac91, Bo w72,

BHP85, Cha91, Die75, Dou92, FPS72, Gil81,

GAP92, Gra81, Har83, HL86, Hun92, JS93,

JF80, Kai91, Lal93, Lan83, L

T90, Lou72,

Mai90, MOT90, NR72, NGW92, P er88,

Sho89, SK

G90, SS83a, Ste89a, V ob88, WB90].

In terfaces [GSFF90, BBE

+

91]. In terfacing

[LB98, LHIR98, Mor76, W as80].

In terference

[Ano92w, Bec79, Inh75, W at87a, W on79].

in terferometer [BGH74]. in terferometry

[BGR71, CS93]. in terlea v ed [MR93].

In ternal

[Ano93-27, Co c68, DBB

+

95, LK85, Nak96].

In ternally [HZ83, JJ85]. In ternals

[Ano94z]. In ternational [WS84a, PH70].

In ternationalized [R

C98].

In terop erabilit y [Ano93-41, Mey90a].

In terp olation [Ano93s]. In terpreter

[Ano92n, Mat84]. in terpreter-based

[Mat84]. in terpretiv e [V an77c].

In terpro cess [W at87b]. In terrupt

[Ano92b]. in terv al

[Ch u74, CAF78, Hei88, NS88, OST75, Ste88].

in terv als [Sc h70, W es77]. In trabuilding

[Pie87]. In tro ducing [CW72, GR69].

In tro duction [A

T95, AN90, McS92,

W at87b, W es91, Cag86, Pri96]. In tuitiv e

[W CH94]. In v alid [Ano95-27]. in v asiv e

[MH76]. In v erse [Egb77c]. In v erter

[Ano94-36]. in v erts [Ban69]. ionization

[Smi73]. IP2 [Saf96]. Ipm [T er78]. IR

[Kri81b, Sol81]. IrD

A [MBD

+

98]. ISDN

[NZ97]. islands [A GI

+

91]. ISO [K

GTM90].

isolation [Gro79, Y an93]. Isolator

[CSS

+

91]. Issue [Ano96m, Ano96n]. Issues

[RR88, WP94b]. itself [Go o77, Tho72]. IV

[Egb78, MRH94d, WM78]. IVI

[MOT90, TW90, WB90]. IVIBuild

[A C90, WB90]. iX [Lal93].

jams [Hol82b]. jet [KB85]. Jets [AMK85].

Jitter [Ano94-36, MM95, EKW93]. join t

[Kee89]. Jones [Ano95-28]. Jo y [Ano93u].

Just [BLNP86, P ea85, Gas88].

Just-In-Time [BLNP86, Gas88].

Ka y ak [Cun98]. k ernel

[BL Y92, GOS84, K

G92, O

Y88, SSV90].

Kettering [Mer81]. k ey [Ing70, Kah79].

k eyb oard [Bla75, DP84, SB84]. kHz

[Vif76, MP81, R

G69]. kind

[DKMS81, Sc h70]. kit [ELU81]. Kno wledge

[DL98]. Kunz [KH88a].

L [QAKP90, WJ79]. lab

[Bre74, BS79, P ec74]. lab-b enc h [Bre74].

Lab oratories [Ano94n]. Lab oratory

[Ano93v, DGH

+

97, GBHS81, Lo o97, AM73,

MW73]. Lab oratory-p erformance

[GBHS81]. LAN [Cra92, FP90, GUW92].

Language

[Ano93-43, BK85a, Buf96, CHP85, DH77,

KA95, KHI82, LBKY86, Ros88, ST83, TE86,

CP79, F

G75, JY72, KMT88, L TC

+

84,

L WBB84, Mil84, MRH80, PW89, P ee79a,

P et68, Pir97, Rob92, V an77c, V oi84, Spa72a].

Languages [T re78]. LANs [MCD97].

Large [Ano92-27, Ano94x, BJWW84, Has92,

Smi84b, Av e75, BSME92, HK C

+

84a, Joh80,

PL81, V an77b]. Large-F ormat

[Ano94x, Has92, BSME92]. large-scale

[Joh80, V an77b]. Laser

[BTBW83, BTW83, BCC

+

94, Can93, Gro83,

Hal82, Her73, Hol82a, NMY95, R

W76, SS82,

Ste83, THHW95, BGR71, BGH74, CDLN96,

DCN

+

88, Gar83, JBS93, Kee89, Mai91,

MLJP93, MRRS93, OS76, QW83, SL93,

CH82, Hol82c, LH82]. Laser-comparable

[BCC

+

94]. laser-qualit y [DCN

+

88].

Laser/calculator [Her73]. Lasers

[RLB

+

95, R

WT97, BS90, TZ93]. latest

[Har82]. launc hing [WM79]. la w

[Ano94-31, BFS94, Ano94-31, BFS94]. La y er

[Pug90, RHK

+

83, ST90, Chi90]. La y ers

[Ano95-31, BE90]. la y out [Bak81]. lb

[Smi69]. LC [AN90, LNH

+

84, Sc h84,

WDDH84, WTB

+

90]. LC/MS [AN90].

LCD [Adl86]. LCR

[HT76, Mae74, MN79, YK77]. LCZ

[WKT83]. leadership [D

W92a]. Leading

[CHNJ97]. Leading-Edge [CHNJ97]. leads

[DKMS81]. Learning [Ano92l]. LED

[FR87c, Ste98]. LEDs [Ano93-40]. Legal

[Ano94-29]. Length [RNR

+

98]. less

[GZC74, NT75]. Lev el

[Ano92a, Ano92e, Ano95t, Ano97c, DR95,

ST83, A

CCM83, Cos76, FK79, MM90,

NBZ

+

97, Pir97, PH70, Pra75, R

U76, Ric81b,

SD78, Spa85, Tho80, Urq76, W al76, Win80].

Lev eled [HZ83]. Lev eling

[BDH91, Cat82, Lar83a]. Lev els

[Ben95, Gen85, MH76]. Lev erage [WP94a].

libraries [CR92, Mar89]. Library

[Ano94-28, BK95, Hol84, Sc h96, W ol86,

BSY89, SWP90, STE90, V og91]. Life

[Cot96, T er78]. lifecycle [Gre90]. Lift

[HM85]. Ligh t

[BKA

WBCTK98, DBB

+

95, FK O

+

93, KW80,

NMY95, P or80, SDC

+

88, CS93, Jon89].

Ligh t-Emitting [BKA

WBCTK98, DBB

+

95,

FK O

+

93, SDC

+

88]. Ligh ting [Ste98].

Ligh t w a v e [Ano91f, Ano93z, Ano95u,

CSS

+

91, PPJ91, ALRS89, Bec93, D

Vl91,

HH91, ICNT93, JM91, KBHS93, MR91,

MCM93, Mil90, MC91, RSM91, WHHC89,

WHH91, HCHR91]. Ligh t w eigh t [BJPH95].

Lik e [W ar97a, MCCB76]. Lilliputian

[BJM71]. Line

[Adl86, DLJ85, GL

W85, Hur90, MTW

G85,

Pie87, BLKH77, BD73, CDS71, DR81, Jep85,

KB69b, L

T85, MM72, Pli89, Sta88, T er78].

Linear [Adc87a, MW94, TC79, Ryt77].

linearit y [Hil93b]. lines [AD75, IKS81].

Linewidth [BS90]. Link [CHNJ97, ST90,

THHW95, CM75, Han79, HWS87, Ish80,

Rob82a, Urq72, Sta87, YWP

+

92]. link ed

[Wil78]. link er [Ste80c]. Linking

[Jen98, A GI

+

91]. Links

[Ano95-36, BY

A86, BB73, BP93]. Liquid

[Ano95-29, JR84, KH84, W ak97, BFP90,

GV84, KP90, Maz80, Sc h75, SW90a, SW90b,

WMZ84, Wie90]. Lisp [KA95]. listens

[Nad75]. Lithograph y

[GN82, OLR82, BOOS81, EHS81, Ham81,

gJH81, K

GK81, LM81]. little [BJM71]. load

[O Y88]. Lo cal [A

T95, Gd86, JRM

+

86,

LAB97, BWW84, Chi82, MLS79].

lo calization [GHK

+

93]. lo calized [NSP97].

lo cates [EZ81]. lo cating [Erd79]. lo cation

[GH73]. lo cator [Lo w69]. Lo c k ed [TOB97].

Log [Cas95a]. Logarithmic [Egb78, Jer74].

Logging [Don86, SFW78, TW76, W ol81].

Logic [AH72, AL

T82, Ano97f, Ben95,

DSW83, DDT83, HR82, Neu84, SK80,

W ar97a, ABM73, Bec76, BC76, Car69,

Cha77, COO

+

93, DeV80, DiF75, Gor69,

Haa78, Lan75, Mor76, MH80, Ogd78, Ogd80,

P et74, Pri76, Que76, SWM78, SM75, SD78,

Smi77, WN79b, ZHN83, F ar74].

logic-circuit [Bec76]. Login [MKR95].

Logon [W at88]. Long [GLP

+

97, T er78].

Long-Haul [GLP

+

97]. Lo op

[Ano92d, TOB97, AH89, Gue74a, MM79,

Fle83, Lan83]. lo op-holding [Gue74a]. loss

[Mai91, Sc h93b]. lot [F ra71]. Loudness

[Ano67, Ohm67, BF67]. Lo w

[Ano92-31, A WH

+

87b, A WH

+

87a, BDM85,

BEM95, BCF96, BGS83, CLG87, Cau85,

DBB

+

95, DGN98, Eps84, GLP

+

97, HJL

+

83,

HM85, Het79, HL85, JR84, KA92, LAB97,

Mal87, Mar95b, MEM82, MHV96b, MHV96a,

Moa98, P ea95, QH83, Res83, RSW

+

86, San86,

SCI

+

81, SM86, Spr82, V

CMH96, WST84,

Wit92b, WMBB94, W ol83, AP76, Ain81,

ABD

+

97, Azm82, BD73, BL

TY81, Bec76,

BDOT85, BV

AP87, BCH

+

93, CP85, CM72,

CS80, CK76, CF68, Dic78, Edw79c, EKW93,

F CC79, FHDS92, GJM

+

92, GW77, HW73,

HVSM96, HWS87, Ha w71, Ha y74, HMM73,

HL86, KB71, KPC

+

82, Ks69, L

T85, Mac73,

MC85, MBW79, McH87, NYS81, PF78,

P on80a, Pra75, Ric76, R

C79, Smi79, SM87,

Sta81b, TD83, TC79, Wha68, WDDH84].

lo w-coherence [BCH

+

93].

Lo w-Complexit y [Moa98]. Lo w-Cost

[Ano92-31, BDM85, BEM95, BCF96, BGS83,

Cau85, DGN98, HM85, HL85, LAB97,

Mal87, Mar95b, P ea95, QH83, RSW

+

86,

Spr82, WST84, WMBB94, W ol83, Het79,

KA92, MEM82, Res83, Wit92b, Azm82,

BD73, BDOT85, CP85, CK76, CF68, Dic78,

Edw79c, FHDS92, HWS87, HMM73, HL86,

L T85, MC85, MBW79, Ric76, Smi79, SM87,

Sta81b, TD83, WDDH84]. Lo w-Disp ersion

[GLP

+

97, JR84]. lo w-distortion [P on80a].

Lo w-End [SM86, GJM

+

92].

Lo w-F requency

[A WH

+

87b, A WH

+

87a, San86, BV

AP87,

CM72, GW77, HW73, Mac73, NYS81, PF78].

lo w-imp edance [Bec76]. lo w-inertia

[BL TY81]. Lo w-In ternal-Reflection

[DBB

+

95]. Lo w-Mass [HM85, BL

TY81].

Lo w-Noise

[CLG87, SCI

+

81, AP76, Ain81, McH87].

Lo w-P o w er [HJL

+

83]. Lo w-T emp erature

[MHV96b, V

CMH96, MHV96a]. lo w er

[CHM76, Kei71, SMT

+

97]. lo w er-cost

[SMT

+

97]. Lo w ers [Gib86]. lpm [L

T85].

LSI [BS98, DL77, EM76, Gun94, Lyn80a,

Sc h78a, WJ79].

m [BBF

+

97, BFS94, Ra j95, Har82]. m-la w

[BFS94]. Mac hine

[BTW83, Kru94a, Mon92, CR73, CH82,

F el74, HCF

+

88, R

W76]. Mac hines

[Sim94b, Anz93, Saf96]. Macros [Ano96o].

made [HM71]. Magnetic [A

GS85, HRE85,

HSYJ83, KH88b, Sei81, NSW76, T ag74].

Magnetically [NML90]. Magneto optical

[Sp o90]. Magnetostatic [IC85].

Magnetostatic-W a v e [IC85]. magnifies

[Mic72]. Mail

[F ul83b, HSMA

+

86, WPS94, GR91]. main

[Elw74]. Mainframe

[Ano92-31, SGD83, W or92, CJHE93, Ish80].

Mainframes [ARL

+

94, Ano92t]. main tains

[BW72]. Main tenance [MB85, DMW94].

ma jor [MW80]. Mak e [Ano95o, Ups71].

mak es [EH81, HW73, UL

W81]. Making

[Ano92u, Bo y80, Dac76, DF90, Kri81b,

AD75, P ee73]. Malfunctioning [GV86].

Managed [Nak96]. Managemen t

[AP90, Ano92r, Ano95-33, Ano95-34, Ano96v,

Bra96, BK95, BHK

+

86, Cha96a, FP90,

HKH93, KHLM90, Kru88, LEV96, Lub91,

MB85, Man90, Ma y88, MM97b, NH94,

Not93, Ro w86, SDDC96, A

C93, Dys89,

GC90, Gau81, Ha j96, Han80b, Het79, HM88,

Kru97, McI74, Rid90, Sc h93c, SK

G90].

Managemen t/800 [Man90]. Manager

[Ano92r, KT90, MD86, Sp e96, BKD94,

FP90, RM88]. Manager/Agen t [Sp e96].

manages [Av e75]. Managing

[A CL89, Anz93, ISL

W78, Mil96, RM88,

Rho88, TPG79, Ric91]. Manifold [Ano92g].

manipulate [SFW78]. Manipulating

[Don71]. Manipulation [PS83]. Man ual

[Ano93-38, SW86, Sta88].

Man ufacturabilit y

[Ano93l, F ul96, Cho90, Pie75].

Man ufacturing [BLNP86, Cra85, Gro83,

Kjo92, KV94, MSB85, MRH94e, PT90,

Rip87, Rip91, Whi85, BKS93, CW92, FS81a,

GTM95, HA92, LCB90, UAH

+

92].

Man ufacturing-Orien ted [Kjo92]. man y

[Que76, SBM85]. MAP [Chi90, CFK

+

90,

Gre90, LCB90, Man90, Mey90a]. Mapping

[Bha94]. Marco [Neg81]. mark [gJH81].

Mark er [Ano95-27]. Mark et

[WS84a, But95]. Mass

[BC74, BGS83, Eri92, Han80b, HM85,

HSYJ83, Ik e83, Kis97, SR95, SD82, BL

TY81].

Master [Reh84]. Master/sla v e [Reh84].

Matc h [Ano97e]. matc hed [gJH81].

matc hing [MM79]. Material

[MRH94a, FS81a, NGW92, RL92].

Materials [Col86]. Mathematics

[BBD

+

96, MRH94a]. Matrix

[Cra85, DiV84, PL84, TD92, ISL

W78, Jep85].

Maturit y [LC96]. Maximize [W en85].

Maximizing [VBK89]. maxim um

[BP76, HC75]. m bit/s [YPS76]. McCab e’s

[W ar89]. Me [Har87, WYO

+

87]. means

[HC75, R

W81, WN79b]. measured [KB71].

Measuremen t [Ano91f, Ano92j, Ano93-34,

Ano95p, A WH

+

87b, A WH

+

87a, Ban84,

BP82, BV

AP87, BM86, Des92, ES87, EL82,

HCW

+

82, HDH96, HH95, Kar82, McK87,

NK84, OH82b, PH96, P et96, QAKP90,

Ris82, V an86, Bru78, Cam82, DF86, FR87a,

F o o80, FPS72, F ul83a, Gar83, IK69, KB69b,

Kas72, Kla78, KW80, Lai81, Mar70, MG92,

O Y88, QW83, Rom91, Sc h93b, Smi80, Sn y75,

Ste88, TST82, W ec88, WP94b].

Measuremen ts

[Ano93e, Ano93-45, Bec87, Bir96, Che86,

Kar86, MiITT82, MS95, SHB84, AD75, BS90,

BBT92, BHW70, Bes75, BF79, BCO

+

93,

Bot71, Bru79a, CS93, CAF78, CPR75, Cro79,

Dre74, D

Y75, Elo93, EH81, FEG77, FR74,

Fis72, FH74, Gue74b, Her73, HM71, HS80,

Jac74, Joh80, Ket74, Kri81b, Lam74, Mac73,

Mai91, MR91, Mar71, MV

G77, MH76, MS80,

NT A72, O’B93, OST75, OS75, P ee73, Pra75,

Rus93, SJ80, Sc h80, SF

O80, Sor74, Sw e89,

Un t68, WKT83, W es77, Win74]. Measures

[LeV88, BGH74, BB78, Cra72, Lin69].

Measuring

[AI84, Bau69, Bir91, Cas95a, Dam74, Das96,

DNG84, F ol72, Gro91, Gro92, Kam72,

NSM70, NTH

+

84, PMN82, PH70, Sc h70,

BJM71, Cos76, HMM73, SJ75, Urq76, W al76].

Mec hanical [A

GS85, Cam82, CJHE93,

Cau85, Cle93, DF91, DSC

+

90, JJ85, Ker80,

Kre92, LS87, MTW

G85, P ea85, PT92, RH92,

Smi84b, Ste83, TCWN88, T op89, YF92,

KPC

+

82, W o o78]. mec hanics [FS81b].

Mec hanism [HM85, BMTW78, Go o91,

JKP

+

88, SMQ88, T er78]. Mec hanisms

[W at88, WP94c]. Media

[CHW96, PSS

+

88, WMBB94, AP

A92, Bri94].

Media-Ric h [CHW96]. Medical [Ano91g,

BPMF87, Gor91, Lar83b, Mil83, Sol81].

medium [HC75]. medium-cost [HC75].

meet [Bec79]. Meeting [CG98, UAH

+

92].

megab yte [Smi79, Sti77]. Megasample

[D WD88, Hil93a, MPR82]. mega w ord

[WM78]. mega w ord-arra y [WM78].

mem b ers [MBH

+

89]. Mem brane

[LGV

+

98, Mat90]. memories [Av e75].

Memory

[Hil93a, HMM96, LRFL83, OSN

+

85, Ro w86,

Bas79, BC74, CS78, EDF82, Elw74, Fin72,

F ra71, F ra74, HW82, HM88, LL91, LLS88,

Mar89, Mey84, TW76, US79]. Merge

[A CL89, BCH

+

89, BG89, ES89, HLM89].

mesa [Slo89]. Message

[Ano92m, Cou94, NZ97, LCB90, Mai90].

Message-Based [Ano92m]. Metal

[RHK

+

83]. metallisation [Mer82].

Metallization [Ama86]. Meter

[AI84, F

G87, Lym87, SC83b, BHE

+

85,

Edw75, Han72, HT76, KH69, Mae74, NYS81,

Sc h87, SB80, Tho80, YK77]. meters

[Hen91, MN79, WKT83]. Metho d

[W ak97, BR91, Ch u88, F ro77, HG79].

Metho dologies

[DMJCB97, BBJ

+

95, FJ89]. Metho dology

[FHMP97, Gem85, K GH

+

87, BF89, KHW89].

Metho ds

[Ano97b, BLNP86, BRHS89, Rus92]. metric

[W ar89]. Metrics [Ano92v, W ar86].

metrology [WB83b]. MHz

[San72, AI84, Ano97a, BKE

+

90, Bes75,

Bot71, BFHT83, CCH

+

91, D

A75, DiP80,

F ol72, GY88, GZC74, HK88, Hei88, Hil93b,

HT92, IOS80, Jek75, KW90, Koh72, KE74,

Lin69, LE83, LGV

+

98, Mae74, MBW79,

MT81, Ry a95, R

G69, SIBH88, SES90, T ut72,

WD84, Wit92b, Y an92, Zel79, Zel69, SKB78].

mHz-to-50 [SKB78]. MHz/ [Jek80]. MIB

[Bur93]. micro [KT81]. micro-grip [KT81].

Microassem bly [BCRS88]. Micro circuits

[HJG93, P

AD70, BBH91]. Micro co ded

[Ame85, Geb78]. micro computer

[QW83, SK80, Ste80b].

micro computer-con trolled [QW83].

Micro con troller [Ano97d, Mur97].

Micro electronics [Lam74]. microinc h

[DG70]. micromac hine [Mur82].

Micrometer [RNR

+

98]. microp ositioner

[KW93]. Micropro cessor [BK

QW95, BB78,

BS79, Lin97, Lym87, ST83, BBJ

+

95, Ber88,

BT97, Bla75, Bo y80, BFHT83, Dac76,

DGM80, Gor80, ISL

W78, Koh72, MBW79,

Mo y78, Ogd78, Ogd80, Sap77, Smi77,

Ste74b, SSMM81, W ag75, W ai75, W o o78].

micropro cessor-based

[Bo y80, MBW79, Mo y78, W ag75].

Micropro cessor-con trolled

[BB78, Gor80, Ste74b, W ai75].

Micropro cessor-Enhanced [Lym87].

micropro cessor-scanned [Bla75].

Micropro cessors [R

O97, RR83, Y ac80].

Microprogrammable [GJ74].

Microprogrammed [Lan77].

Microprogramming [Cou72, Lei71, Sn y75].

microprograms [Dra77]. MicroScop e

[ABC

+

88]. Micro v olt [Ano92w].

Micro w a v e

[Ano93-28, Ano97e, Arm95, BW92, Bar82,

BGR

+

88, CS82, ES87, Fis72, FFS89, Gib86,

HMPF74, IC85, Kih82, P ed86, Sc h80, SF

O80,

AKL69, Ast77, BEFV70, BBI

+

93, BCZ93,

BB78, CM75, DF82, Det72, D

W92b, Edw75,

Elo93, HHR71, HPF93, Jac74, Kei71, Ko e91,

Ko e80, LD79, Lin79b, MLS79, Mer73, MB80,

P er86, P

AD70, Pra75, Rob82a, SSMK92,

Sc h73, Str77, SS89, Tho77, Urq72, VDF72].

micro w a v es [KV74]. Mid [CHM76].

Mid-range [CHM76]. Middlew are

[Gup95]. Midrange [Bre94, BCF96, D

W92a,

GJM

+

92, MBH

+

89, RJH

+

87]. Migrating

[Jo y96, TSv92]. Millimeter

[Alb88, BGR

+

88, Col88a, DG88, EJG86,

Mat86, SR88, Uph88, ZFE

+

86, Nic90, SA91].

Millimeter-W a v e

[Alb88, BGR

+

88, Col88a, DG88, Mat86,

SR88, Uph88, ZFE

+

86, EJG86, Nic90, SA91].

million [Elw74]. million-w ord [Elw74].

MIME [Ano94-30]. Mini [Ric76].

Miniature [FEG77, Mer81].

minicomputer [CJ71, Elw74, F ra74, Mic72].

minicomputers [Ste74a]. Minimal [SJ75].

Minimize [Ano92b]. minim um

[MO74, RS75]. MIPS

[FMN84, MS82, WST84]. mirror [Hol82c].

mirror-motor [Hol82c]. Mixed

[Ano97d, BS98, Gro91, HHT

+

97, Mur97,

SWI97, WR97, Gun94]. Mixed-Mo de

[SWI97]. Mixed-Signal [Ano97d, BS98,

HHT

+

97, Mur97, WR97, Gun94]. mixer

[Spa85]. Mixers [Mat86, NML90, LD79].

mixing [McK83]. MLA [Cra72]. mm

P A-RISC [ABG

+

92, Ano92s, Ano92-28,

Anz93, BL

Y92, Bre94, D

W92a, F

CK97,

FHDS92, GJM

+

92, Han92, P ea95, Ram92,

San92, SBK

+

97, UAH

+

92]. P A C [MHKS94].

P ac k age [Ano94w, BB97a, BZS83, FS86,

T an96, Ano71a, Hor79, Mac75]. P ac k aged

[ES87]. pac k ages [QAKP90]. P ac k aging

[Ano94o, Bel98, D

WD88, DGN98, KH82,

Lil72, Lin84, MLSW83, Pie75, Ste80a,

TLCB98, Cla81b, L

T85, Mat92, Ste81].

P ac k ard

[Fle83, Hal79, Lan83, Lou75, MBH

+

89,

PB87, RJH

+

87, Sta87, US79, Cag86, Ch u79,

CHK86, RL86, Sc h95, Sc h78b]. P ac k et

[Ano95-27, AS90]. P ac ks [BZS83]. P ad

[HPL96]. P ads [EM98]. P age

[Ano92-34, Coz78]. P aging [Ano96f].

P AINTBR

USH [ADRS83].

P AINTBR

USH/ [ADRS83]. P ain tjet

[PSS

+

88]. P air

[Ano95l, MCD97, DE76, Oli71]. P almV ue

[SSW96]. pan [BR78]. P anel

[Ano95-43, HFKS95, BL87]. P ap er

[HASP94, Bar88, Hol82b, KA92, MM72].

P ap ers [Ano94s]. P aradigm

[GNR93, GTM95]. P arallel

[SP92, Go o91, Mor76, WJ80].

parallel-mo de [Mor76]. P arameter

[MiITT82, Kai91, Rus93, Spa84b].

P arameters [AI84, Ano92j, KRDS83,

WWS

+

98, Bau69, Dam74, QAKP90].

P arametric [Ban84, ES85, NK84, WB83a].

P arasitic [Das96]. P art

[MRH94c, WYO

+

87, SBM85]. P artially

[Jon89, BL87]. particle [AN90].

P artitioning [Ano92-29, Lam95].

P artnering [WP94a]. P ascal

[A VB80, McD80]. P ascal/64000

[A VB80, McD80]. P ass [A GO

+

85, W

A93].

passiv ation [Slo89]. passiv e [AKL69].

P assw ord [Ano96a]. P ath [WMBB94].

P atien t [Ano91g, Ban91, BN80, TM91,

Gol80, Gor91, Han80a, Rue80]. P attern

[CLL81, CRSY73, RHM79, YPS76].

P atterns [HPM87, Don71, Hor69]. PC

[Ano93c, Cun98, Har86, Hea85, LM86,

P ea85, SR95]. PCDS [RM88]. PCI

[LHIR98, My e96]. PCI-based [My e96].

PCIB [HL86]. PE

[FR95, HWK95, SKWR95].

PE/SolidDesigner

[SKWR95, FR95, HWK95]. P eak

[Ano92p, Ano92-33, Ket74, SSMK92].

P eak-to-a v erage [Ket74]. P en

[Ano92-34, BLKH77, EGH

+

88, Has92,

HM85, HPH81, PHK77, P or80]. P en-Lift

[HM85]. P en tium [My e96, WP94b].

P erformance

[AL T82, Ano92b, Ano92-28, BDH91, BBG91,

BEM95, BCF96, BL83, CP87, Cam94,

CSS

+

91, Col88a, CWFS82, Cun98, CT85,

D WD88, F os98, FPUB88, FSDC82, GSG

+

87,

GE86, Gib86, HASP94, Let92, LRFL83,

Lym87, MY95, P ea95, PMN82, R

O97, Ra j95,

RMVT95, Rub86, SA82, WR85, ASCC84,

ABD

+

97, Bac91, BMTW78, BL

TY81,

BBI

+

93, Bel93, BNB93, Bor90, BSY89,

BW81, Bur85, CJHE93, Chi81, Cou71, Cra72,

D W92a, DL77, DR81, EM76, EH81, ELN88,

Fis72, FS81b, FHDS92, Go e89, GBHS81,

HBHC84, Ham93, HKZ74, HVSM96, HE75,

HW82, HMO73, Jun78, KN93, Kei71,

KPC

+

82, KW80, KSMM97, L TC

+

84, LM73,

Lin79b, MP89, Mey90b, MG92, NBZ

+

97,

NSV92, O’B93, ORB91, PW82, PB87, Pli89,

QM80, Rig77, RSM91, REOB78, REB86,

SJ80, SA91, Sc h93b, Sc h73, SMT

+

97, Smi73].

p erformance [SC89, Sn y75, Sta77, Sti77,

SMD95, T al68, TD83, TRH85, TC79, Wie90,

WJ80, WJ79, WB89, YPS76]. p erio d

[Ban69]. p eripheral

[BRHS89, Bru78, Ega72]. P eripherals

[GV86, MG85, Ro e95]. P erm uted [Mal87].

P ersistence [Kah92]. p ersistence/storage

[Har76]. P ersonal

[Bar84, Egb77a, Egb77b, Egb77c, Egb78,

HJL

+

83, Hig85b, Kah79, KM84, MD86,

RSW

+

86, SJL91, SP A

+

84a, Suk84, T un74,

WBSC84, WW84, BBG91, CKP89, DE76,

FRA C85, HL86, LK80, LLS88, Lyn80a,

Lyn80b, MHCH77, MRH80, MG92, MW

C80,

Sto74, SMK84, TL89, WM85].

p ersonal/professional [Lyn80b].

p ersonalit y [HF

OS81]. P ersp ectiv e

[Ano93-29, Ano94-34, CHK

+

95, NH92].

p ersp ectiv es [Lou75]. P erturbation

[Ano95o]. Phase

[Bir96, Ch u88, Sc h84, TOB97, AH89, Hal75,

HK75, Han72, KH88a, NYS81, NT

A72].

Phase-Lo c k ed [TOB97].

phase-mo dulated [Hal75]. Phased

[Ano97h, GFK83]. Phased-Arra y [GFK83].

Philosoph y [Ano92x, AD82, Hol79, Nel82].

Phosphide [FK O

+

93]. Photo detector

[TBB

+

97]. Photo detectors

[Ano93z, Slo89]. Photolithograph y

[ABH

+

83]. Photonic [ICNT93]. Ph ysical

[BBF

+

97, CCC

+

95, Dia81]. Ph ysician’S

[P op83]. Ph ysiological [WJ91]. pic k

[Saf96]. pic k-and-place [Saf96].

picoseconds [CAF78]. picture [ADRS83].

Pin [GDKK94, TLCB98, Pri76]. Pip eline

[Tha89]. pip elining [Ram92]. pixel

[WYSE97]. Place [Ry a95, Saf96]. Plain

[HASP94, Bar88, KA92]. plain-pap er

[KA92]. planes [HLM89]. Planning

[MRH94a, FS81a, Kru97, NGW92, WSJ87].

Plasma [Ili82, Kis97]. Plate

[Ano93-28, Her73, SBM85]. platen [KT81].

Platform [Cha96a, Jan96, LMNQ96, P

A97,

W A97, BCK

+

94]. Platforms [CBL96].

platin um [F os74]. Plot [Ano92c, Ano97g].

Plotter [Ano92k, Ano92l, Ano94x, DH77,

Hal85, Has92, Lo81, Lon92, MC82, PT92,

SMGR85, T re78, WJ82, AP

A92, ABW78,

Azm82, BLKH77, BSME92, BP77, F

CC79,

FS81b, GAP92, HF

OS81, KPC

+

82, MEM82,

MSCK92, PHK77, PL81, R

C79, SSMM81,

TC79]. Plotter/Prin ter [T re78, ABW78].

plotters [A

CK79, BA

UR92, Bru77].

Plotting

[HM85, ABW78, BL

TY81, DF86, DKMS81].

Plug [F ro86, HRH81, Mil84, PH96, GD

V73,

Go o72, HEW82]. Plug-In

[F ro86, HRH81, Mil84, PH96]. plug-ins

[HEW82]. plug-on [GD

V73].

plug-together [Go o72]. Plus [F ro86].

P o c k et [EMT83, CFW75, CR73, Ev e83,

Lil72, NT75, T un74]. p o c k et-sized [CR73].

p o c k etful [WR

T72]. P o ds [DD86].

P oincar ´ e [Ano95-40]. P oin t [MC84, KS72].

p oin t-b y-p oin t [KS72]. p oin ts [NBZ

+

97].

P olarization [Ano93-32, Ano95u, HH95].

p olarization-mo de [HH95]. P ole [Adc87b].

P ole-Zero [Adc87b]. P olicing [MM97a].

P oly ester [Bri94]. P olynomial [Ano95-41].

P olysilicon [Kam82]. P o or [Ano92-29].

p ort [Bro95, SM75, Spa84b, Ano94v].

p ortabilit y [Ano71a, Ha y74, Res83].

P ortable [BJ82, DN86, ELC

+

86, F ro86,

HSYJ83, Lo w69, MD86, Mo o92, MT76,

QH83, Ro w86, Y or83, Bau80, BDOT85,

Jek75, KB85, Mac73, Mac75, MB80, MS80,

MRM83, Smi69, SM87, TD83]. P orting

[Lin97]. P ortion [Ano96a]. p orts [Sta81a].

P ositioning [BJWW84, Kus96, R

W76].

POSIX [Lal93]. p ossibilities [Ch u79].

P oten tial [Ano95-42]. P o w er

[Ano92-33, Ano97e, BDH91, Bec87, Bir96,

BGR

+

88, Che86, Dan96, DR98, DBB

+

95,

DR81, F

G87, HJL

+

83, Lym87, NK96, OL83,

Pie87, SS83b, Ain81, AK79, BHW77, BS90,

BBT92, Bec80, BHE

+

85, BFMP84, Cat78,

CHM76, CJ71, DiF75, DP73, Edw75, Emm72,

F el86, GBHS81, Hen91, Hey81, HM71, Jac74,

Ko v81, Kuh76, Lam74, MP81, P ec74,

PGW73, Pra75, RSM91, Rob82b, SSMK92,

Sc h87, SL93, Sei81, TTML81, V an74].

P o w er-Line [Pie87]. p o w er-on [Ko v81].

p o w ered [GG77]. P o w erful

[AD82, Ban84, Hal85, McI74, MW

C80,

Mur82, NT75, P ee79a, WR

T72]. PP A

[HJH

+

97, Kil97, MMPT97]. practical

[HW73, NR72, P ou68]. practice [BLMJ77].

Precise [Edw79b, Sc h84, FD78, FR87a,

SFHE85, SW90b]. Precision [BKMM87,

BDFL95, BHK

+

86, BGK

+

87, CHKS86,

DS82, FSB

+

87, GSG

+

87, Hey81, HMSFR87,

JR C81, MBF

+

87, MBH

+

89, Nic88, PF88,

PP69, PB87, RJH

+

87, Sor88, Sw e89, Win80,

W CT87, YLJ

+

87, BHW70, BW85, BCH

+

93,

DH76, D

A75, DeV81, EHS81, EA W

+

86,

Emm72, GW77, HKA79, K

GK81, KV74,

Lai81, LM81, Mae74, Mar89, OST75,

PHK77, Pra80, Rad87, W al76, W es77].

Predictiv e [WR86]. Preheater [Sc h84].

Premonitory [Hor69]. Preparation

[Gor82, BH81]. prepro cessor [GMMM92].

prescaler [Jek80]. Preselected [NML90].

Presence [V an98]. Presen tation

[MTMP83, PS83]. Preserv es [Gem85].

Pressure [WP94a, Bro82, Rom91, Sc h75].

prev en ting [BR91, Con93]. prev en tion

[W ar89]. previously [Kei71]. Price

[Cou71, D

W92a]. price/p erformance

[D W92a]. priced [KE74]. Primer

[Ano94z, Ano90b]. Primitiv e [Ano94-29].

Prin t [Ano92g, Ano92h, Ano92u, Ano94s,

Ano94x, BJJN88, CAJ

+

94, DMW94,

BMTW78, BCK

+

94, HSB

+

94, MH92,

MJKS92, Mon92, RL92]. Prin tbar [Cra85].

Prin ted [Dul85, Gas88, Jac88, Mar88, P al96,

Reg88, BL87, Bas79, FL80, HDH

+

87, Rus92].

Prin ter [BTBW83, Bar84, Cas95a, CHP85,

DiV84, GL

W85, HW88, HSW88, MLPN88,

PSS

+

88, SS82, STMM88, TCWN88, T re78,

WMBB94, W o o78, A

CM92, ABW78, Bar88,

BD73, BTE

+

94, BP76, Coz78, DMW94,

DCN

+

88, HSB

+

94, HJH

+

97, Hol82a,

JKP

+

88, KB85, Kil94, Kil97, L

T85, LK80,

MJKS92, MMPT97, MT76, Nad75,

PPMW94, QM80, SMT

+

97, SM87, T er78,

CH82, Hol82c, Rho88]. Prin ters

[CHP85, Fit82, MTW

G85, PL84, Spr82,

Bri94, HWS87, Jep85, WM94]. Prin thead

[ABC

+

94, BA85, BHH

+

88, HW88, Nie85,

Ric97]. Prin theads [BCRS88, HCF

+

88].

Prin ting [Bar88, Dei94, Hal82, LH82,

Man94, Mar77, W

CH94, ABW78, BCC

+

94,

BP76, ISL

W78, KA92, SMT

+

97, W o o78].

Priorit y [ASTW95]. probabilit y

[AP69, RR69]. Prob e [REB86, AH72, EZ81,

Ham93, Mat90, Que76, US93]. prob es

[FEG77, GW77, OST75]. probing [Zel69].

Problem [Ano97c, HMPF74]. Problems

[OH82b, P et94, Ch u74, Cro79, Due74,

SWM78, W ag75]. Pro cedural [LBKY86].

Pro cedures [Ano92j, F an72]. Pro cess

[Ano93-36, Ano93-43, Ano94r, Gra96, Jac88,

LeV88, MFMS83, Oh82a, PT92, RNR

+

98,

RHK

+

83, SDDC96, Chi82, Cla81a, Con93,

DL77, Gil96, GHK

+

93, GCD

W91, PW82,

SM88, SM82]. pro cesses

[Dia94, F ar74, LD93, Tiv91]. Pro cessing

[A CK

+

84, Ano94-27, BK85b, Gup95, Hig85a,

HLH86, IC85, LS76, LMNQ96, Shr82, Slo89,

Bel93, BCH81, Gro92, Gun94, HMLN78,

Hue73, KB69b, Kla78, MM90, R

W81, RP88,

Rob92, REOB78, Ste80b]. Pro cessor

[ADG

+

96, BBR

+

97, DMJCB97, F

CK97,

GJW83, MGBB97, SM86, US79, Bee82,

EM76, F el74, Fia83, F or77, GJ74, Hea85,

JU97, Koh72, KSMM97, MBF

+

87, OGB84,

PB76, RH74, Rue80, WT97]. Pro cessors

[LBLS95b, SBK

+

97, LBLS95a].

pro curemen t [Kru97]. Pro duced [Ano92k].

Pro ducers [Ano96w, Ano96p]. pro duces

[F or77]. Pro ducing [Cor96]. Pro duct

[Ano92x, Ano94u, Ano94b, Ano94y,

Ano95-43, CL98, DeV81, Hol95, Kra89,

RR88, Ro e95, R

OKH94, SSW96, TBBM83,

GCD W91, Jes89b, LF91]. Pro duction

[Ano92-32, Dul85, MY95, MRH94a, SW91,

W ri96, Ano67, EA W

+

86, HCF

+

88, MT81,

Mon92, P at83, Ric81b, SM79]. pro ductivit y

[EA W

+

86, Gra81, O’K93, Reh84, Ric81a,

SB83]. Pro ducts [Ano95x, DR95, HMM96,

BB84, DP84, Res83]. Professional

[KE85, Lyn80b, WM85]. professionals

[Ev e83, W

AZH84, Wic87]. Program

[ABC

+

88, Ano96y, Bal84, Lon90, Mag94,

McD84, McD80, P ed86, Cle79, CG87, DE76,

HM88, Kha81, Mac93, MOT90, Ste89a].

program-compatible [DE76].

Programmable

[Ada71, GBO94, Kal93, MSS87, MC82,

TST82, And70, Aue81, BHE

+

85, BKE

+

90,

CS76, Chi81, CR81, DF82, DE76, FR87b,

HEW82, HKA79, Ing76, KP90, Lou72,

MCCB76, Ris82, SFHE85, Sc h78a, SF95,

Spa72b, Tho80, T un74, V et91, W ag93].

Programmer [Ing70, SB83]. programmers

[T an89]. Programming [Ano92-27,

Ano95-35, A tc92, Bar81, ME90, Ric81a,

Sto74, BP77, Bur86, Co c68, Hal79, Joh77b,

KM79, Mat84, Pir97, SKB78, Sha89, Zel70].

Programs

[Ano92s, Bas79, HK C

+

84a, Neu91].

Progress [Ano95h]. Pro ject

[Ano92r, Ano95-44, Kru88, Mar88, Mil96,

MK97, Ric91]. Pro jects [Ano95-45, FS94].

Protecting [Ano93-33]. protection [Nie90].

Protects [Ano92w]. Protein [SD95, MB96].

Proto col [ASTW95, A

W90, Ano90c,

Ano95-31, BKD94, JRM

+

86, KYKM85,

Mo o92, PT90, WR85, AR

GA85, BDOT85,

Dou92, Pru92, SSV90, SP96, V oi84, Pug90].

Proto cols [Ano95t, DKW90]. Protot yp e

[Ro e96, Sc h96]. Protot yping [Ano95-44].

Pro vides [Ban84, CHP85, Hal82, Hal85,

WR85, Bol75, Lai81, Leo77, MW80, QM80,

Sta88, SA80, TC79]. Pro viding

[BL Y92, BK95, Nie90, T an89]. Pro ximit y

[R W81]. Pseudo [AR76]. Pseudo-random

[AR76]. pulmonary [BF79]. pulsars

[She71]. Pulse

[Ano93-27, HZ83, Kal93, Aue81, BHE

+

85,

BKE

+

90, Cat82, FL73, FD78, FRN83,

GZC74, HRZE77, HL T

+

83, HKA79,

KNF

+

97, KW90, Ko e91, KE74, Rus93,

SES90, SPD

+

93, SF

O80, SC89, W ag93].

Pulse/Data [Kal93]. pulse/function

[FRN83, HL T

+

83]. pulse/w ord [HRZE77].

pulsed [LS83]. pulser [AH72, BC76].

purit y

[DeV81, Has81, PB81, Ric81b, SS89, Win80].

Purp ose

[KM97, ADRS83, BLMJ77, CF68, GOS84,

GT71, MC91, Ogd80, OGB84, Sha76].

Putting [BBD

+

84, Kar82, RS75].

quadrature [KH88a]. Qualification

[SH90a]. Qualit y [Ano92a, Ano92j, Ano94s,

A Y98, DiV84, ES87, Hal82, Hig85b,

HASP94, Mar88, MO74, MW94, SW90a,

SC83a, W ar86, WHBP95, Azm82, BLKH77,

Bau80, DCN

+

88, F

CC79, GHK

+

93,

HSB

+

94, HMZ82, MB74, Sta81b, WM94].

Quan titativ e [Kin83]. Quan tum

[RLB

+

95, R

WT97]. quarter [Gil89, T op89].

quarter-inc h [Gil89, T op89]. quartz

[BW81]. quic k [BCH81].

quic k-turnaround [BCH81]. quiet

[BD73, Cos76, Nad75].

R [EA W

+

86, Mac93, QAKP90]. R&D

[LeV88]. Radar [KH88b]. Radially

[HPL96, PHL96]. Radiated [SS83b, WB89].

Radio [Duf87, HPM87, McK87, P ed86,

Fis72, Rob82a, W at87a]. radios [Ho o91].

radiosit y [Bur89]. Raid [Ano95-38]. RAM

[WSBK83]. random [AR76]. Range

[Ano93b, CSWR85, EMT83, FR87c, Uph88,

Y an92, BS93, Bol80, Cat82, CHM76, D

A75,

DiP80, FRS88, GD

V73, HT76, Jer74, JR

C81,

LS76, R

G69, Tho77, T ut72, Vif76, Zel79].

Ranges [Ano94-27, W ad68]. ranging

[BHW77, YK77]. Rapid

[Ano95-44, Gro79, Wha68]. Raster

[BR78, Pra80, Ro y75, SA80]. raster-scan

[Pra80]. Rate [Bru97, Moa98, W ar97b,

Wit92a, Kri81a, YWP

+

92, PN88]. Ratio

[Ano92f, Hef73, Ket74]. ra y

[Bre74, Cha70, GN82]. ra ytraced [SP92].

R CS [Go o91]. Read

[Gre85, BP72, BB84, Fin72]. read-only

[Fin72]. read/write [BB84, Fin72]. Reader

[A T83, LB80, T ag74, Zel70]. Readers

[SMH86]. Reading

[CR81, GO72, Go o77, UL

W81, Vif76].

readings [Ste89b]. ready [Han79].

ready-to-use [Han79]. Real

[Ano93-34, Ano96u, Av e75, Can93, DH98,

GWY94, Gun94, KB69b, Kel92, LBLS95a,

LBLS95b, MC84, Sc h76, ASCC84, AP69,

A G75, Anz93, BRHS89, Bha92, BNB93,

Dra77, F GH

+

89, FMN84, HR91, LM93,

Mor93, Rus93, SH77, W ar91, HK C

+

84a].

Real-Time [Ano93-34, Can93, DH98,

GWY94, Kel92, LBLS95b, MC84, Av e75,

Gun94, KB69b, LBLS95a, Sc h76, ASCC84,

AP69, A

G75, Anz93, BRHS89, Bha92,

BNB93, Dra77, F GH

+

89, FMN84, HR91,

LM93, Mor93, Rus93, SH77, HK C

+

84a].

realistic [MN79]. Realizing [O’K93].

reasso ciation [San92]. Receiv er

[Arm95, DS82, MKW

+

96, YN93, Bak84,

FRMK85, Mai93, San72]. Receiv ers

[BS95, ES85, ALRS89]. recognized [Hor69].

Reconstruction [PF88]. Recorder

[Ban91, BF82, FPUB88, PMN82, PBD88,

San86, Bru73, GY88, HJW75, MW73, Mic71,

P at83, T al68]. Recorders [Sor88].

Recording [HRE85, KH88b, SA82, SK69,

SD82, W ad68, MM72, P ax70, Sp o90].

Records [SC83b]. Reco v ery

[Bar95, Gre85, WSYD97, Ran88].

Recrystallized [Kam82]. Red [SDC

+

88].

redesign [Kil94]. redesigned [Jon81].

Redfield [KH88a]. Redfield-Kunz

[KH88a]. Reduces [AD82]. Reducing

[Byr96, Cle79, McD84, P al96, WB89].

Reduction [Ho e97, AH89, Ano67, CDS71].

Redundancy [Ano95-41, WSBK83]. reel

[BKV89]. reel-to-reel [BKV89].

Reengineering [Ano94m, GAP92].

Reference [RL86, HHS76, Ras87, R

U76].

Reflection [DBB

+

95, CS93]. reflectiv e

[Jon89]. Reflectometer

[BDFL95, BGG88, Bel93, BP93, BCH

+

93,

FRS88, RP88, V ob88]. Reflectometry

[MS95, MD96, SNN88, Smi69, W ar72].

Refractory [RHK

+

83]. Register

[Ano92-31, Ano93-39, San92, TD92].

Register-Based [Ano92-31, TD92].

registration [gJH81]. regulators [DP73].

Related [Ano95-45, MV

G77]. Relational

[HKH93]. Relationships [Sha98]. Rela y

[Dub94, TD92]. Release [Han94].

Reliabilit y

[BKA

WBCTK98, DGHP85, D

W87, Gil89,

Kru88, Reh88, BA

UR92, CS80, F

CC79,

KPC

+

82, Kru89, L

T85, Sha76, Sti77, W at81].

Reliable [BDM85, BFMP84, DP A

+

88,

Dou75, FR87a, MC85, Sol81]. Remote

[Ano93-35, Ano95-46, BGR71, BP77, But94,

Hig85a, Bur93, Nel79]. Remotely [Bra78].

Remotely-con trolled [Bra78]. remo v able

[Ric76]. Rep eatabilit y [SC83b, DJS83].

rep ort [CP79]. Rep orting [P et94, Ste74b].

Repro ducibilit y [Jeg95]. Requiremen ts

[BF82, CS82, Bec79, NGW92, SAMS73].

requiring [Thr68]. Resampling [Ano93-36].

Researc h [Ano94n, TZ93]. Residen tial

[Pit97]. Resist [OLR82]. resistance [F os74].

resistances [KB71]. Resolution

[Ano92-36, Gar92, Mal87, Bol75, BHH

+

88,

Car78, CS93, CK76, Coz78, Cze89, Go o77,

HMW83, Mac73, PF78, Ro y75, Sc h70,

Smi69, SMR

+

86, WK93]. resolv es [CAF78].

resonators [CE81]. Resource [DeV80].

resources [BCH

+

89]. respiration-rate

[Kri81a]. Resp onse [Adc87a, Ano92-32,

Kjo92, PH96, Gro92, OL83, Zam73].

resp onses [MM79]. resp onsibilities

[BG89]. Resp onsibilit y [Ano94y].

restrictions [HJW75]. Resuscitation

[BJ82]. Retargetable [IGHG

+

94].

Reten tion [EGH

+

88]. Retrofitting [RB82].

Return [Gra96, Sc h93b]. Reusable [Cor96].

Reuse [Ano96p, Ano96w, Buf96]. Review

[Ano92-34]. rewritable [SWP90]. RF

[AH89, Ano95f, Bra78, Bur85, But95, Cra72,

CGH

+

93, DH76, DGN98, GHUW68, HH78,

Inh75, KV74, LK85, SCI

+

81, T on85, YN93].

RF/ID [Ano95f, But95]. Ric h [CHW96].

Ridge [RLB

+

95]. Rigorous [BR91]. Ring

[BKD94]. RISC

[ABG

+

92, Ano92s, Ano92-28, Anz93, BW85,

BL Y92, Bre94, D

W92a, F

CK97, FHDS92,

GJM

+

92, Han92, Let92, P ea95, Ram92,

San92, SBK

+

97, UAH

+

92]. RL [Ros88].

RMON [Bur93]. rms [W ad68, F ol72].

rob ot [GRS93]. Rob otic [Gas88]. Robust

[Ano95o]. role [O’C86]. Roles

[Ano96w, Ano96p]. R

OM [CKP89, GP84,

K GTM90, Mey90b, Nie90, SS90, W ol83].

Roms [F ro86, Lei71]. ro om [GG77]. ro ots

[Egb77a]. rotation [WK93]. rotational

[HHR71]. Route [Ry a95]. routed [BL87].

routine [HHR71]. Routing

[Ano97b, Ano97c, F

CK97]. RPN [Wic87].

R T [Ano93i, Mor93]. R

TE [WM78].

R TE-IV [WM78]. rubidium [Thr68].

rubidium-v ap or [Thr68]. rugged

[Bru73, Lo w69, US93]. Rule

[GV86, DD97, WR

T72]. Rule-Based

[GV86, DD97]. Run [Ano93-37, L TC

+

84].

run-time [L TC

+

84].

Run-Time-Configurable [Ano93-37].

Running [BGK

+

87]. Run w a y [Fid96].

s [GLP

+

97, WSYD97, YPS76, Spa84b,

CDLN96]. S-parameter [Spa84b]. S1010A

[Ano95-43]. SABER [SWI97]. Safe

[Ano92u]. Safeguarding [Har84]. safet y

[Nik97, Pir97]. safet y-critical

[Nik97, Pir97]. Salicide [Ama86]. SAM

[Ano93-38]. Sample [Bru97, Lar83a, PN88,

Sc h95, W ar97b, Wit92a, Go e89, KP90].

Sample-and-hold [Lar83a]. sampler

[Mer73]. Sampling

[Ano96h, KH84, MB93, Sw e89]. Sapphire

[F or77, Ro y81]. Satellite [YN98, Wil78].

satellite-link ed [Wil78]. SA

W [Dia81].

SA WR [BC81a, MT81]. SC-cut [BW81].

Scalar [Uph88, EA W

+

86]. Scale

[Col86, Ano71b, F

G73, Joh80, V an77b].

Scaling [Ano94-28, V an97]. scan

[BR78, LHL83, Pra80, Ro y75]. scanned

[Bla75]. Scanner [GFK83, Kar86, GS93,

SMR

+

86, UL

W81, WYSE97, W ol75].

Scanning

[KV94, RK94a, WP94a, WHBP95].

Sc heduling [LeV88]. Sc hematic [Bur95].

Sc heme [Moa98, Cat82, McK83]. Sc hottky

[LM73]. Sc hottky-barrier [LM73]. Science

[Ano92h, BBD

+

96, Ev e83]. Scien tific

[BP A

+

94a, EMT83, Geb78, MT76, Smi80,

SMB

+

91, WP91]. screen [Sta81a, Sta88].

SCSI [Ano91d, Ano92-35, TBTM92].

Second [BB84, D

WD88, HGWS97, MPR82,

A CS88, CPK88, Go e89, KT73, Mil88,

Ste89b, Hil93a, MB93, Sc h93a].

Second-generation [BB84, A

CS88, KT73].

secondary [SWP90]. Section [CSWR85,

T on85, CCH

+

91, KW90, PB81, SES90].

Secure [Kon95]. Securit y [GH95].

selectable [McK75]. selected [F ra74].

Selection [T an96, RL92, W

A93]. selectiv e

[Cos76, Tho80, Urq76, W al76]. Self [Gol80,

RK94a, DL73, F o o80, Ko v81, LaF80, Sei91].

self-con tained [DL73, F o o80]. Self-T est

[RK94a, Gol80, Ko v81, Sei91].

semiautomatic [CRSS77]. Semiconductor

[AI84, Col86, Dia94, Hig85a, MiITT82,

Mai91, Fin72, F ra74, Jac74, TW76, WSJ87].

Sensing [Ano93u, Hol82b]. Sensitivit y

[Ano93e, Ano93-32, BDFL95, BS93, CS93,

GTM95, HJW75, Kal95]. Sensor

[FST92, Mer81, PS81, RSM91]. Sensors

[Col88a, Dia81, KNF

+

97]. separation

[BBW95]. Sequence

[MRH94b, Don71, MB96]. Sequencer

[MBC95]. sequences [Ko v81]. sequencing

[MB96]. Serial

[KYKM85, MBC95, Erd79, Kil94, Mor76].

Series [AF G

+

86, Ano92e, Ano92q, Ano95v,

BWW84, BHW86, CP87, Cat78, Geb78,

Har87, Hol79, KM84, KH82, MK79, P al86,

Sha76, WLHC84, YF92, ASCC84, F ra74,

GMMM92, HJG93, HEW82, Joh77a, K

G92,

Lan77, Rig77, RSM91, Spa72b, Sta77,

WS84b, Wy a92, ABG

+

92, CL92, CLL

+

92,

EDF82, Har82, LG92]. Serv er

[Ano93h, Ano94-33, BEM95, HKH93, Kon95,

LH95, P et96, Sw e96, NBZ

+

97]. Serv ers

[ARL

+

94, Ano96b, BBF

+

97, Bre94, BCF96,

SR95, HVSM96]. Serv es [MG85]. Service

[Ano96j, Ano96k, GH95, W en85, AR

GA85,

BDOT85, CDE

+

87, F ro77, MK79, PS81,

Pie75, W ri96]. serviceabilit y

[Ano71a, Gol80, Sha78a, Sw e81]. Services

[Bar96, BK95, Cas95b, FKL86, FT86, KT95,

MS94, She96, Chi90, CFK

+

90]. Serv o

[MW80, Lo81, TRH85]. Serv o-con trolled

[MW80]. Serv omec hanism [Edw84, OB90].

Set [CHP85, DS82, Ern95, K GH

+

87, MC84,

AD75, Cos76, D

Vl91, Fia83, Geb78, GP84,

Rob82a, Spa84b, Urq76, W al76, W at87a,

DNG84, NTH

+

84]. Sets

[SC83b, Mar77, MW

C80]. Setting [RR88].

settling [P on80a]. Setup

[Hol84, Kru94a, P al96]. setups [TST82].

Sev en [SMR

+

86]. Sev en-function

[SMR

+

86]. sev ere [HHS76, V an74]. SF C

[Ano94-37]. Shado w [Ano93-39]. shaft

[ELU81]. Shap es [Ano97g]. Shared

[Ano93-33, CR92, Mar89, Mun77, P ou68,

W al70]. SharedX [Ano94-38, GWY94].

Sharing [BCH

+

89, BG89, ES89, HLM89,

A CL89, DeV80, P et68]. sharp er [Har76].

Shielding [Ano92w]. shifted [HT86].

Shmo o [Ano97g]. Short

[Ano94z, Hen84, NMY95, W es77].

Short-Circuit [Hen84].

Short-W a v elength [NMY95]. Shortening

[MY95]. Shortens [Duf87]. sho ws [Pri76].

Sh uttle [L

T85]. Si [Bro82]. Sidebar

[Ano94-27, Ano94-28, Ano94-29, Ano94-30,

Ano94-31, Ano94-32, Ano94-33, Ano95-47,

Ano96q, Ano96r, Ano96s, Ano96u, Ano96t,

Ano96v, Ano96w, Ano96y, Ano96x, Ano96z,

Ano96-27, BP A

+

94b, Dei94, Fid96, Kru94b,

Mag94, NK96, P et94, RK94b]. Sigma

[Hea94]. Signal

[Ano91f, Ano92f, Ano95v, Ano97d, BW92,

BMD

+

88, BS98, CS82, CSWR85, Edw87,

EH84, EEH

+

84, Eps84, FHM

+

85, GY88,

GC87, Gro91, HZ83, HHT

+

97, HMLN78,

Hue73, IC85, JM87, JJ85, KWR

+

87, LK85,

Lau87, Mur97, NVBH87, PK84, Shr82,

Ste98, Str77, T on85, W en85, WR97, da 94,

Ain81, AH89, Ast77, BBDK93, BBI

+

93,

Bel93, BCO

+

93, BKS93, Bru79b, Bur85,

Chi81, CK76, CGH

+

93, DF79, DO77, ES77,

FFS89, GW77, Gro92, Gun94, Hal75, HK75,

HHS

+

73, Has81, Ha y74, HS68, HPF93, Jer74,

Kih82, Lar83a, LS83, MP89, Mer73, Mil90,

PCW77, PB81, R

U76, RR69, REOB78,

SKB78, SCI

+

81, SFHE85, Sha71, SAMS73,

SS89, Tho77, T ut72, WB89]. signal-lev el

[R U76]. Signal-T o-Noise [Ano92f].

Signaling [Ano95-30, NZ97, CCC

+

95].

Signals [Ano92w, ANSW95, Arm95, Bir91,

HKM96, ABM73, AR76, BCO

+

93, Ch u88,

Edw79b, GW77, LS76, RD75]. Signature

[F ro77, HR82, Nad77, RB82, Cha77].

significan tly [QM80]. Silica [LRS83].

Silicon [Col88b, F or77, Kam82, WSYD97,

Co w70, Ro y81]. Silicon-On-Insulator

[Col88b]. Silicon-on-Sapphire

[F or77, Ro y81]. Simple

[Ano94-34, Hal85, MRH94a, MRH94e, R

C79,

WR85, BP83, BP77]. Simplicit y

[Ame85, W o o78]. Simplified

[Gue74b, RB82, Gor69]. Simplifies

[Eps84, Hol84, SHB84, Ing76, NTH

+

84].

simplify [TST82]. Sim ulating [TOB97].

Sim ulation [A GO

+

85, Ano92e, Ano92-28,

Ano92-30, Ano94m, Ano94n, Ano94-35,

Bur95, KYKM85, MRH94e, SWI97, Cho90,

MMNR89, OB88, SD

A81]. Sim ulations

[Oh82a, NE81]. sim ulator [P ar79].

sim ultaneously [Pri76]. sine [Lee74].

Single [Mur97, YLJ

+

87, AH89, BS90, Fia83,

F or77, Lo81]. single- [BS90]. Single-Chip

[Mur97, YLJ

+

87, Fia83, F or77]. single-lo op

[AH89]. Site [Har87]. Six [Hea94].

Six-Sigma [Hea94]. sized [CR73]. sla v e

[Reh84]. Slice [Lo o97]. slide [WR

T72]. slo w

[HW73]. Small

[Ano92-31, BZS83, P er88, V an77b, WMBB94,

F ra71, Ham79, HB72, Joh77a, Mat79b, McI74,

MD79, Rom91, Smi79, UAH77, WN79a].

small-business

T AB [Mat92]. T able

[Ano96x, Sim94a, Sta88, Ano96-28].

T able-driv en [Sta88]. T ablet

[Kin81, Bar81, Sta81b]. T ablet/displa y

[Kin81]. T ac h y on [SP96]. T alk

[Ano95k, Ano95l, NSMO98]. T ap e

[BDM85, CDG

+

88, CT85, DSB94, D

VE85,

Gen85, Gil89, Gre85, MG85, RR C

+

85,

Sha85, T op89, Ujv94, AMSW85, BKV89,

CS80, DP A

+

88, NSW76, VBK89].

T ap e/Disc [MG85]. T ask [Ano93w,

Ano93x, GAL

+

93, PW89, SW80, Ano93-41].

task-orien ted [SW80]. T asks

[GAL

+

93, W ag88]. TDR [Das96]. T eac h

[P ed86]. teac hes [BS79]. T eam

[P et96, AH72]. teams [Hey81]. TECAP

[Kha81]. T ec hnical [BMS87, CG98,

HMM96, CRSS77, FRA

C85, Lea89, Lie88,

W AZH84, Wic87, WM85, YGR95].

tec hnique [F el80, SA80, T an89].

T ec hniques [AM95, Ano93q, F os98, Hea94,

PF88, Cze89, GHK

+

93, Gro92, HSB

+

94,

HH91, Hue73, Slo89, Sw e89]. T ec hnological

[Hol95]. T ec hnologies

[Ano93g, Ano95-37, SAS98, Mil75].

T ec hnology [Ano95w, Ano95-29, Ano95-38,

Ano96f, Bar95, BPMF87, BZS83, DOR97,

FST92, FSDC82, HJL

+

83, LH95, MFMS83,

NIWM98, Nis87, PHL96, SD95, T o e86,

BL TY81, BBH91, Cag86, DKMS81, Edw79c,

FL80, F or77, GBHS81, ICNT93, JM80, Kra89,

MBL95, MP81, SM82, Sp o90, Sti77, W ec88].

T ec h writer [RA85]. T elecomm unication

[Cha96a, GH73]. T elecomm unications

[Co x96, LMNQ96, SDDC96, Ha j96, NSV92,

Win80]. T elemetry [BJPH95, LDNT72].

T elephone

[Dan96, T uc95, AD75, CM75, PH70, SS83a].

T eleShare [T uc95]. T emp erature

[MHV96b, Sc h84, V

CMH96, EZ81, MHV96a,

SL93]. T en [MPR82]. T en-Bit [MPR82].

T erminal [AP90, Bam83, BGK

+

87, Cau85,

Dul85, SBB85, AS90, A

G75, Bee82, BP77,

BDF84, CS76, CP85, Dic78, Dou75, Gau81,

HG79, Kil94, Lan75, Leo77, Mai90, MC85,

MB96, Mo y78, NSW76, RBB78, Spa72a,

TBL

+

83, W ai75, W o o78]. terminals

[ABJ78, SW81]. T erminology [Ano92-37].

T erms [Ano94p]. T est

[A W90, Ano92s, Bal84, Ban84, Des92, DS82,

Duf87, FS86, GDKK94, Han94, HR82, Hol84,

Kar94, Kjo92, K GH

+

87, KV94, Lan94,

LSM

+

95, McD84, Mo o92, NZ97, NK84,

OR96, RK94a, SW91, ST84, W ar92, Whi85,

AD75, AR76, BH92, CW92, D

Vl91, Ewy69,

ES69, FM84, F

G75, GUW92, Gol80, Gor91,

GH73, GB87, GT71, Gun94, HA92, ICNT93,

Ko e80, Ko v81, LaF80, MN79, Mat84, Neu91,

P ar79, PSA83, Pli89, Rad87, RD75, Rob82a,

Sc h97, Sei91, Spa84b, SM79, TST82, Tho72,

T ut72, TL89, Urq72, W ag75, W at87a, W ri96,

W CT87, Ano94v]. T estabilit y

[Ano93l, DR95, Mei82, Sw e81]. T estable

[Lam95]. TEST

AID [Bas79]. T ester

[BS98, DNC96, Sto96, V an98, W ar92,

CWF

+

79, Ing76, Sc h79]. T esting [Ano92-33,

Bal84, BS98, Bug86, CHK

+

95, CAJ

+

94,

DNG84, D

W87, Dub94, Duf87, ES85, FS94,

Har86, Har84, Hen84, HRE85, Jeg95, Kar94,

MM97a, MBC95, Mur97, Nik97, P et74,

RH74, R

C98, SM88, ST90, Sti97, TOB97,

WR97, Ano67, Bas79, Bob73, BG89, Bur85,

CDE

+

87, Car69, CRSY73, Don69, EA W

+

86,

Fie89, Gri69, Ham93, HRZE77, Ho o91,

HBNB83, Hue73, Mai90, MLJP93, Mat90,

Mey90a, Nea68, NSP97, NTH

+

84, PK75,

Pir97, Pli89, RHM79, SM79, Win80]. T ests

[Cha96b, KRDS83, Bra78, Bru79b, Sc h93c].

text [ABW78, BCC

+

94]. texture [HH90].

thanks [Mer81]. Their [BT98, DR81].

Theoretical [Ano94-36, Sha98]. Theory

[D W87, EM98, L

Y94, Mag86, Ch u74, R

W81].

Thermal [ABC

+

94, AMK85, Ano92-34,

BJJN88, BCRS88, DR98, EGH

+

88, HSW88,

NH94, WMBB94, A

CS88, Bar88, BSME92,

Bro82, BHH

+

88, Coz78, DCN

+

88, HCF

+

88,

LK80, MM72, O’N80]. Thermo couple

[Col88a, Jac74, Lam74]. Thermo dynamics

[AMK85]. thermometer [F os74]. Thic k

[T o e86, Zam73, Mil75]. Thic k-film

[T o e86, Mil75]. Thin [A

GS85, DGHP85,

DLJ85, HRE85, Ili82, MSB85, OSN

+

85,

Ada71, BA85, Jac74, Mer73]. Thin-Film

[A GS85, DGHP85, DLJ85, HRE85, MSB85,

OSN

+

85, BA85, Jac74, Mer73].

thin-film/semiconductor [Jac74].

ThinkJet [BA85, Nie85, SBM85]. Third

[ABC

+

94, Ano93-42, DiP80, MCCB76,

Mut74, GHUW68, DNC96].

Third-Generation

[ABC

+

94, GHUW68, DNC96].

Third-Order [Ano93-42]. Threads

[Ano93-31]. Three [Ano92h, NT75, FR95].

Three-Color [Ano92h].

three-dimensional [FR95]. Threshold

[KRDS83]. Throughput

[Cas95a, HT92, SMGR85, TD92, CR89,

EKW93, Rie94, Sha76]. THz [RMVT95].

tidal/respiration [Kri81a]. Time

[Ano93-37, Ano93-34, Ano96-30, BLNP86,

BF82, Byr96, Can93, Ch u74, DH98, Duf87,

FD78, GWY94, Kel92, LBLS95b, Lo o97,

MS95, MC84, MY95, MD96, P al96, W ar72,

ASCC84, AP69, Ano71b, A

G75, Anz93,

Av e75, BRHS89, BGG88, Bel93, BP93,

Bha92, BNB93, BCO

+

93, CAF78, Dra77,

EKW93, F GH

+

89, FRS88, FMN84, Gas88,

Gun94, HR91, Hei88, KB69b, KH88a,

KBHS93, L TC

+

84, LBLS95a, LM93, MV

G77,

Mor70, Mor93, NS88, OST75, PN88, P et68,

P ou68, RP88, Rus93, Saf96, SES90, Sc h70,

Sc h76, SNN88, Smi69, SH77, Sor74, Ste88,

V ob88, W al70, W ec88, W es77, HK C

+

84a].

Time-Domain

[MS95, MD96, BGG88, Bel93, BP93, FRS88,

KBHS93, RP88, SNN88, Smi69, V ob88].

time-related [MV

G77]. time-shared

[P ou68, W al70]. Time-Slice [Lo o97].

time-v arying [BCO

+

93]. timer [Mac75].

timer/coun ter [Mac75]. times [GZC74].

timesharing [MS74]. Timing

[Ano97f, Bir96, KRDS83, Neu84, W ar97a,

FD78, FR74, SWM78, She71, ZHN83].

TIMS [DNG84, Reh84]. tin y [T ag74].

TMN [Sp e96]. T o da y

[Ano91g, FL73, SAMS73]. T o da y’S [CS82].

together [Go o72, RS75]. T olerance

[SR95, WP94c]. T one [Ano95h]. T ones

[Ano95h, Urq72]. T o ol

[Ano93-34, BTW83, Bug86, Cou94, DD86,

GWY94, GSFF90, GAL

+

93, Har86, KF95,

Lub91, McK87, Mo o92, Reh88, Sim94b,

A GI

+

91, F ro90, Gau81, HBHC84, Neu91,

SSMK92, Sc h97, TL89]. T o olkit [Co x96,

CG98, Sp e96, Sto96, TW90, WHBP95].

T o ols [Ano92i, Ano93-43, A WH

+

87b,

A WH

+

87a, BP A

+

94b, DR98, FHMP97,

FS86, PD

W85, Ry a95, Bac91, Cag90, Ger90,

HG81, Jes89b, Mur82, SB83, Tiv91].

T o olset [ABC

+

88, Ano92-30, Bra96, Bur86].

T op ology [Bha94]. total

[BW76, GHK

+

93, Gor80, Ker80].

T ouc hscreen [SP A

+

84a, SMK84, Suk84].

tougher [HB72]. T race [Mal87].

T raceabilit y [Ger98]. tracer [Bec76].

T races [Ano93c, Har76]. T rac king

[Ano93-46, P ag71, Bla86, Due74, NYS81,

PSA83, PB82, SWM78]. T rade

[DMJCB97, NIWM98]. T rade-Offs

[DMJCB97, NIWM98]. traditional [LM86].

training [LFWEJ89]. T ransaction

[Gup95, Raf93]. transceiv er [Bob73, Hue73].

T ransconductance [KM97]. T ransducer

[GFK83, EH81, Lar83b, McK83, Mil83,

OS76, R

W76]. transducer-based [EH81].

T ransducers [MW94, SS83b]. T ransfer

[Ano95w, BB97a, Man90]. T ransien t

[Win74, FK79]. T ransimp edance

[Ano96-29]. T ransistor

[Kha81, Bau69, BP70, IK69]. transistors

[Man69]. T ransition

[BW92, D

W92b, GZC74, SES90].

T ranslation [Ano92o, Ano93-43, Buf96].

T ransmission [MCD97, NTH

+

84, Pie87,

Pli89, CDE

+

87, Gue74b, HMPF74, DNG84].

T ransmitter [Mil94, Lee74]. T ransmitters

[Bir91]. T ransp ort [FKL86, Pug90, CS80].

T ransp ortable [KE85]. transv ersal

[IKS81]. tra v el [BGH74]. treatmen t

[KH88a]. T rigger

[Ano97a, GE86, EKW93, Hei88]. T riggered

[Ho w79]. T riggers [Bug86]. T rigonometric

[Egb77b, Egb77c]. T rila y er [OLR82].

T roublesho oting [BY

A86, Mur92, AH72,

BS79, Nel79, SM79, WS84b]. troublesho ots

[Cha77, Que76]. T rue

[Ano95-48, F ol72, W ad68]. true-rms

[W ad68]. Tsutsuji [COO

+

93]. T ub e

[Gro83, Cha70, HMO73]. T unable

[MLJP93, NML90, RLB

+

95, JBS93]. T uned

[CWFS82, Lau80, LS83]. tuning [Tho80].

T urnaround [FHMP97, BCH81]. TV

[HMPF74]. Tw elv e [KH69]. Tw en t y

[MPR82].

Tw en t y-Megasample-P er-Second

[MPR82]. Twisted [Ano95l, MCD97].

Twisted-P air [Ano95l, MCD97]. Tw o

[Ak e85, AS85, Ban91, Buf96, Has92,

RHK

+

83, Wil84, DG70, GSVS89, KW93,

Sc h87, Spa84b, Ste89b]. t w o-axis [KW93].

Tw o-Channel [Ak e85, AS85, Ban91, Sc h87].

t w o-h undred-fo ot [DG70].

Tw o-Language [Buf96]. Tw o-La y er

[RHK

+

83]. Tw o-P en [Has92]. t w o-p ort

[Spa84b]. t w o-source [Ste89b]. t yp e [Ril79].

T yp es [Ano96r]. T yping [Bar96].

ULSI [NSMO98]. Ultra [TW

CD93].

Ultrasonic [Che86, MW94]. Ultrasound

[GFK83, HLH86, JAD83, Kar86, KD83,

LKHK83, OMD83, SC83a, SS83b, Ban83,

HT86, Kin83, LHL83, Mag83, O’C86].

Unattended [SMGR85, A

CK79]. Un biased

[Mat86]. understandable [AD75, F ar74].

unified [Han80b]. unifying [W at81]. unit

[Fie89, F

G75, Hea85, Ik e83, MM90,

MFPE72, STE90]. unit-under-test [F

G75].

Uniting [Sha71]. Units

[A CK

+

84, BK85b, Ger98, Kel94, TST82].

Univ ersal [Ano96-30, BB97b, CAF78,

HC75, LJ75, MBW79, McO80, SJ80].

Univ ersit y [BC81b]. UNIX

[Ano96a, Bla86, CBL96, FRA

C85, HD98,

WLHC84, W at87b, W at88, BHP85]. Unless

[Ano96z]. Unra v elling [W ag75].

Unshielded [Ano95l]. unstructured

[FJ89]. Unsyn thesized [Bar82]. Up date

[Ano92-35]. Up dating [HD98]. Upp er

[Chi90, BE90]. Uptime [W en85]. Usabilit y

[Ano93-44, Har86, Tig96]. Usable [Tig96].

Use [BRHS89, Bur95, DH77, Ada71, Bac91,

Car78, Cha77, CP79, CRSS77, DiF75, Dic78,

GHK

+

93, Han79, Har76, P ec74, RBB78,

SH90a, SJ75, SDS83, Sol81, Suk84]. used

[LD93]. Useful [Cor96]. User

[Ano92c, Ano92l, Ano93c, Bar84, BP85,

BF89, BP A

+

94b, DF90, F er94, HSK87,

HWK95, JS93, LK85, NZ97, Not93, R

WW95,

Sc h79, A

C90, Bac91, BHP85, Cha91, Dou92,

GAP92, GJ74, Gra81, Hun92, JF80, Kas72,

NGW92, OB88, P or80, Sc h76, Sho89, SK

G90,

Ste74a, SMK84, V an77b, V ob88, WB90].

User-cen tered [BF89]. User-Net w ork

[NZ97]. User-orien ted [Sc h79, Ste74a].

users [HK C

+

84a]. uses [T o e86]. Using

[Ano92-36, Ano94w, Ano95o, BS95, CS76,

Das96, FHMP97, Gal84, Hea94, HNL87,

KP88, Kam82, Kru88, LF91, LJ75, MCD97,

Mil94, NMY95, OLR82, Oh82a, Pie87,

Ry a95, Shr82, Sim94b, W ak97, W ar86,

Wil97a, Bur89, CKP89, CS93, Dia81, DP73,

DD97, FK79, GC90, Gro92, GBHS81, HT86,

Kee89, Kra89, Kri81b, Leo83, Mar89, MB96,

Sol81, Sw e89, W ar89, W ec88, WJ79]. UTC

[Ano96-30, Ano71b]. Utilit y

[Bir97, DL73, JS74, OB88]. Utilizers

[Ano96w, Ano96p]. UX

[AF G

+

86, Ano92y, BT88, BL

Y92, Cha91,

CHKS86, CR92, K

GTM90, K

G92, LP92,

Mar89, Not93, O

Y88, Ran88, SSV90,

SMQ88, SAS98, STE90, WLHC84, W an88].

v.h.f [P et70]. V alidation [Kru89].

V aluable [Har86]. V alue

[Ano93-44, FS94, Kam72]. V ap or

[Ili82, Thr68]. v ariable

[GZC74, Har76, SES90].

v ariable-p ersistence [Har76].

v ariable-p ersistence/storage [Har76].

v ariable-transition-time [SES90]. v ariet y

[Ega72, HRH81, RD75]. v arying

[BCO

+

93, W ec88]. V ascular [MW94]. V CO

[RMVT95]. V ector

[Ano93-45, Ano95v, BCO

+

93, D WB

+

97,

DG88, Edw87, GC87, IOS80, JM87, Kaf88,

Kar94, KWR

+

87, Lau87, MFW87, NG87,

ABW78, BBDK93, CGH

+

93, KN93].

V ectors [Han94]. V ectra [LLS88, Ano91e,

Ano91d, LL91, NTJ

+

91, SJL91]. VEE

[Bee92, GJ98, Hun92]. V erification

[ADG

+

96, BBR

+

97, F os98, GLP

+

97, HNL87,

K GH

+

87, MGBB97, ABG

+

92, Neu91, TH81].

V erifying [Han94, Ric81b, WT97]. V erilog

[SWI97]. V ernier [GBO94]. V ersatile

[Ano93-46, Dic78, Ega72, EH81, Eps84,

GL W85, Ha y74, MFPE72, T er78, BHE

+

85,

CRSS77, FR87a, F os74, MH80, NYS81,

P ec74]. v ersatilit y

[Go o72, MH80, Mut74, W o o78]. V ersion

[Ano93x]. V ersions [BP A

+

94b]. v ersus

[Ano92p, Ano93-38, Hig95, LM86]. V ertical

[NMY95, Mil75, TTML81]. V ertical-Ca vit y

[NMY95]. v ertical-c hannel [Mil75]. V ery

[KB71, Pra75, Rom91, W es77].

V ery-lo w-lev el [Pra75]. V

GA [TW

CD93].

VHF [Ha y74, Lo w69, SAMS73]. via

[Go o91, HKH93, Lin97, W as80].

vibrometry [Kee89]. Video

[LBLS95b, Ric94, LBLS95a, MC85, Ro y81].

Videoscop e [TL89]. View [Ano94r, P op83].

viewing [SM75]. Virtual [Bas79, But94,

CS88, HM88, Mun77, OB88, SW81]. vision

[GS93, HCF

+

88, Mon92]. visual

[BH92, Cha91, L

T90]. VISUALIZE

[SOG98]. Visualizing [Die75]. VLSI

[A GO

+

85, Ama86, Ano90a, BZS83, BHW86,

BC81b, BFHT83, Gal84, GSG

+

87, GJM

+

92,

GJW83, HG81, HK

C84b, HL85, K GH

+

87,

LRFL83, MLSW83, MBF

+

87, Mer82, Neg81,

Nis87, QAKP90, Ra j95, RJH

+

87, SD

A81,

SM82, SBB85, Tha89, TH81]. VLSI-Based

[GSG

+

87]. V oice

[CS88, CDE

+

87, NTH

+

84]. v oice-

[CDE

+

87]. v oiceband [CPR75, Dam74].

v olt [DiF75, KE74]. V oltage

[Ben95, Emm72, FR74, IK69, MH89, Sw e89].

v oltage-con trolled [MH89]. v oltages

[F ol72, W ad68]. v oltmeter

[Go o77, MV

G77, McO80, VDF72]. v olts

[Han70]. V olume [BCRS88, MY95].

VRAMs [Ano95-32]. VUE [Jo y96]. VXI

[KV94]. VXI-Based [KV94]. VXIbus

[Ano92m, Ano92t, Ano92-37, A tc92, CW92,

Des92, Eri92, Jes89a, Jes89b, Kel92, NH92,

W ar92].

W afer [NK84, Ham93]. W afer-Stage

[NK84]. w as [Sta77]. W a v e

[Alb88, BGR

+

88, Col88a, DG88, IC85,

Mat86, SR88, Uph88, ZFE

+

86, CE81,

EJG86, IKS81, Lee74, Nic90, SA91, Tho80].

W a v eform

[BF82, FPUB88, HSK87, HKM96, KH88b,

PF88, PMN82, PBD88, San86, Sc h86, SA82,

Sor88, SD82, EL82, GY88, HK88, HBB88,

KMT88, Nic88, T al88a]. W a v eforms

[SHB84, Iv e88]. W a v eguide [RLB

+

95].

W a v elength

[NMY95, LAB97, MRRS93, W

A93].

W a v elet [L

Y94]. W a v es [Shr82]. W a y

[Ano92l, SBK

+

97, Bec76]. W a ys

[PD W85, P ee73]. W eekly [MRH94b].

W eigh ted [Cas95a]. w elcomes [Ega72].

W ell [RLB

+

95, R

WT97]. White

[Ben95, CS93, PB82]. white-ligh t [CS93].

white-noise [PB82]. Whiteb oard

[Ano94-38]. Wide

[Ano95p, ANSW95, Arm95, CSWR85,

FR87c, Met86, BHW77, Cat82, HT76,

JR C81, LS76, RD75, W ad68, YK77].

Wide-Bandwidth

[Ano95p, ANSW95, Arm95].

wide-dynamic-range [Cat82].

Wide-F requency-Range [CSWR85].

wide-range [HT76, LS76]. wide-ranging

[BHW77, YK77]. Wideband

[CWFS82, OH82b, Cho90, DeV70, HK75,

LS83, McH87, Ras87]. widen [Zam73].

widgets [ME90]. widths [FD78].

Winc hester [BDM85]. Windo w

[Ano94-33, BSY89, KT90, HB88]. windo ws

[Sta81a, Ano93c, GC90, HD98, SK

G90].

Wireless

[McF98, NIWM98, RNR

+

98, SM87]. Wiring

[Pie87]. w ord [Elw74, HRZE77, PK75].

w ords [Don69]. w ork [Ogd78]. W orking

[A GO

+

85]. w orkspaces [Mun77].

W orkstation [Ano92q, BBD

+

84, Cle93,

Cun98, DR95, Hig85b, Mar95b, MTMP83,

P ea95, Rub86, SGD83, T uc95, ABD

+

97,

BDF84, Cag86, Jon84, L

WBB84, Ro e95,

SB84, TBL

+

83, TBBM83]. W orkstations

[AF G

+

86, BCF96, Let92, LHIR98, R

OKH94,

SKK

+

86, SAS98, ABG

+

92, BBG91, CL92,

CLL

+

92, D

W92a, HVSM96, K

G92, RH92,

UAH

+

92, W an88]. W orld

[Ano92u, Ano96u, Lyn80b, HD98]. W orlds

[NVBH87]. W orldwide [HSMA

+

86]. W rist

[MHCH77]. writable [Cou72]. W rite

[Gre85, BB84, Fin72]. W riting

[OH82b, Bru73, Cha70, GO72]. wt [HH90].

WYSIWYG [Dei94, W

CH94].

X [Ano94-32, Ano94-33, Bre74, BSY89,

Bru77, Dei94, F

CC79, GN82, HB88, Ho w79,

HJW75, KT81, LM81, Mar95a, Met86,

R C79, T al68, TRH85, W

CH94]. X-axis

[KT81]. X-Ra y [GN82, Bre74]. X-Y

[Bru77, F

CC79, Ho w79, HJW75, LM81,

R C79, T al68, TRH85]. X.25 [AS90].

X/Op en [Mar95a]. X11

[A CL89, BCH

+

89, BG89, ES89, HLM89].

XL [BGK

+

87, BK

O87].

Y-axis [HPH81]. y ardstic k [DG70]. y ears

[Lea89]. yields [Edw79c]. YIG [LS83].

YIG-tuned [LS83].

Z [MM72]. Z-fold [MM72]. Zero [Adc87b,

But95, Chi82]. zero-encroac hmen t [Chi82].

zo om [BR78].

References

Am bras:1988:MIP

[ABC

+

88] James P

. Am bras, Lucy M.

Berlin, Mark L. Chiarelli,

Alan L. F oster, Vic ki

O’Da y , and Raldolph N.

Splitter. MicroScop e: an

in tegrated program analy-

sis to olset. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(4):71–82, August

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Aden:1994:THT

[ABC

+

94] J. Stephen Aden, Jaime H.

Bohorquez, Douglas M.

Collins, M. Douglas Cro ok,

Andre Garcia, and U. E.

Hess. The third-generation

HP thermal InkJet prin t-

head. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):41–45,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/41to45.pdf .

Allan:1997:LCW

[ABD

+

97] S. P

. Allan, B. P

. Bergmann,

R. P

. Dean, D. Jiang,

Flo yd, and D. L. A lo w

cost w orkstation with en-

hanced p erformance and

I/O capabilities. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(3):82–

88, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97jun/ju97a11.htm .

Ahi:1992:D VH

[ABG

+

92] Ali M. Ahi, Gregory D.

Burroughs, Audrey B.

Gore, Stev e W. LaMar,

Chi-Y en R. Lin, and A. L.

Wiemann. Design v erifi-

cation of the HP 9000 Se-

ries 700 P

A-RISC w ork-

stations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):34–42, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Abraham:1983:NP

[ABH

+

83] Ho w ard E. Abraham, Keith G.

Bartlett, Gary L. Hillis,

Mark Stolz, and Martin S.

Wilson. NMOS-I I I pho-

tolithograph y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(8):34–37,

August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anderson:1978:MTH

[ABJ78] D. B. Anderson, M. B.

Bain, and G. Johnson.

Multip oin t terminals for

HP 1000 systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(14):28–

32, Octob er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Adler:1973:LAN

[ABM73] R. Adler, M. Bak er, and

H. D. Marshall. The logic

analyzer: a new instru-

men t for observing logic

signals. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 25(2):2–16, Octob er

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Azmo on:1978:DPP

[ABW78] M. Azmo on, J. H. Bo-

horquez, and R. A. W arp.

Desktop plotter/prin ter

do es b oth v ector graphic

plotting and fast text prin t-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(13):24–25, 27–32,

Septem b er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anderson:1990:CEU

[A C90] Stev en R. Anderson and

Jennifer Chaffee. Creating

an effectiv e user in terface

for HP IVIBuild. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(5):39–48 (or

39–44??), Octob er 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ahad:1993:HOO

[A C93] Rafiul Ahad and T u-Ting

Cheng. HP Op en ODB: an

ob ject-orien ted database

managemen t system for

commercial applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(3):

20–30, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Augen blic k:1983:EF C

[A CCM83] K. B. Augen blic k, M. A.

Casale, J. E. Cusac k, and

A. J. Murph y . Electronic

flo w con trol: a new lev el

of automation for gas c hro-

matograph y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(1):35–40,

Jan uary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Azmo on:1979:FPE

[A CK79] M. Azmo on, R. A. Co v-

erstone, and R. M. Kem-

plin. F our-color plotters

enhanced for unattended

op eration. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(12):29–

32, Decem b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Allen:1984:CSP

[A CK

+

84] Kevin W. Allen, P aul C.

Christofanelli, Rob ert E.

Kuseski, Ronald D. Lar-

son, Da vid Maitland, and

Larry J. Tha y er. Com-

pact 32-bit system pro cess-

ing units. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(5):31–

38, Ma y 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Andreas:1989:MSD

[A CL89] James R. Andreas, Rob ert C.

Cline, and Courtney Lo omis.

Managing and sharing dis-

pla y ob jects in the Star-

base/X11 Merge system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 40

(6):12–19, Decem b er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Allen:1992:HDC

[A CM92] William J. Allen, T oni D.

Courville, and Stev en O.

Miller. HP DeskW riter

C prin ter driv er dev elop-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):93–102, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

A m ultiple-output switc h-

ing p o w er supply for com-

puter applications. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(7):

25–28, July 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Adams:1981:SCB

[AK81] C. A. Adams and J. A.

Kusters. The SC cut, a

brief summary

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(3):22–23,

Marc h 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ak en:1985:A TS

[Ak e85] Mic hael B. Ak en. Applica-

tions of a t w o-c hannel syn-

thesizer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(8):19–21, August

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Adam:1969:BPC

[AKL69] S. F. Adam, G. R. Kirk-

patric k, and R. A. Ly on.

Broadband passiv e comp o-

nen ts for micro w a v e net-

w ork analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(5):2–10,

Jan uary 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Albin:1988:MSM

[Alb88] Rob ert D. Albin. Millimeter-

w a v e source mo dules. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

18–19, 21, 23–25, April

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Albin:1989:DOH

[ALRS89] Rob ert D. Albin, Ken t W.

Leyde, Rollin F. Ra wson,

and Kenneth W. Shaugh-

nessy

. Design and op-

eration of high-frequency

ligh t w a v e sources and re-

ceiv ers (for ligh t w a v e com-

p onen t analyser). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(3):52–

57, June 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Amerson:1982:HCD

[AL T82] F rederic C. Amerson, Mark S.

Linsky

, and Elio A. T osc hi.

High-p erformance comput-

ing with dual ALU ar-

c hitecture and ECL logic.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(3):3–4, 7–11, Marc h 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Aikin:1973:A CL

[AM73] E. R. Aikin and J. L.

Minc k. Automating the

calibration lab oratory

. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(8):

14–17, 20–23, April 1973.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Aitk en:1995:BMB

[AM95] Rob ert C. Aitk en and P e-

ter C. Maxw ell. Bet-

ter mo dels or b etter al-

gorithms? tec hniques to

impro v e fault diagnosis.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(1):

110–116, F ebruary 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95110.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Amano:1986:SAM

[Ama86] Jun Amano. Salicide: Ad-

v anced metallization for

submicrometer VLSI cir-

cuits. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(5):33–39, Ma y

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Amerson:1985:SMC

[Ame85] F rederic C. Amerson. Sim-

plicit y in a micro co ded

computer arc hitecture. Hewlett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(9):

7–12, Septem b er 1985. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Allen:1985:THT

[AMK85] Ross R. Allen, John D.

Mey er, and William R.

Knigh t. Thermo dynam-

ics and h ydro dynamics of

thermal ink jets. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(5):21–

27, Ma y 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Auy er:1985:CHT

[AMSW85] W alter L. Auy er, Charles H.

McConica, Da vid J. Sc hmel-

ing, and Mark E. W anger.

Con trolling the head/tap e

in terface. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(3):44–47, Marc h

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Apffel:1990:IPB

[AN90] James A. Apffel, Jr. and

Rob ert G. Nordman. In-

tro duction to particle b eam

LC/MS. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(3):69–76, June 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anderson:1970:PMB

[And70] G. F. Anderson. A pro-

grammable, mo dular, bidi-

rectional data coupler.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 22

(1):2–6, Septem b er 1970.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1967:LAA

[Ano67] Anon ymous. Loudness an-

alyzer aids noise reduction,

pro duction testing, sp eec h

analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(3):15–19,

No v em b er 1967. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1971:PPS

[Ano71a] Anon ymous. A pac k age

for p ortabilit y and service-

abilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 22(12):9–??, August

1971. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1971:UTS

[Ano71b] Anon ymous. UTC time

scale to c hange in 1972.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(2):16–??, Octob er 1971.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1990:CV C

[Ano90a] Anon ymous. Custom VLSI

c hips for DMA. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):15–??,

F ebruary 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1990:EDC

[Ano90b] Anon ymous. Error detec-

tion and correction primer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(6):46–47, Decem b er 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1990:OCN

[Ano90c] Anon ymous. The OSI con-

nectionless net w ork proto-

col. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

41(1):49–??, F ebruary 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:CMSa

[Ano91a] Anon ymous. Comp onen t

monitoring system soft-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):14, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:CMSb

[Ano91b] Anon ymous. Comp onen t

monitoring system soft w are

dev elopmen t en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(4):15–18, Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1991:ECS

[Ano91c] Anon ymous. EISA config-

uration soft w are. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(4):75–77,

Octob er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:HVE

[Ano91d] Anon ymous. The HP V ec-

tra 486 EISA SCSI sub-

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):70–71, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:HV

[Ano91e] Anon ymous. The HP V ec-

tra 486/33T. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-ar d Comp any, 42(4):72,

Octob er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:MCH

[Ano91f ] Anon ymous. Measure-

men t capabilities of the

HP 8703A ligh t w a v e com-

p onen t analyzer and the

HP 71400C ligh t w a v e sig-

nal analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(1):17–??,

F ebruary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1991:MET

[Ano91g] Anon ymous. Medical ex-

p ectations of to da y’s pa-

tien t monitors. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):9, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:A QL

[Ano92a] Anon ymous. Acceptable

qualit y lev el index. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(6):

37–??, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1992:ANM

[Ano92b] Anon ymous. Adapting the

NCR 53C710 to minimize

in terrupt impact on p er-

formance. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(6):105–

??, Decem b er 1992. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1992:A UP

[Ano92c] Anon ymous. Av erage user

plot. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):36–??, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:BLA

[Ano92d] Anon ymous. Bang-bang

lo op analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):110–

??, Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:BSS

[Ano92e] Anon ymous. Board-lev el

sim ulation of the series 700

EISA cards. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):94–??, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:CEB

[Ano92f ] Anon ymous. Calculating

effectiv e bits from signalto-noise ratio. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(1):34–35,

F ebruary 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:CIP

[Ano92g] Anon ymous. Color inkjet

prin t cartridge ink mani-

fold design. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(4):82–??,

August 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:CST

[Ano92h] Anon ymous. Color sci-

ence in three-color inkjet

prin t cartridge dev elop-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):71–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:DT

[Ano92i] Anon ymous. Debugging

to ols. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):39–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:DMP

[Ano92j] Anon ymous. Definitions

and measuremen t pro ce-

dures for cut qualit y pa-

rameters. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):46–??, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:DPE

[Ano92k] Anon ymous. DesignJet

plotter end co v ers pro duced

b y coinjection. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(6):31–??,

Decem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:DPU

[Ano92l] Anon ymous. DesignJet

plotter user in terface de-

sign: Learning the hard

w a y ab out h uman in ter-

action. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):12–??, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:EMV

[Ano92m] Anon ymous. Examples of

message-based VXIbus in-

strumen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):20–

21, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:FI

[Ano92n] Anon ymous. The F orth in-

terpreter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(5):25–??, Octob er

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:FTC

[Ano92o] Anon ymous. F requency

translation as con v olution.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(5):61–??, Octob er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1992:HEA

[Ano92p] Anon ymous. Harmonic er-

rors and a v erage v ersus

p eak detection. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(2):94, April

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:HSW

[Ano92q] Anon ymous. HP 9000 se-

ries 700 w orkstation firm-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):9–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:HMA

[Ano92r] Anon ymous. HP MRP ac-

tion manager pro ject man-

agemen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):108–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:HSP

[Ano92s] Anon ymous. HP stan-

dard P

A-RISC test pro-

grams. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):35–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:HVM

[Ano92t] Anon ymous. The HP VX-

Ibus mainframes. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(2):

9–12, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:MHP

[Ano92u] Anon ymous. Making

HP prin t cartridges safe

for consumers around the

w orld. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):76–??, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:M

[Ano92v] Anon ymous. Metrics. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(4):

41–??, August 1992. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1992:MSP

[Ano92w] Anon ymous. Multila y er

shielding protects mi-

cro v olt signals in high-

in terference en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(2):

84–89, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:NAP

[Ano92x] Anon ymous. Net w ork Ad-

visor pro duct enhancemen t

philosoph y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):9–??,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1992:NMH

[Ano92y] Anon ymous. Next-generation

m ultipro cessor HP-UX.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):58–??, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:DEF

[Ano93m] Anon ymous. Dev eloping

extensible firm w are. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(5):

64–??, Octob er 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:DG

[Ano93n] Anon ymous. Diffraction

grating. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):70–??, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:DCF

[Ano93o] Anon ymous. A digitally

corrected fractional-N syn-

thesizer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(2):44–??, April

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:DB

[Ano93p] Anon ymous. Dither and

bits. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):42–??, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:DTD

[Ano93q] Anon ymous. DSP tec h-

niques for digital IF. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(5):

90–??, Octob er 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:ED

[Ano93r] Anon ymous. Error def-

inition. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(3):72–??, June

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:FDI

[Ano93s] Anon ymous. Filter design

for in terp olation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(5):45–??,

Octob er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:G

[Ano93t] Anon ymous. Glossary .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(4):

86–??, August 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:GJS

[Ano93u] Anon ymous. Gra vit y-

sensing jo y stic k. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(3):12–

??, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:HOS

[Ano93v] Anon ymous. The HP

OR CA system outside the

analytical lab oratory

. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(3):

9–??, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:HTBa

[Ano93w] Anon ymous. HP T ask

Brok er and computational

clusters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):16–??, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:HTBb

[Ano93x] Anon ymous. HP T ask Bro-

k er v ersion 1.1. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):21–??,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:ISA

[Ano93y] Anon ymous. Impro ving

SNR b y a v eraging. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):65–??,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:I I I

[Ano93z] Anon ymous. InP/InGaAs/

InP P-I-N photo detectors

for high-sp eed ligh t w a v e

detectors. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):85–??,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:IPG

[Ano93-27] Anon ymous. In ternal pulse

generator. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(2):27–??, April

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:MP A

[Ano93-28] Anon ymous. Micro w a v e

plate assem bly . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(6):50–??,

Decem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:NPE

[Ano93-29] Anon ymous. A new p er-

sp ectiv e on em ulation hard-

w are mo dularit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(2):102–

??, April 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:OSA

[Ano93-30] Anon ymous. Optical sp ec-

trum analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(6):62–??,

Decem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:OT

[Ano93-31] Anon ymous. An o v erview

of threads. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):27–??,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:PS

[Ano93-32] Anon ymous. P olarization

sensitivit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):71–??, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:PSD

[Ano93-33] Anon ymous. Protecting

shared data structures.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(4):

33–??, August 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:R OS

[Ano93-34] Anon ymous. A real-time

op erating system measure-

men t to ol. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(2):97–??, April

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:RD

[Ano93-35] Anon ymous. Remote de-

bugging. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):29–??, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:RP

[Ano93-36] Anon ymous. The resam-

pling pro cess. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(6):10–??,

Decem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:RHD

[Ano93-37] Anon ymous. Run-time-

configurable hardw are driv ers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):20–??, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:SVM

[Ano93-38] Anon ymous. SAM v er-

sus man ual administration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(3):

81–??, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:SRE

[Ano93-39] Anon ymous. The shado w

register en vironmen t. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(4):

34–??, August 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:SLH

[Ano93-40] Anon ymous. The struc-

ture of LEDs: Homo-

junctions and hetero junc-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):8–??, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:TBD

[Ano93-41] Anon ymous. T ask Bro-

k er and DCE in terop er-

abilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):19–??, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:TCA

[Ano93-42] Anon ymous. Third-order

curv e-fit algorithm. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(2):

41–??, April 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:TL T

[Ano93-43] Anon ymous. T o ols for

the language translation

pro cess. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(3):68–??, June

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:VU

[Ano93-44] Anon ymous. The v alue of

usabilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(2):91–??, April

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:VMB

[Ano93-45] Anon ymous. V ector mea-

suremen ts b ey ond 1.8 GHz.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):58–??, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1993:VT A

[Ano93-46] Anon ymous. A v ersa-

tile trac king and arbitrary

source. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):54–??, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1993:WD

[Ano93-47] Anon ymous. What is

dithering? Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):44–??, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1994:CI

[Ano94a] Anon ymous. 1994 c hrono-

logical index. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):??, De-

cem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-12-94.html .

Anon ymous:1994:P AI

[Ano94b] Anon ymous. 1994 pro duct

and author index. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):??, De-

cem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-12-94.html .

Anon ymous:1994:SI

[Ano94c] Anon ymous. 1994 sub-

ject index. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):??, De-

cem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-12-94.html .

Anon ymous:1994:Aa

[Ano94d] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(1):

??, F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/authorj.pdf .

Anon ymous:1994:Ab

[Ano94e] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

96–100, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

96to100.pdf .

Anon ymous:1994:Ac

[Ano94f ] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(3):??, June 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94jun/

jun94_au.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Anon ymous:1994:Ad

[Ano94g] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(4):66–68, August 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_66.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Anon ymous:1994:Ae

[Ano94h] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(5):112–115, Octob er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_11.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Anon ymous:1994:A CE

[Ano94i] Anon ymous. Autoloader

con trol electronics. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(6):

13, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_13.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:AFD

[Ano94j] Anon ymous. Autoloader

firm w are design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):15–

16, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_15.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:CSO

[Ano94k] Anon ymous. CAD sys-

tem organization. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):56–??,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anon ymous:1994:COD

[Ano94l] Anon ymous. Compiler op-

timizations and debugging.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(6):

37, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_37.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:EMSa

[Ano94m] Anon ymous. En terprise

mo deling and sim ulation

applications in reengi-

neering. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):86–

87, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_86.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:EMSb

[Ano94n] Anon ymous. En terprise

mo deling and sim ulation

researc h at HP lab ora-

tories. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):90–

91, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_90.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:EFP

[Ano94o] Anon ymous. En vironmen-

tally friendly pac k aging.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(1):53–??, F ebruary 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1994:GT A

[Ano94p] Anon ymous. Glossary of

terms and abbreviations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(6):

85, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_85.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Anon ymous:1994:GG

[Ano94q] Anon ymous. Graphics

glossary

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(2):26, April 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anon ymous:1994:IVD

[Ano94r] Anon ymous. An inside

view of the drop gener-

ation pro cess. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):11–??,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(2):

96–100, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_11.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Anon ymous:1995:Ac

[Ano95c] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

96–98, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_96.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Anon ymous:1995:Ad

[Ano95d] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):71–74, August 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_71.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Anon ymous:1995:Ae

[Ano95e] Anon ymous. Authors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(5):107–110, Octob er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

authoc95.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Anon ymous:1995:BRI

[Ano95f ] Anon ymous. Bac kscatter

RF/ID systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

95, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_95.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Anon ymous:1995:BSF

[Ano95g] Anon ymous. Bridging and

stuc k-at faults. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(1):

110, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95111.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Anon ymous:1995:CPD

[Ano95h] Anon ymous. Call progress,

DTMF tones, and tone de-

tection. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(2):73, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_73.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Anon ymous:1995:CI

[Ano95i] Anon ymous. Caller-ID.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(2):72, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_72.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Anon ymous:1995:CEA

[Ano95j] Anon ymous. Capillary

electrophoresis applica-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(3):12–13, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_12.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Anon ymous:1995:CT A

[Ano95k] Anon ymous. Cross talk

analysis. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):22, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_22.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:CTU

[Ano95l] Anon ymous. Cross talk

in unshielded t wisted-pair

cables. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):19, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_19.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:DCC

[Ano95m] Anon ymous. Dev elopmen t

of a common ChemStation

arc hitecture. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(3):46, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_46.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Anon ymous:1995:EHD

[Ano95n] Anon ymous. Exception

handling and dev elopmen t

supp ort. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(5):55, Octob er

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95oct/oct95_55.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-95.html .

Anon ymous:1995:FIU

[Ano95o] Anon ymous. Figh ting inac-

curacies: Using p erturba-

tion to mak e Bo olean op-

erations robust. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(5):

78, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_78.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Anon ymous:1995:FD W

[Ano95p] Anon ymous. Firm w are de-

sign for wide-bandwidth IF

supp ort and impro v ed mea-

suremen t sp eed. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(5):84–

85, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_84.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Anon ymous:1995:Ga

[Ano95q] Anon ymous. Glossary .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):45, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_45.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Anon ymous:1995:Gb

[Ano95r] Anon ymous. Glossary .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

42, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_42.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Anon ymous:1995:Gc

[Ano95s] Anon ymous. Glossary .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

60, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_60.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html.

Anon ymous:1995:HLP

[Ano95t] Anon ymous. Higher-lev el

proto cols. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):36, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_36.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:HBL

[Ano95u] Anon ymous. The HP

8509A/B ligh t w a v e p olar-

ization analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(1):

32, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_32.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Anon ymous:1995:HSV

[Ano95v] Anon ymous. The HP 89400

series v ector signal ana-

lyzers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(5):87, Octob er

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95oct/oct95_87.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-95.html .

Anon ymous:1995:HCT

[Ano95w] Anon ymous. HP CE tec h-

nology transfer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(3):16, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_16.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Anon ymous:1995:HSS

[Ano95x] Anon ymous. HP soft w are

solution brok er accessible

pro ducts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(2):98, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_98.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Anon ymous:1995:IFF

[Ano95y] Anon ymous. IEEE 802.3

and 802.5 frame formats.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):30, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_30.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Anon ymous:1995:IDH

[Ano95z] Anon ymous. Industrial de-

sign of the HP CE in-

strumen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(3):18–19, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_18.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Anon ymous:1995:IPM

[Ano95-27] Anon ymous. In v alid pac k et

mark er. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):41, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_41.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:JC

[Ano95-28] Anon ymous. Jones cal-

culus. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(1):28, F ebruary

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95feb/feb95_28.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-02-95.html .

Anon ymous:1995:LCD

[Ano95-29] Anon ymous. Liquid crystal

displa y tec hnology

. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(4):

53, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_53.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Anon ymous:1995:MS

[Ano95-30] Anon ymous. Multilev el

signaling. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):21, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_21.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:NPL

[Ano95-31] Anon ymous. Net w ork pro-

to col la y ers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):15, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_15.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:NA V

[Ano95-32] Anon ymous. A note ab out

VRAMs. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):59, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_59.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:OMGa

[Ano95-33] Anon ymous. Ob ject Man-

agemen t Group. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(2):86, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_86.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Anon ymous:1995:OMGb

[Ano95-34] Anon ymous. The Ob-

ject Managemen t Group’s

distributed ob ject mo del.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

76, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_76.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Anon ymous:1995:OOP

[Ano95-35] Anon ymous. Ob ject-

orien ted programming. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

79, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_79.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Anon ymous:1995:OFL

[Ano95-36] Anon ymous. Optical-fib er

links for 100V

G-An yLAN.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):26, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_26.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Anon ymous:1995:ONT

[Ano95-37] Anon ymous. Other net-

w ork tec hnologies. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):10, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_10.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:OR T

[Ano95-38] Anon ymous. An o v erview

of Raid tec hnology

. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

74, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_74.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Anon ymous:1995:OIP

[Ano95-39] Anon ymous. Ov erview of

the implemen tation of the

P A 7100LC m ultimedia en-

hancemen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(2):66, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_66.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Anon ymous:1995:PS

[Ano95-40] Anon ymous. The P oincar ´ e

sphere. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(1):29, F ebruary

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95feb/feb95_29.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-02-95.html .

Anon ymous:1995:P A C

[Ano95-41] Anon ymous. P olynomial

arithmetic and cyclic re-

dundancy c hec ks. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(4):31, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_31.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Anon ymous:1995:PD

[Ano95-42] Anon ymous. P oten tial de-

tection. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(1):115, F ebruary

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95feb/feb95115.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-02-95.html .

Anon ymous:1995:PDH

[Ano95-43] Anon ymous. Pro duct de-

sign of the HP S1010A

flat panel displa y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(4):57–

58, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:M

[Ano96o] Anon ymous. Macros. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

??, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Anon ymous:1996:RRP

[Ano96p] Anon ymous. Reuse roles:

pro ducers, supp orters, and

utilizers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(4):50–

55, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm .

Anon ymous:1996:SA

[Ano96q] Anon ymous. Sidebar: An-

notation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(5):??,

Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:SCNa

[Ano96r] Anon ymous. Sidebar: Cor-

relation no de t yp es. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(5):

??, Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:SCNb

[Ano96s] Anon ymous. Sidebar:

Coun t no de. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(5):

??, Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:SFS

[Ano96t] Anon ymous. Sidebar: F act

store and data store. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(5):

??, Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm.

Anon ymous:1996:SFR

[Ano96u] Anon ymous. Sidebar: F u-

sion in the real w orld.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(4):

??, August 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/aug96/augart3.

htm .

Anon ymous:1996:SM

[Ano96v] Anon ymous. Sidebar:

Managemen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 47(4):??, August

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/aug96/augart5.htm .

Anon ymous:1996:SRR

[Ano96w] Anon ymous. Sidebar:

Reuse roles: Pro ducers,

supp orters, and utilizers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(4):

??, August 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/aug96/augart5.

htm .

Anon ymous:1996:STN

[Ano96x] Anon ymous. Sidebar:

T able no de. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(5):

??, Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:SSI

[Ano96y] Anon ymous. Sidebar: The

soft w are initiativ e pro-

gram. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 47(4):??, August

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/aug96/augart4.htm .

Anon ymous:1996:SUN

[Ano96z] Anon ymous. Sidebar:

Unless no de. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(5):

??, Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1996:SWI

[Ano96-27] Anon ymous. Sidebar:

What is fusion? Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 47(4):??, August

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/aug96/augart3.htm .

Anon ymous:1996:TCA

[Ano96-28] Anon ymous. T able of Con-

ten ts August 1996. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(4):

??, August 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/aug96/tc-08-96.

htm .

Anon ymous:1996:T AE

[Ano96-29] Anon ymous. T ransimp edance

amplifier O/E con v erter

design. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):??,

Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Anon ymous:1996:UTC

[Ano96-30] Anon ymous. Univ ersal

time co ordinated (UTC).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

??, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Anon ymous:1996:W Aa

[Ano96-31] Anon ymous. What’s

ahead. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 47(4):??, August

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/aug96/aheadaug.htm .

Anon ymous:1996:W Ab

[Ano96-32] Anon ymous. What’s

ahead. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(5):??,

Octob er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/oct96/tc-10-

96.htm .

Anon ymous:1997:CA C

[Ano97a] Anon ymous. A cost-

effectiv e arc hitecture for a

500-MHz coun ter for glitc h

trigger. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(2):22–??, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/tc-04-97.htm.

Anon ymous:1997:DRM

[Ano97b] Anon ymous. Detailed rout-

ing metho ds. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):43–??,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97aug/tc-08-97.htm .

Anon ymous:1997:GRB

[Ano97c] Anon ymous. Global rout-

ing — A blo c k-lev el prob-

lem. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):42–??,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/global_

routing.pdf; http://

www.hp.com/hpj/97aug/

tc-08-97.htm .

Anon ymous:1997:MM

[Ano97d] Anon ymous. Mixed-signal

micro con troller. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 48(2):8–??, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/tc-04-97.htm .

Anon ymous:1997:MSM

[Ano97e] Anon ymous. Mo deling

source matc h effects for micro w a v e p o w er splitter

design. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(2):72–??, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/tc-04-97.htm .

Anon ymous:1997:OL T

[Ano97f ] Anon ymous. Oscilloscop e/

logic timing analyzer syn-

ergy

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(2):31–??, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/tc-04-97.htm .

Anon ymous:1997:SPS

[Ano97g] Anon ymous. Shmo o plot

shap es. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):35–??,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/shmoo.

pdf; http://www.hp.

com/hpj/97aug/tc-08-97.

htm .

Anon ymous:1997:SP A

[Ano97h] Anon ymous. Standardiza-

tion — A phased approac h.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(4):

49–??, August 1997. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97aug/

tc-08-97.htm .

Arman trout:1995:IMW

[ANSW95] Rob ert J. Arman trout,

T errence R. No e, Chris-

topher E. Stew art, and

Leonard M. W eb er. An IF

mo dule for wide-bandwidth

signals. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(5):89–

103, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_89.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Anzinger:1993:MPM

[Anz93] George A. Anzinger. Man-

aging P

A-RISC mac hines

for real-time systems. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(4):

31–37, August 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Anderson:1969:CR C

[AP69] G. C. Anderson and M. A.

P erry

. A calibrated real-

time correlator/a v erager/ probabilit y analyzer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 21(3):

9–16, No v em b er 1969. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ainsw orth:1976:ALD

[AP76] G. Ainsw orth and R. P op e.

An accurate, lo w-noise dis-

criminator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(2):10–??,

Octob er 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Amar:1990:NMH

[AP90] Serge Y. Amar and Mic hele A.

Prieur. Net w ork manage-

men t for the HP 3000 Dat-

acom and terminal con-

troller. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(2):76–84, April 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Agrafo jo:1992:AMC

[AP A92] V en tura Caamano Agrafo jo,

Da vid P erez, and Josep

Ab ella. An automatic me-

dia cutter for a drafting

plotter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):42–48, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Anderson:1976:PR T

[AR76] G. C. Anderson and G. T.

Rob erts. Pseudo-random

and random test signals.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(??):

??, ???? 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Appley ard:1985:P AE

[AR GA85] Aileen C. Appley ard, Roger W.

Ruhno w, William Gran t

Gro v en burg, and W a yne M.

Angevine. A proto col ana-

lyzer for EDP cen ters and

field service. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(7):4–11, July

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Alexander:1994:CBS

[ARL

+

94] Thomas B. Alexander,

Kenneth G. Rob ertson,

Dean T. Lindsa y , Don-

ald L. Rogers, John R.

Ob ermey er, John R. Keller,

Keith Y. Ok a, and Mar-

lin M. Jones, I I. Corp o-

rate business serv ers: An

alternativ e to mainframes

for business computing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(3):8–30, June 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94jun/

jun94_8t.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-6-

94.html .

Arman trout:1995:MR W

[Arm95] Rob ert J. Arman trout.

A micro w a v e receiv er for

wide-bandwidth signals.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(5):80–88, Octob er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_80.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Ak en:1985:DTF

[AS85] Mic hael B. Ak en and

William M. Spaulding.

Dev elopmen t of a t w o-

c hannel frequency syn the-

sizer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(8):11–18, August

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Allegre:1990:XP A

[AS90] Jean-Pierre Allegre and

Marie-Therese Sarrasin.

X.25 pac k et assem bler/

disassem bler supp ort in the

HP 3000 data comm uni-

cations and terminal con-

troller. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(6):63–73, De-

cem b er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Allan:1984:NSH

[ASCC84] Marlu E. Allan, Nancy

Sc ho endorf, Craig B. Chat-

terton, and Don M. Cross.

A new series of high-

p erformance real-time com-

puters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(2):3–6, F ebruary

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Astrof:1977:FSM

[Ast77] K. L. Astrof. F requency

syn thesis in a micro w a v e

signal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(3):8–15,

No v em b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Albrec h t:1995:DPP

[ASTW95] Alan R. Albrec h t, Mic hael P .

Spratt, P atricia A. Thaler,

and Gregory C. A. W at-

son. Demand priorit y pro-

to col. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(4):13–17, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_13.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

Arnold:1983:IHH

[A T83] Thomas J. Arnold and

Billy E. Tha y er. In tegra-

tion of the HP-75’s hand-

pulled card reader electron-

ics in CMOS. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(6):24–

26, June 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Albrec h t:1995:IAI

[A T95] Alan R. Albrec h t and P a-

tricia A. Thaler. In tro duc-

tion to 100V

G-An yLAN

and the IEEE 802.12 lo-

cal area net w ork standard.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(4):

6–12, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_6t.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

A tc hison:1992:VPC

[A tc92] Lee A tc hison. VXIbus pro-

gramming in C. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):35–

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(6):39–44,

Decem b er 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bark ans:1995:HCR

[Bar95] An thon y C. Bark ans. HP

color reco v ery tec hnology .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(2):

51–59, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_51.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Barsto w:1996:CAD

[Bar96] Arth ur F. Barsto w. The

CDE action and data t yp-

ing services. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(2):24–

28, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Baskins:1979:VMT

[Bas79] D. L. Baskins. Virtual

memory for TEST

AID and

F ASTRA

CE (prin ted cir-

cuit b oard testing pro-

grams). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al information fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(3):17–18, Marc h

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bauhaus:1969:MHT

[Bau69] R. H. Bauhaus. Measur-

ing high-frequency transis-

tor parameters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(5):11–14,

Jan uary 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bausc h:1980:HCD

[Bau80] J. F. Bausc h. A high-

qualit y CR

T displa y for a

p ortable computer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(7):

19–22, July 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Beauc hamp:1992:IDR

[BA UR92] Rob ert W. Beauc hamp,

Josep Giralt Adroher, Joan

Uroz, and Isidre Rosello.

Impro v ed dra wing reliabil-

it y for drafting plotters.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):35–41, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Basiji:1973:CBL

[BB73] J. Basiji and A. B. Bergh.

Cen tral bus links mo d-

ular HP 3000 hardw are.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(5):

9–14, Jan uary 1973. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bologlu:1978:MHH

[BB78] A. Bologlu and V. A.

Barb er. Micropro cessor-

con trolled harmonic het-

ero dyne micro w a v e coun ter

also measures amplitudes.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(9):

2–4, 6–7, 9–12, 14–16, Ma y

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Baev erstad:1980:DSD

[BB80] H. L. Baev erstad, Jr. and

C. C. Bruderer. Displa y

system designed for color

graphics. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(12):25–

27, Decem b er 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Batey:1984:SDR

[BB84] Rob ert M. Batey and

James D. Bec k er. Second-

generation disc read/write electronics (HP 7933 and

7935 disc pro ducts). Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(1):

7–12, Jan uary 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Blak ely:1991:CSC

[BB91] F rank W. Blak ely and

Mark E. Boles. A case

study of co de insp ections.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(4):58–63, Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bash:1997:IHT

[BB97a] C. E. Bash and R. L.

Blanco. Impro ving heat

transfer from a flip-c hip

pac k age. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):121–

125, August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97aug/au97a16.htm .

Bra y:1997:ONB

[BB97b] Rob ert C. Bra y and Dou-

glas M. Baney

. Opti-

cal net w orks: Bac kb ones

for univ ersal connectivit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(5):

??, Decem b er 1997. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97dec/

de97a3.htm .

Burkman:1984:PCS

[BBD

+

84] Jac k L. Burkman, Rob ert L.

Bro oks, Ronald P

. Dean,

P aul F. F eb vre, Mic hael K.

Bo w en, S. R. Anderson,

and J. R. Milner. Putting

a 32-bit computer system

in a desktop w orkstation.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(5):

3–5, 7–9, 11, Ma y 1984.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Beers:1996:GCM

[BBD

+

96] T ed W. Beers, Diana K.

Byrne, James A. Don-

nelly

, Rob ert W. Jones,

and F eng Y uan. A graph-

ing calculator for mathe-

matics and science classes.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

45–58, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Bartz:1993:BVS

[BBDK93] Manfred Bartz, Keith A.

Ba y ern, Joseph R. Diederic hs,

and Da vid F. Kelley

. Base-

band v ector signal analyzer

hardw are design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(6):31–46,

Decem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Beers:1991:HIA

[BBE

+

91] T ed W. Beers, Diana K.

Byrne, Gab e L. Eisen-

stein, Rob ert W. Jones,

and P atric k J. Mego w an.

HP 48SX in terfaces and ap-

plications. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(3):13–21, June

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bening:1997:PDG

[BBF

+

97] L. C. Bening, T. M.

Brew er, H. D. F oster, J. S.

Quigley

, R. A. Sussman,

P . F. V ogel, and A. W.

W ells. Ph ysical design of

0.35-μ m gate arra ys for

symmetric m ultipro cessing

serv ers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(2):95–103, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/ap97a16.htm.

Blevins:1991:P AP

[BBG91] Da vid W. Blevins, Chris-

topher A. Bartholomew,

and John D. Graf. P er-

formance analysis of p er-

sonal computer w orksta-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):92–96, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bisc hof:1991:NTS

[BBH91] Ric hard S. Bisc hof, Ronald C.

Blanc, and P atric k B.

Harp er. New tec hnology in

syn thesized sw eep er micro-

circuits. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(2):36–46, April

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Baumgartner:1993:NHS

[BBI

+

93] William D. Baumgart-

ner, John S. Brenneman,

John L. Imp erato, Dou-

glas A. Larson, Ricardo de

Mello P eregrino, and Gre-

gory A. T a ylor. A new

high-p erformance 0.01-to-

20-GHz syn thesized signal

generator micro w a v e c hain.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(2):

17–29, April 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bass:1995:DMP

[BBJ

+

95] Mic k Bass, T erry W. Blan-

c hard, D. Douglas Joseph-

son, Duncan W eir, and

Daniel L. Halp erin. De-

sign metho dologies for the

P A 7100LC micropro ces-

sor. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(2):23–35, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_23.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Bo c khaus:1997:EVH

[BBR

+

97] J. W. Bo c khaus, R. Bhatia,

C. M. Ramsey

, J. R. Butler,

and D. J. Ljung. Electrical

v erification of the HP P A

8000 pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):32–39,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/electrical_

verification.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/97aug/

au97a4.htm .

Barnard:1992:A CE

[BBT92] Da vid L. Barnard, Henry

Blac k, and James A. Thal-

mann. Automatic calibra-

tion for easy and accu-

rate p o w er measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(2):

95–100 (or 95–98??), April

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bek:1995:HCS

[BBW95] F ritz Bek, F ranz Bertsc h,

and Klaus Witt. HP CE

separation con trol electron-

ics and firm w are. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

36–43, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_36.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Bradley:1974:MMS

[BC74] H. E. Bradley and C. J.

Christopher. Mass mem-

ory system broadens cal-

culator applications. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(8):

2–12, April 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bronson:1976:MML

[BC76] B. Bronson and A. Y.

Chan. A m ultifunction,

m ultifamily logic pulser.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-Packar d Comp any, 28

(4):12–17, Decem b er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bra y:1981:SF

[BC81a] R. C. Bra y and Y. C.

Ch u. SA

WR fabrication.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(12):

11–13, Decem b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bro oksb y:1981:UIC

[BC81b] M. W. Bro oksb y and P

. L.

Castro. Univ ersit y and

industrial co op eration for

VLSI. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(6):29–??, 32–

33, June 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bohorquez:1994:LIT

[BCC

+

94] Jaime H. Bohorquez, Brian P .

Canfield, Kenneth J. Courian,

F rank Drogo, Corrina A. E.

Hall, C. L. Holstun, A. R.

Scandalis, and M. E. Shep-

ard. Laser-comparable

inkjet text prin ting. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(1):

9–17, F ebruary 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94feb/

9to17.pdf .

Bryg:1996:HLM

[BCF96] William R. Bryg, Ken-

neth K. Chan, and Nic holas S.

Fiduccia. A high-p erformance,

lo w-cost m ultipro cessor

bus for w orkstations and

midrange serv ers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(1):18–24,

F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-02-96.html .

Bro oksb y:1981:BQI

[BCH81] M. W. Bro oksb y , P . L.

Castro, and F. L. Han-

son. Benefits of quic k-

turnaround in tegrated cir-

cuit pro cessing. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(6):33–

35, June 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bo yton:1989:SAD

[BCH

+

89] Jeff R. Bo yton, Sank ar L.

Chakrabarti, Stev en P .

Hieb ert, John J. Lang,

Jens R. Ow en, Keith A.

Marc hington, P eter R.

Robinson, Mic hael H.

Stro y an, and John A.

W aitz. Sharing access

to displa y resources in

the Starbase/X11 Merge system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):20–32, De-

cem b er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bo oster:1993:DPO

[BCH

+

93] D. Ho w ard Bo oster, Harry

Chou, Mic hael G. Hart,

Stev en J. Mifsud, and

Rollin F. Ra wson. De-

sign of a precision opti-

cal lo w-coherence reflec-

tometer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):39–48,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Beamer:1994:DHD

[BCK

+

94] C. Beamer, T. Carlin,

G. Kaplinsky

, S. Bauer,

D. Blair, H. Bro w er,

E. Coiner, M. Ham-

lin, D. Hun t, R. Lit-

tle, T. P anah, B. Reid,

J. Sc heffelin, J. Thoman,

D. Timm, and A. V an Liew.

Dev elopmen t of the HP

DeskJet 1200C prin t car-

tridge platform. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):46–54,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/46to54.pdf.

Blue:1993:VSA

[BCO

+

93] Kenneth J. Blue, Rob ert T.

Cutler, Dennis P

. O’Brien,

Douglas R. W agner, and

Benjamin R. Zarlingo. V ec-

tor signal analyzers for

difficult measuremen ts on

time-v arying and complex

mo dulated signals. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(6):

6–16, Decem b er 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bo eller:1988:HMC

[BCRS88] Cheryl A. Bo eller, Timo-

th y J. Carlin, P eter M.

Ro essler, and Stev en W.

Steinfield. High-v olume mi-

croassem bly of color ther-

mal inkjet prin theads and

cartridges. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(4):32–40,

August 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Blo om:1993:NGM

[BCZ93] Alan R. Blo om, Jason A.

Cho dora, and James R.

Zellers. A new genera-

tion of micro w a v e sw eep-

ers. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

44(2):38–45, April 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Barney:1973:QLH

[BD73] D. B. Barney and J. R.

Drehle. A quiet, lo w-cost,

high-sp eed line prin ter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(9):

18–22, Ma y 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Blasco w:1984:MA C

[BD84] Stanley M. Blasco w, Jr.

and James A. Donnelly .

Mo dule adds curv e-fitting

and optimization capabili-

ties to the HP-71B. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(7):

22–24, July 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bounaix:1984:IWT

[BDF84] Jean Bounaix, Jean-Claude

Dureau, and Jacques Fird-

mann. An industrial w ork-

station terminal for harsh

en vironmen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(11):25–

29, No v em b er 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Braun:1995:PRS

[BDFL95] Da vid M. Braun, Dennis J.

Deric kson, Luis M. F er-

Decem b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bethk e:1997:SSA

[Bet97] R. C. Bethk e. The

SoftBenc h static analysis

database. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):16–18,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a3.htm .

Blasser:1967:ALA

[BF67] H. Blasser and H. Finc kh.

Automatic loudness anal-

ysis. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(3):12–15,

No v em b er 1967. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Blais:1979:APF

[BF79] M. R. Blais and J. L.

F an ton. Automated pul-

monary function measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(9):20–24,

Septem b er 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bird:1982:TBR

[BF82] Stev en C. Bird and Jac k A.

F olc hi. Time base re-

quiremen ts for a w a v eform recorder. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(11):29–

34, No v em b er 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Berlin:1989:UAD

[BF89] Lucy M. Berlin and C. Fletc her.

User-cen tered application

definition: a metho dology

and case study

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(5):90–97,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Burkhart:1983:VM

[BFHT83] Kev en P

. Burkhart, Mark A.

F orsyth, Mark E. Hammer,

and Darius F. T anksalv ala.

An 18-MHz, 32-bit VLSI

micropro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(8):7–8, 10–

11, August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Burkman:1984:CRP

[BFMP84] Jac k L. Burkman, Ho w-

ell R. F elsen thal, Thomas O.

Mey er, and W arren C.

Pratt. A compact, reliable

p o w er supply for an ad-

v anced desktop computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(5):

24–31, Ma y 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Buttner:1990:FDM

[BFP90] Christian B ¨ uttner, F ro-

m ut F ritze, and Gerhard

Ple. Firm w are dev elop-

men t for a mo dular liquid

c hromatograph y system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(2):44–50, April 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Brandt:1994:ASH

[BFS94] Ellen N. Brandt, Thomas G.

Finc her, and Monish S.

Shah. Audio supp ort in

HP MP o w er: Ov erview

of A-la w and m-la w data

formats. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):62–

67, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

62to67.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Bro wn:1989:STR

[BG89] John M. Bro wn and

Thomas J. Gilg. Shar-

ing testing resp onsibilities

in the Starbase/X11 Merge

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al information fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):42–46, De-

cem b er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bec k:1988:OCD

[BGG88] Juergen Bec k, Siegfried

Gross, and Robin Giffard.

Optical comp onen t design

for a correlation-based op-

tical time-domain reflec-

tometer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(6):22–28,

Decem b er 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Baldwin:1974:LIM

[BGH74] R. R. Baldwin, B. E.

Grote, and D. A. Har-

land. A laser in terferome-

ter that measures straigh t-

ness of tra v el. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(5):10–20,

Jan uary 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Buc hanan:1987:DTC

[BGK

+

87] Gregory F. Buc hanan,

F rancois Gaullier, Olivier

Krumeic h, Eric Lecesne,

Jean-Pierre Picq, and

Heng V. T e. Distributed

T erminal Con troller for

HP Precision Arc hitec-

ture computers running the

MPE XL op erating system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(3):

21–28, Marc h 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Baldwin:1971:RLI

[BGR71] R. R. Baldwin, G. B. Gor-

don, and A. F. Rude. Re-

mote laser in terferometry .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(4):14–20, Decem b er 1971.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Blo om:1988:HMS

[BGR

+

88] Alan R. Blo om, Roger R.

Graeb er, Kenneth A.

Ric h ter, Andrew N. Smith,

and Ronald T. Y amada.

High-p o w er micro w a v e source

for millimeter-w a v e gen-

eration. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(2):26–30, April

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Buskirk:1983:CDC

[BGS83] William A. Buskirk, Charles W.

Gilson, and Da vid J. Shelly .

Compact digital cassette

driv e for lo w-cost mass

storage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(5):17–24, Ma y

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Blac k:1981:ASA

[BH81] K. M. Blac k and P

. K.

Hardage. Adv anced sym-

b olic art w ork preparation

(ASAP). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(6):8–9, June 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Beethe:1992:VEE

[BH92] Douglas C. Beethe and

William L. Hun t. A vi-

sual engineering en viron-

men t for test soft w are de-

v elopmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):72–77,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bhat:1992:NAA

[Bha92] Sunil Bhat. The Net w ork

Advisor analysis and real-

time en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):29–33,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bhat:1994:FTM

[Bha94] Sunil Bhat. FDDI top ology

mapping. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):97–

105, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_97.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Berk el:1985:VPO

[BHE

+

85] W erner Berk el, Hans Hun-

ing, V olk er Eb erle, Josef

Bec k er, Bernd Maisen-

bac her, Wilfried Pless, and

Mic hael Go der. A v er-

satile, programmable op-

tical pulse p o w er meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 36

(1):18–27, Jan uary 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Buskirk:1988:DHT

[BHH

+

88] William A. Buskirk, Da vid E.

Hac kleman, Stanley T.

Hall, P aula H. Kanarek,

Rob ert N. Lo w, Kenneth E.

T rueba, and Ric hard R.

V an de P oll. Dev elop-

men t of a high-resolution

thermal inkjet prin thead.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(5):55–61, Octob er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bro wn:1986:DBM

[BHK

+

86] Alan S. Bro wn, Thomas M.

Hirata, Ann M. Ko ehler,

Krishnan Vish w anath, Jenn y

Ng, Mic hael J. P ec h ulis,

Mark A. Sik es, Da vid E.

Singleton, and Judson E.

V eazey

. Data base man-

agemen t for HP preci-

sion arc hitecture comput-

ers. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(12):33–48, De-

cem b er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Brewster:1985:FUO

[BHP85] Jon A. Brewster, Karen S.

Helt, and James N. Phillips.

A friendly Unix op erat-

ing system user in terface.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 36

(10):28–29, 31–33, Octob er

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Barrett:1970:AMP

[BHW70] P

. J. Barrett, R. R. Ha y ,

and P

. G. Winninghoff.

Adding more precision to

sp ectrum analyzer mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 21(11):10–

12, July 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bailey:1977:WPS

[BHW77] P

. W. Bailey

, J. W. Hyde,

and W. T. W alk er. A

wide-ranging p o w er sup-

ply of compact dimensions.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(10):

2–9, June 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Brokish:1986:CV C

[BHW86] James A. Brokish, Da vid J.

Ho dge, and Ric hard E.

W arner. Custom VLSI cir-

cuits for series 300 graph-

ics. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

37(9):17–22, Septem b er

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bianc hi:1990:DCS

[Bia90] M. Bianc hi. Data cap-

ture system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(6):29–30, De-

cem b er 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Birgenheier:1991:MMA

[Bir91] Ra ymond A. Birgenheier.

Measuring the mo dulation

accuracy of π /4 DQPSK

signals for digital cellu-

lar transmitters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the labor atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(2):73–

82, April 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Birgenheier:1996:OCP

[Bir96] Ra ymond A. Birgenheier.

Ov erview of co de-domain

p o w er, timing, and phase

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(1):73–93,

F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-02-96.html .

Birn baum:1997:CCD

[Bir97] Jo el S. Birn baum. Com-

m unications c hallenges of

the digital information util-

it y . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

48(5):??, Decem b er 1997.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97dec/

de97a1.htm .

Bennett:1982:PDC

[BJ82] P aul I. Bennett and Vic-

tor C. Jones. P ortable

defibrillator-monitor for

cardiac resuscitation. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(2):

22–28, F ebruary 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bak er:1988:DDC

[BJJN88] Jeffrey P

. Bak er, Da vid A.

Johnson, Vy omesh Joshi,

and Stephen J. Nigro. De-

sign and dev elopmen t of a

color thermal inkjet prin t

cartridge. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(4):6–15, August

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Band:1971:LMS

[BJM71] I. T. Band, H. J. Jek at, and

E. E. Ma y . Lilliputian mea-

suring system do es m uc h,

costs little. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(12):2–12,

August 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bo os:1995:NLF

[BJPH95] Andreas Bo os, Mic helle Hough-

ton Jagger, Gun ter W.

P aret, and Jurgen W.

Hausmann. A new,

ligh t w eigh t fetal teleme-

try system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(6):82–

93, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/
dec95_82.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Bell:1984:HPL

[BJWW84] R. F rank Bell, Eric W.

Johnson, R. Keith Whitak er,

and Roger V. Wilco x. Head

p ositioning in a large disc

driv e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(1):14–20, Jan uary

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bale:1985:NLS

[BK85a] Jonathan E. Bale and

Harry E. Kellogg. Nativ e

language supp ort for com-

puter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(6):27–

32, June 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Busc h:1985:DCS

[BK85b] John R. Busc h and Alan J.

Kondoff. Disc cac hing in

the system pro cessing units

of the HP 3000 family of

computers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(2):21–39,

F ebruary 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bro d:1995:PCO

[BK95] Claus Bro d and Max R.

Kublin. Pro viding CAD

ob ject managemen t ser-

vices through a base class

library

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(5):51–60, Octob er

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95oct/oct95_51.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-95.html .

Ban-Kuan:1998:RES

[BKA

WBCTK98] Koa y Ban-Kuan, Leong

Ak-Wing, T an Bo on-Ch un,

and Y o ong Tze-Kw an.

Reliabilit y enhancemen t

of surface moun t ligh t-

emitting dio des for auto-

motiv e applications. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 49(3):

71–??, August 1998. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/98aug/

tc-08-98.htm .

Bhat:1994:FRM

[BKD94] Sunil Bhat, Rob ert H.

Krob oth, and Anne L.

Driesbac h. The FDDI Ring

Manager for the HP Net-

w ork Advisor proto col an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al information fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(5):88–96, Octob er

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94oct/oct94_88.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-94.html .

Berk el:1990:PPG

[BKE

+

90] W erner Berk el, Gerd Koff-

mane, F rederic k L. Eato c k,

P atric k Sc hmid, Heino

Hopk e, and Hans-Jurgen

Snac k ers. 500-MHz and

300-MHz programmable

pulse generators. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(4):64–78,

August 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bergh:1987:HEH

[BKMM87] Arndt B. Bergh, Keith

Keilman, Daniel J. Ma-

genheimer, and James A.

Miller. HP 3000 em ulation

on HP precision arc hitec-

ture computers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(11):87–

89, Decem b er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Busc h:1987:MX O

[BK O87] John R. Busc h, Alan J.

Kondoff, and Darryl Ouy e.

MPE XL: The op erating

an electromec hanical prin t

mec hanism. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(15):23–

31, No v em b er 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Blanc k e:1980:PME

[BN80] T. B. Blanc k e and L. L.

Nielsen. P atien t monitor-

ing enhanced b y new cen-

tral station. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(11):3–11,

No v em b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Blasciak:1993:SP A

[BNB93] Andrew J. Blasciak, Da vid L.

Neuder, and Arnold S.

Berger. Soft w are p erfor-

mance analysis of real-

time em b edded systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(2):107–115, April 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bobroff:1973:A TT

[Bob73] D. A. Bobroff. Auto-

mated transceiv er testing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(12):

2–7, August 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bologlu:1974:CAH

[Bol74] A. Bologlu. A completely

automatic 4-GHz hetero-

dyne frequency con v erter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(10):

19–21, June 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bologlu:1975:A CP

[Bol75] A. Bologlu. Automatic 4.5-

GHz coun ter pro vides 1-

Hz resolution. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(1):14–18,

Septem b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bologlu:1980:AF C

[Bol80] A. Bologlu. A 26.5-GHz au-

tomatic frequency coun ter

with enhanced dynamic

range. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(4):20–22, April

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bugely:1981:CHE

[BOOS81] F. L. Bugely

, I. F. Os-

b orne, G. Ow en, and R. B.

Sc h udy . Calibration of the

HP electron b eam lithog-

raph y system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(5):27–

33, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bortolotto:1990:HOE

[Bor90] Elizab eth P

. Bortolotto.

HP OSI Express design

for p erformance. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):51–58,

F ebruary 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Botk a:1971:MI I

[Bot71] J. K. Botk a. More in-

formativ e imp edance mea-

suremen ts, sw ept from 0.5

to 100 MHz. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(3):15–19,

No v em b er 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bo wman:1972:EDD

[Bo w72] D. J. Bo wman. An effi-

cien t disc driv e/computer

in terface. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(9):15–

16, Ma y 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bo y an:1980:MMM

[Bo y80] C. J. Bo y an. Making the

most of a micropro cessor-

based instrumen t con troller

(HP 8903A audio anal-

yser). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(8):8–9, August

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bordon:1969:SD

[BP69] H. C. Bordon and G. P .

Pighini. Solid-state dis-

pla ys. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 20(6):2–12, F ebruary

1969. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Bro oksb y:1970:MT A

[BP70] M. Bro oksb y and R. D.

P ering. Monolithic tran-

sistor arra ys for high-

frequency applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 21

(5):15–16, Jan uary 1970.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bak er:1972:CCF

[BP72] M. Bak er and J. Pipkin.

Clip-and-read comparator

finds IC failures. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(5):8–12,

Jan uary 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bump:1976:CIP

[BP76] R. B. Bump and G. R.

P aulson. Character im-

pact prin ter offers max-

im um prin ting flexibilit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(10):

19–23, June 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bones:1977:R TP

[BP77] D. A. Bones and M. L.

P atterson. Remote ter-

minal plotter offers simple

programming and efficien t

comm unications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(1):9–13,

Septem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bidw ell:1982:AMC

[BP82] John L. Bidw ell and

Da vid W. P alermo. Ad-

v anced m ultilingual com-

puter systems for mea-

suremen t automation and

computer-aided engineer-

ing applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 33(5):3–7, Ma y

1982. CODEN HPJO AX.

Balazer:1983:ASA

[BP83] S. A. Balazer and J. M.

P erry . A UTOPLOT/ 2700:

a simple approac h to custom c hart generation. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(9):

31–34, Septem b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bartle:1985:SFU

[BP85] Da vid A. Bartle and

Katherine F. P otter. Syn-

thesizer firm w are for user

in terface and instrumen t

con trol. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(8):21–24, August

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Beller:1993:MA O

[BP93] Josef Beller and Wilfried

Pless. A mo dular all-haul

optical time-domain reflec-

tometer for c haracterizing

fib er links. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):60–62,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Byrne:1994:ASG

[BP A

+

94a] Diana K. Byrne, Charles M.

P atton, Da vid Arnett,

T ed W. Beers, and P aul J.

McClellan. An adv anced

scien tific graphing calcula-

tor. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

45(4):6–22, August 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_6t.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Byrne:1994:SUV

[BP A

+

94b] Diana K. Byrne, Charles M.

P atton, Da vid Arnett,

T ed W. Beers, and P aul J.

McClellan. Sidebar: User

v ersions of in terface to ols.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(4):20, August 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_20.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Barnett:1987:ITM

[BPMF87] G. Octo Barnett, Judith L.

Piggins, Gordon T. Mo ore,

and Ethan A. F oster. In-

formation tec hnology and

medical education. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(10):

28–35, Octob er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Blazek:1978:RSG

[BR78] O. Blazek and M. B. Ra yn-

ham. Raster scan graphics with zo om and pan.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(5):

6–12, Jan uary 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bear:1991:RSE

[BR91] S. P

. Bear and T. W. Rush.

Rigorous soft w are engineer-

ing: a metho d for pre-

v en ting soft w are defects.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(5):24–31, Decem b er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bradford:1978:RRS

[Bra78] K. J. Bradford. Remotely-

con trolled RF switc h for

m ultip oin t tests in comm u-

nications systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(12):20–

22, August 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bra y:1996:MT A

[Bra96] Jacqueline A. Bra y . A

mo deling to olset for the

analysis and design of OSI

net w ork managemen t ob-

jects. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 47(5):43–51, Octob er

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/oct96/oc96a5.htm .

Brewster:1974:AEC

[Bre74] J. L. Brewster. An au-

tomatic exp osure con trol

for a lab-b enc h X-ra y cam-

era. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

25(11):20–24, July 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bresnik er:1994:PRS

[Bre94] Kirk M. Bresnik er. P A-

RISC symmetric m ultipro-

cessing in midrange serv ers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(3):

31–33, June 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94jun/

jun94_31.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-6-

94.html .

Bartlett:1989:USM

[BRHS89] P aul F. Bartlett, P aul F.

Robinson, T racey A. Hains,

and Mark J. Simms. Use

of structured metho ds for

real-time p eripheral firm-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):79–86, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Briley:1994:PMD

[Bri94] Daniel L. Briley . P oly ester

media dev elopmen t for

inkjet prin ters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):28–34,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/28to34.pdf .

Bro wn:1982:HOS

[Bro82] W. A. Bro wn. High-

pressure o xidation (si IC

thermal o xidation). Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(8):

34–36, August 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bro wn:1995:HD

[Bro95] Lisa S. Bro wn. 100V G-

An yLAN 15-p ort h ub de-

sign. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(4):39–42, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_39.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html.

Brunetti:1973:MR C

[Bru73] L. Brunetti. A more

rugged, cleaner writing os-

cillographic ink recorder.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(9):

10–17, Ma y 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Brunetti:1977:NFI

[Bru77] L. G. Brunetti. A new fam-

ily of in telligen t m ulti-color

X-Y plotters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(1):2–4,

Septem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Brubak er:1978:IPM

[Bru78] R. H. Brubak er, Jr. An

in telligen t p eripheral for

measuremen t and con trol.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(11):2–6, 8–9, July 1978.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Brubak er:1979:AAM

[Bru79a] L. E. Brubak er. Assur-

ing accuracy in mo dulation

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(11):22–

26, No v em b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Brubak er:1979:SSS

[Bru79b] L. E. Brubak er. Sp ecial

signal source tests Mo du-

lation Analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(11):30–

32, No v em b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Brun ton:1997:HSR

[Bru97] R. Scott Brun ton. High-

sample-rate m ultipro cessor-

based oscilloscop es. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(2):

34–36, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a7.htm .

Bronson:1979:ML T

[BS79] B. Bronson and M. Slater.

Micropro cessor lab teac hes

op eration and troublesho ot-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

30(10):3–8, Octob er 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Baney:1990:LPS

[BS90] Douglas M. Baney and

W a yne V. Sorin. Linewidth

and p o w er sp ectral mea-

suremen ts of single- fre-

quency lasers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):92–96,

F ebruary 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bailey:1993:OSA

[BS93] Da vid A. Bailey and

James R. Stimple. Optical

sp ectrum analyzers with

high dynamic range and

excellen t input sensitivit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):60–67, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Baney:1995:BF C

[BS95] Douglas M. Baney and

W a yne V. Sorin. Broad-

band frequency c haracter-

ization of optical receiv ers

using in tensit y noise. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(1):

6–12, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_6t.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Borg:1998:THM

[BS98] Matthew M. Borg and

Kalw an t Singh. T esting

with the HP 9490 mixed-

signal LSI tester. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 49(3):??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm .

Bo eller:1992:L TI

[BSME92] Rob ert A. Bo eller, Sam uel A.

Sto dder, John F. Mey er,

and Victor T. Escob edo. A

large-format thermal inkjet

drafting plotter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(6):6–15,

Decem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Bronstein:1989:SDC

[BSY89] Kenneth H. Bronstein,

Da vid J. Sw eetser, and

William R. Y o der. System

design for compatibilit y of

a high-p erformance graph-

ics library and the X Win-

do w System. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):6–12 (or

6–10??), Decem b er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Bartlett:1988:DHF

[BT88] Debra S. Bartlett and

Jo el D. T esler. A dis-

formance. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(3):20–21, 23–

25, 28–29, Marc h 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Birn baum:1985:BRH

[BW85] Jo el S. Birn baum and

William S. W orley

, Jr. Be-

y ond RISC: high-precision

arc hitecture. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(8):4–10,

August 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ballo:1992:MT A

[BW92] Da vid J. Ballo and John A.

W endler. The micro w a v e

transition analyzer: A new

instrumen t arc hitecture for

comp onen t and signal anal-

ysis. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

43(5):48–62, Octob er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Balza:1984:LAN

[BWW84] John J. Balza, H. Mic hael

W enzel, and James L.

Willits. A lo cal area net-

w ork for the HP 9000 Series

500 computers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 35(3):22–23, 25–

27, Marc h 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL https://www.hpl.

hp.com/hpjournal/pdfs/

IssuePDFs/1984-03.pdf .

Button:1986:T AA

[BY A86] Brian T. Button, R. Mic hael

Y oung, and Diane M.

Ahart. T roublesho oting aid

for async hronous data com-

m unications links. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):42–

47, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Byrne:1996:R TI

[Byr96] P atric k J. Byrne. Re-

ducing time to insigh t in

digital system in tegration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 47

(3):6–14, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Bey ers:1983:VTP

[BZS83] Joseph W. Bey ers, Eu-

gene R. Zeller, and S. Dana

Seccom b e. VLSI tec h-

nology pac ks 32-bit com-

puter system in to a small

pac k age. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(8):3–6, August

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ch u:1978:UCR

[CAF78] D. C. Ch u, M. S. Allen,

and A. S. F oster. Uni-

v ersal coun ter resolv es pi-

coseconds in time in terv al

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(12):2–11,

August 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cagan:1986:IHA

[Cag86] Martin R. Cagan. An

in tro duction to Hewlett–

P ac k ard’s AI w orkstation

tec hnology

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(3):4–14,

Marc h 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cagan:1990:HSE

[Cag90] Martin R. Cagan. The HP

SoftBenc h en vironmen t: an

arc hitecture for a new gen-

eration of soft w are to ols.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(3):36–47, June 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Colburn:1994:AA T

[CAJ

+

94] William S. Colburn, Ran-

dell A. Agadoni, Mic hael M.

Johnson, Edw ard Wies-

meier, I I I, and Glen Old-

en burg. Automated as-

sem bly and testing of HP

DeskJet 1200C prin t car-

tridges. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):79–84,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/79to84.pdf .

Campb ell:1982:MDO

[Cam82] J. W. Campb ell. Mec han-

ical design of the oscillo-

scop e measuremen t system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(9):24–26, Septem b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Campb ell:1994:CDD

[Cam94] V on C. Campb ell. Customer-

driv en dev elopmen t of a

new high-p erformance data

acquisition system. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(5):

6–8, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_6t.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Canestri:1993:OCL

[Can93] F ranco A. Canestri. On-

line CO

2 laser b eam real-

time con trol algorithm for

orthop edic surgical appli-

cations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):68–72, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Cargile:1969:CST

[Car69] W. P

. Cargile. A computer-

con trolled system for test-

ing digital logic mo dules.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 20(7):

14–20 (or 2–20??), Marc h

1969. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Carua:1978:EHD

[Car78] F. P

. Carua. Easy-to-

use, high-resolution digi-

tizer increases op erator ef-

ficiency

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(16):2–13, De-

cem b er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Carp en ter:1979:AF O

[Car79] R. L. Carp en ter. AMIGO/

300: a friendly op erating system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(7):17–

24, July 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cardw ell:1981:CSD

[Car81] S. M. Cardw ell. Capaci-

tiv e st ylus design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(1):17–18,

Jan uary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Carmic hael:1995:CSO

[Car95] Cheryl Carmic hael. COBOL

SoftBenc h: An op en in-

tegrated CASE en viron-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(3):82–87, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_82.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Cassidy:1995:L W A

[Cas95a] John J. Cassidy

, Jr. The log

w eigh ted a v erage for mea-

suring prin ter throughput.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(5):104–106, Octob er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_10.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Casw ell:1995:ED A

[Cas95b] Deb orah L. Casw ell. An

ev olution of DCE autho-

rization services. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(6):49–

54, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_49.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Cates:1978:FEC

[Cat78] J. A. Cates. F-series ex-

tends computing p o w er of

HP 1000 computer family .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(14):12–17, Octob er 1978.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Catlin:1982:WPL

[Cat82] J. F. Catlin. A wide-

dynamic-range pulse lev el-

ing sc heme. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 33(7):26–27, 29,

32, July 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cauzid:1985:MDL

[Cau85] Mic hel Cauzid. Mec han-

ical design of a lo w-cost

terminal. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(4):8–9, April

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Colpitts:1969:GOC

[CA V69] R. W. Colpitts, D. Allen,

and T. V os. Graphical

output for the computing

calculator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(13):2–7,

Septem b er 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cyrus:1991:FSS

[CBH91] J. L. Cyrus, J. D. Bled-

so e, and P

. D. Harry . F or-

mal sp ecification and struc-

tured design in soft w are de-

v elopmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(5):51–58, De-

cem b er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Crip e:1996:CDE

[CBL96] Brian E. Crip e, Jon A.

Brewster, and Dana E.

Laursen. A common desk-

top en vironmen t for plat-

forms based on the UNIX

op erating system. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(2):

6–13, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm; http://www.hp.

com/hpj/apr96/ap96a1.

pdf .

Coles:1995:PS

[CCC

+

95] Alistair N. Coles, Da vid G.

Cunningham, Joseph A.

Curcio, Jr., Daniel J.

Do v e, and Stev en G. Meth-

ley . Ph ysical signaling in

100V

G-An yLAN. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(4):18–

26, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_18.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Carlson:1991:SAD

[CCH

+

91] Kristen C. Carlson, James H.

Cauthorn, Timoth y L.

Hillstrom, Ro y L. Ma-

son, Joseph F. T aran tino,

Ja y M. W ardle, and Eric J.

Wic klund. A 10-hz-to-150-

MHz sp ectrum analyzer

with a digital IF section.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 42(3):

44–64, June 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Carder:1987:ITI

[CDE

+

87] Norman Carder, William I.

Dunn, James H. Elliott,

Da vid W. Griev e, and

W. Gordon Rhind. In-

service transmission im-

pairmen t testing of v oice-

frequency data circuits.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(10):4–15, Octob er 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Culp:1988:STD

[CDG

+

88] Bradfred W. Culp, Dou-

glas R. Domel, W a yne T.

Gregory

, Jeffery J. Kato,

Gero d C. Melton, Kraig A.

Pro ehl, Da vid W. Rusk a,

Virgil K. Russon, and P e-

ter W a y . Streaming tap e

driv e con trol electronics.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(3):

43–54, June 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Chang:1996:F CC

[CDLN96] Justin S. Chang, Ric hard

Dugan, Benn y W. H.

Lai, and Margaret M.

Nak amoto. A 1.0625-

Gbit/s Fibre Channel

c hipset with laser driv er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 47

(1):60–67, F ebruary 1996.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http://

www.hp.com/hpj/toc-02-

96.html .

Cross:1971:ODR

[CDS71] J. R. Cross, J. A. Doub,

and J. M. Stedman. On-

line data reduction for n u-

clear analyzers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(7):2–3,

Marc h 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cross:1981:SR

[CE81] P

. S. Cross and S. S. El-

liott. Surface-acoustic-w a v e

resonators. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(12):9–11, 13–

14, 16–17, Decem b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Colw ell:1968:LGO

[CF68] J. M. Colw ell and P

. F. F eb-

vre. A lo w-cost, general-

purp ose oscillator with lo w

distortion and high sta-

bilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 20(4):12–15, Decem b er 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Co ok e:1990:DSH

[CFK

+

90] Beth E. Co ok e, Colleen S.

F ettig, P aul B. Koski, Dar-

rell O. Sw op e, and Ro y M.

V ando orn. Directory ser-

vices in the HP MAP

3.0 en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(4):15–23,

August 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Co ok:1975:INP

[CFW75] M. J. Co ok, G. M. Fic h ter,

and R. E. Whic k er. In-

side the new p o c k et cal-

culators. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(3):8–12,

No v em b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Coleman:1987:FPD

[CG87] Derek Coleman and Robin M.

Gallimore. A framew ork

for program dev elopmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(10):37–40, Octob er 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Crip e:1998:DTM

[CG98] B. E. Crip e and T. A.

Gaskins. The DirectMo del

to olkit: Meeting the 3D

graphics needs of tec hni-

cal applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(2):19–

??, Ma y 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98may/tc-05-98.htm .

Cutler:1993:R VS

[CGH

+

93] Rob ert T. Cutler, William J.

Ginder, Timoth y L. Hill-

strom, Kevin L. John-

son, Ro y L. Mason, and

J. Pietsc h. RF v ector signal

analyzer hardw are design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):47–59, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Carlson:1986:HA G

[CGS

+

86] Rob ert J. Carlson, A tul

Garg, Arie Scop e, Craig

W assen b erg, and Lyle A.

W eiman. HP Adv anceNet:

a gro wth-orien ted com-

puter net w orking arc hitec-

tural strategy

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(10):6–10,

Octob er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Crumly:1982:LPM

[CH82] James D. Crumly and

V on L. Hansen. Laser

Prin ter mac hine con trol

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(7):11–15, July

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Chaffee:1970:FHC

[Cha70] D. Chaffee. A fast-writing,

high-frequency catho de-ra y

tub e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 21(5):9–10, Jan uary

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Chan:1977:ESA

[Cha77] A. Y. Chan. Easy-to-use

signature analyzer accu-

rately troublesho ots com-

plex logic circuits. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 28(9):9–14, Ma y

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Champine:1991:VUI

[Cha91] Mark A. Champine. A vi-

sual user in terface for the

HP-UX and Domain op-

erating systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(1):88–96,

98–99, F ebruary 1, 1991.

Cra wford:1971:BPS

[CJ71] R. D. Cra wford and G. Jus-

tice. A ban tam p o w er sup-

ply for a minicomputer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(2):13–15, Octob er 1971.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Crouc h:1995:C

[CJ95] Simon E. C. Crouc h and

Jonathan Jedw ab. Co d-

ing in 100V

G-An yLAN.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):27–32, August 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_27.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Campb ell:1993:MDN

[CJHE93] John W. Campb ell, Ken-

neth W. Johnson, W a yne F.

Helgoth, and William H.

Esco vitz. Mec hanical de-

sign of a new oscilloscop e

mainframe for optim um

p erformance. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(5):66–72,

Octob er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Collison:1976:CF C

[CK76] R. R. Collison and R. E.

Kmeto vicz. Calibrated

FM, crystal stabilit y , and

coun ter resolution for a

lo w-cost signal generator.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(7):

11–17, Marc h 1976. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Cathell:1989:CSA

[CKP89] B. Da vid Cathell, Mic hael B.

Kalstein, and Stephen J.

P earce. A compiled source

access system using CD-

R OM and p ersonal com-

puters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):50–57, De-

cem b er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ca v anna:1992:ESH

[CL92] Vicen te V. Ca v anna and

Christopher S. Liu. The

EISA standard for the HP

9000 Series 700 w orksta-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):78–82, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Casey:1998:CEO

[CL98] R. J. Casey and L. L. Lind-

stone. Concurren t engi-

neering in Op enGL’s pro d-

uct dev elopmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(2):41–

??, Ma y 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98may/tc-05-98.htm .

Clark:1979:BC

[Cla79] G. R. Clark. A business

computer for the 1980s.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(6):

3–5, June 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Clare:1981:PCN

[Cla81a] C. R. Clare. A pro cess

con trol net w ork. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(6):30–

31, June 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Clark e:1981:CIP

[Cla81b] E. L. Clark e. Cost-effectiv e

industrial pac k aging. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(7):

31–??, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Clegg:1979:R CP

[Cle79] F. W. Clegg. Reducing

the cost of program de-

v elopmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(6):9–15, June

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Clemen ts:1993:MCI

[Cle93] Brad Clemen ts. Mec hanical

considerations for an indus-

trial w orkstation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):62–67,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Carey:1987:LSD

[CLG87] Thomas J. Carey

, John C.

Lo v ell, and Thomas L.

Grisell. Lo w-noise syn-

thesizer design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(11):34–

38, Decem b er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Cannon:1981:PDF

[CLL81] M. J. Cannon, H. F. Lee,

and R. B. Lewis. P attern

data flo w in the HP elec-

tron b eam system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(5):24–

26, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Clark:1992:ECH

[CLL

+

92] Da vid S. Clark, Andrea C.

Lan tz, Christopher S. Liu,

Thomas E. P ark er, and

Joseph H. Steinmetz. EISA

cards for the HP 9000

Series 700 w orkstations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):83–96, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Cline:1972:NCD

[CM72] S. G. Cline and N. D.

Marsc hk e. New capabili-

ties in digital lo w-frequency

sp ectrum analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(10):14–

20, June 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/72jun/ju72a4.htm .

Christensen:1975:NML

[CM75] S. Christensen and I. Matthews.

A new micro w a v e link an-

alyzer for comm unications

systems carrying up to

2700 telephone c hannels.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 27

(3):13–23, No v em b er 1975.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Co c hran:1968:IPC

[Co c68] D. S. Co c hran. In ternal

programming of the 9100A

calculator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(1):14–16,

Septem b er 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Co c hran:1972:AAH

[Co c72] D. S. Co c hran. Algo-

rithms and accuracy in

the HP-35. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(10):10–

11, June 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/72jun/ju72a2.htm .

Collins:1986:MEC

[Col86] Douglas M. Collins. Molecular-

scale engineering of com-

p ound semiconductor ma-

terials. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):4–10,

No v em b er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Colb y:1988:DPM

[Col88a] Lee H. Colb y . Design and

p erformance of millimeter-

w a v e thermo couple sensors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

35–38, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Colinge:1988:SMD

[Col88b] Jean-Pierre P

. Colinge.

Silicon-on-insulator MOS

devices for in tegrated cir-

cuit applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(1):87–93,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Connolly:1993:PPS

[Con93] Brian Connolly

. A pro-

cess for prev en ting soft w are

hazards. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(3):47–52, June

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Culb ertson:1993:HTL

[COO

+

93] W. Bruce Culb ertson,

T oshiki Osame, Y oshisuk e

Otsuru, J. Barry Shac kle-

ford, and Moto o T anak a.

The HP Tsutsuji logic syn-

thesis system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):38–51,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Corn w ell:1996:HD A

[Cor96] P atricia Collins Corn w ell.

HP domain analysis: Pro-

ducing useful mo dels for

reusable soft w are. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(4):46–

49, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm; http://www.

hp.com:80/hpj/aug96/augart5.

htm .

Coster:1976:DQF

[Cos76] J. H. Coster. Designing a

quiet frequency syn thesizer

for a selectiv e lev el measur-

ing set. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 27(5):13–15, Jan uary

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Cotton:1996:EF C

[Cot96] T o dd Cotton. Ev olution-

ary fusion: A customer-

orien ted incremen tal life

cycle for fusion. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(4):25–

38, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm; http://www.

hp.com:80/hpj/aug96/augart3.

htm .

Coury:1971:PP A

[Cou71] F. F. Coury

. Price, p er-

formance, arc hitecture and

the 2100A computer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(2):

2–3, Octob er 1971. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Coury:1972:MW C

[Cou72] F. F. Coury

. Micro-

programming and writable

con trol store. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(11):16–

20, July 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Couran t:1994:SMC

[Cou94] Joseph J. Couran t. Soft-

Benc h message connector:

Customizing soft w are de-

v elopmen t to ol in terac-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(3):34–39, June

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94jun/jun94_34.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-6-94.html .

Co wley:1970:D AS

[Co w70] A. M. Co wley

. Design and

application of silicon IM-

P A TT dio des. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 21(9):2–13, Ma y

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Co x:1996:STD

[Co x96] Alasdair D. Co x. A

soft w are to olkit for de-

v eloping telecomm unica-

tions application comp o-

nen ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 47(5):62–69, Octob er

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/oct96/oc96a7.htm .

Cozzens:1978:A TP

[Coz78] R. J. Cozzens. Adv anced

thermal page prin ter has

high-resolution graphics ca-

pabilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(8):22–??, April

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Cheng:1979:EUR

[CP79] T u-Ting Cheng and W. P eik es.

An easy-to-use rep ort gen-

eration language. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(6):20–

23, June 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Chapuis:1985:LCB

[CP85] Jean-Louis Chapuis and

Mic hele Prieur. A lo w-cost,

compact, blo c k-mo de com-

puter terminal. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(4):4–7, April

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Callister:1987:P AH

[CP87] James R. Callister and

Craig W. P amp ey an. P er-

formance analysis of the

HP 3000 series 70 hard-

w are cac he. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(1):38–48,

Jan uary 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Corcoran:1988:O A C

[CPK88] John J. Corcoran, Ken

P oulton, and Kn ud L.

Kn udsen. A one-gigasample-

p er-second analog-to-digital

con v erter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(3):59–66, June

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Cline:1975:CSA

[CPR75] S. G. Cline, R. H. P er-

driau, and R. F. Rausk olb.

A computer system for

analog measuremen ts on

v oiceband data c hannels.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 26(9):

10–17, Ma y 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cro wley:1973:P AM

[CR73] W. L. Cro wley and F. Ro de.

A p o c k et-sized answ er ma-

c hine for business and fi-

nance. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 24(9):2–9, Ma y 1973.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Conklin:1981:RBC

[CR81] D. R. Conklin and T. L.

Rev ere, I I I. Reading

bar co des for the HP-41C

programmable calculator.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(1):11–14, Jan uary 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ceely:1989:DHT

[CR89] Gary A. Ceely and Da vid J.

Rustici. Design for high

throughput in a system dig-

ital m ultimeter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(2):31–

38, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Coutan t:1992:SLH

[CR92] C. A. Coutan t and M. A.

Ruscetta. Shared libraries

for HP-UX. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(3):46–

53, June 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Crabtree:1972:MMR

[Cra72] M. Crabtree. MLA mea-

sures RF p erformance with

do wn con v erter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(1):17–18,

Septem b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cra v en:1985:DMP

[Cra85] John S. Cra v en. Dot matrix

prin tbar design and man-

ufacturing. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(6):6–9, June

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Crandall:1992:DCD

[Cra92] William W. Crandall. De-

sign c hallenges for dis-

tributed LAN analysis.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(1):66–76 (or 66–74??),

F ebruary 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Cro ok:1979:AIC

[Cro79] D. T. Cro ok. Analog

in-circuit comp onen t mea-

suremen ts: problems and

solutions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(3):19–22, Marc h

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Cro w:1989:EAN

[Cro89] William M. Cro w. En-

capsulation of applications

in the NewW a v e en viron-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):57–66 (or 57–

64??), August 1989. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Courtin:1977:VSF

[CRSS77] E. Courtin, W. Ruc ha y ,

P . Salfeld, and H. Som-

mer. A v ersatile, semiau-

tomatic fetal monitor for

non-tec hnical use. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(5):16–23,

v oiceband data c hannels.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(12):

2–7, August 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Daniels:1996:HPM

[Dan96] Melanie M. Daniels. A

h ybrid p o w er mo dule for

a mobile comm unications

telephone. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(2):66–

72, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Dasc her:1996:MPC

[Das96] Da vid J. Dasc her. Measur-

ing parasitic capacitance

and inductance using TDR.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(2):

83–96, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Deric kson:1995:HPL

[DBB

+

95] Dennis J. Deric kson, P a-

tricia A. Bec k, Tim L.

Bagw ell, Da vid M. Braun,

Julie E. F ouquet, F orrest G. Kellert, Mic hael J.

Ludo wise, William H.

P erez, Tirumala R. Ran-

ganath, Gary R. T rott,

and Susan R. Sloan.

High-p o w er, lo w-in ternal-

reflection, edge emitting

ligh t-emitting dio des. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(1):

43–48, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_43.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

DiVittorio:1988:FL T

[DCN

+

88] Mark J. DiVittorio, Brian

Crip e, Claude W. Nic hols,

Mic hael S. Ard, Kevin R.

Hudson, and Da vid J.

Neff. Firm w are for a

laser-qualit y thermal inkjet

prin ter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(5):81–86, Octob er

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Dea:1986:PSG

[DD86] Rob ert W. Dea and Vin-

cen t J. D’Angelo. P-P o ds:

a soft w are graphical de-

sign to ol. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(3):32–35, Marc h

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Duesing:1997:CR C

[DD97] T. J. Duesing and J. R.

Diaman t. Co deAdvisor:

rule-based C++ defect

detection using a static

database. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):19–21,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a4.htm .

Diserens:1983:LDG

[DDT83] Craig W. Diserens, Cur-

tis L. Do wdy , and William R.

T a ylor. Logic design for a

graphics subsystem. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(9):

15–18, Septem b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dic kinson:1976:PPP

[DE76] P

. D. Dic kinson and W. E.

Egb ert. A pair of program-

compatible p ersonal pro-

grammable calculators.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 28

(3):2–8, No v em b er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Deininger:1994:SWP

[Dei94] Axel Deininger. Sidebar:

WYSIWYG prin ting in an

X application. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):86–

87, April 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DesJardin:1992:VST

[Des92] La wrence A. DesJardin.

VXIbus: A standard for

test and measuremen t sys-

tem arc hitecture. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):6–14

(or 6–8??), April 1992. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dethlefsen:1972:CMS

[Det72] A. E. Dethlefsen. Comm unications-

orien ted micro w a v e solid-

state sw eep er. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(1):19–20,

Septem b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DeVilbiss:1970:W O A

[DeV70] A. J. DeVilbiss. A wide-

band oscilloscop e ampli-

fier. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

21(5):11–14, Jan uary 1970.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

DeVilbiss:1980:RSL

[DeV80] A. J. DeVilbiss. Resource

sharing in the logic dev el-

opmen t system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(10):7–8,

Octob er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DeV ries:1981:PDP

[DeV81] R. L. DeV ries. Pro d-

uct design for precision

and purit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(2):28–30,

F ebruary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Danielson:1979:SSS

[DF79] D. D. Danielson and S. E.

F roseth. A syn thesized

signal source with func-

tion generator capabilities.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 30

(1):18–26, Jan uary 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dalic ho w:1982:BFP

[DF82] Rolf Dalic ho w and Dou-

glas E. F ullmer. A broad-

band, fully programmable

micro w a v e sw eep oscilla-

tor. Hewlett-Packar d Journal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

33(2):3–10, F ebruary 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Daniels:1986:SMP

[DF86] Thomas H. Daniels and

John A. F enoglio. A stand-

alone measuremen t plot-

ting system (HP 7090A).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 37

(1):20–24, Jan uary 1986.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Deininger:1990:MCB

[DF90] Axel O. Deininger and

Charles V. F ernandez.

Making computer b eha v-

ior consisten t: The HP

OSF/Motif graphical user

in terface. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(3):6–12, June 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Daum uller:1991:MIH

[DF91] Karl Daum uller and Er-

win Flac hslander. Mec han-

ical implemen tation of the

HP comp onen t monitoring

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):44–48, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Duk es:1970:TYG

[DG70] J. N. Duk es and G. B. Gor-

don. A t w o-h undred-fo ot

y ardstic k with graduations

ev ery microinc h. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 21(12):2–8,

August 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dildine:1988:MVN

[DG88] Rob ert G. Dildine and

James D. Grace. Millimeter-

w a v e v ector net w ork analy-

sis. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

39(2):12–18, April 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dmitro ca:1997:EAN

[DGH

+

97] R. W. Dmitro ca, S. G.

Gibson, T. R. Hill, L. M.

Morales, and Chong T ean

Ong. Em ulating A

TM net-

w ork impairmen ts in the

lab oratory

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):45–

50, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a9.htm .

Da y:1985:TDR

[DGHP85] Clifford K. Da y , C. Girvin

Harkins, Stephan P

. Ho w e,

and P aul P o orman. Thin-

film disc reliabilit y —

the conserv ativ e approac h.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(11):

25–31, No v em b er 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Donnelly:1980:EMS

[DGM80] J. B. Donnelly

, G. A.

Greenley

, and M. E.

Muterspaugh. Em ulators

for micropro cessor system

dev elopmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(10):13–

20, Octob er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Do v e:1998:LCR

[DGN98] Lewis R. Do v e, Martin L.

Guth, and Dean B. Nic hol-

son. A lo w-cost RF m ul-

tic hip mo dule pac k aging

family

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 49(3):??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm.

Dalic ho w:1976:PRS

[DH76] R. Dalic ho w and D. R.

Harkins. A precision RF

source and do wn-con v erter

for the Mo del 8505A net-

w ork analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(11):12–

16, July 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Daniels:1977:EIL

[DH77] Thomas H. Daniels and

Larry W. Hennessee. Easy-

to-use in terface language

con trols HP-IB plotter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(1):5–9, Septem b er 1977.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Derync k:1998:IR T

[DH98] Ronald R. Derync k and

Thomas W. Hutc hinson.

In tegrating real-time sys-

tems with corp orate infor-

mation systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 50(1):26–??,

No v em b er 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98nov/tc-11-98.htm .

Dias:1981:PSU

[Dia81] J. Fleming Dias. Ph ysical sensors using SA W

devices. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(12):18–20, De-

cem b er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Diaz:1994:AEO

[Dia94] Carlos H. Diaz. Automa-

tion of electrical o v erstress

c haracterization for semi-

conductor devices (CMOS

pro cesses). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):106–

111, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_10.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Dic k ey:1974:DCS

[Dic74] S. Dic k ey . Distributed com-

puter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(3):2–11,

No v em b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dic kinson:1978:VLG

[Dic78] P

. D. Dic kinson. V ersa-

tile lo w-cost graphics ter-

minal is designed for ease

of use. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(5):2–6, Jan uary

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Dic kie:1984:CCA

[Dic84] James P

. Dic kie. Cus-

tom CMOS arc hitecture

for a handheld computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(7):

14–17, July 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dietric h:1975:VIB

[Die75] H. E. Dietric h. Visual-

izing in terface bus activ-

it y . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

26(5):19–24, Jan uary 1975.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

DiF rancesco:1975:HPS

[DiF75] M. DiF rancesco. A high-

curren t p o w er supply for

systems that use 5-v olt IC

logic extensiv ely . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(8):14–

19, April 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DiPietro:1980:TIE

[DiP80] D. M. DiPietro. Third

input extends range to

1300 MHz. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(9):24–25,

Septem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DiVittorio:1984:HDI

[DiV84] Mark J. DiVittorio. High-

qualit y , dot-matrix impact

prin ter family

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(11):30–

32, No v em b er 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dryden:1983:A O A

[DJS83] P

. C. Dryden, H. R. John-

son, Jr., and D. H. Smith.

Adv anced o v en assures re-

p eatabilit y in new gas c hro-

matograph. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(1):30–31, 33–

34, Jan uary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dorw ard:1981:NPT

[DKMS81] P

. H. Dorw ard, S. J. Ko-

erp er, M. K. Mason, and

S. A. Scampini. New plot-

ting tec hnology leads to

a new kind of electro car-

diograph. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(10):16–

24, Octob er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dean:1990:CSE

[DKW90] Stev en M. Dean, Da vid A.

Kumpf, and H. Mic hael

W enzel. CONE: A soft-

w are en vironmen t for net-

w ork proto cols. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):18–28,

F ebruary 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dudley:1973:SHD

[DL73] R. L. Dudley and V. L.

Laing. A self-con tained,

hand-held digital m ultime-

ter — a new concept in in-

strumen t utilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(3):2–9,

No v em b er 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DeW eese:1977:NPH

[DL77] J. E. DeW eese and T. R.

Ligon. An NMOS pro-

cess for high-p erformance

LSI circuits. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(3):26–29, 31,

No v em b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dicolen:1997:DF O

[DL97] A. A. Dicolen and J. J. Liu.

Dev eloping fusion ob jects

for instrumen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):73–85,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a10.htm .

Delic:1998:KH

[DL98] K. A. Delic and D. La-

haix. Kno wledge harv est-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

49(2):74–??, Ma y 1998.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/98may/

tc-05-98.htm .

Drennan:1985:LSD

[DLJ85] George A. Drennan, Rob ert J.

La wton, and Mic hael B.

Jacobson. In-line sputter-

ing dep osition system for

thin-film disc fabrication.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(11):

21–25, No v em b er 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dorw eiler:1997:DMC

[DMJCB97] P

. J. Dorw eiler, F. E.

Mo ore, D. D. Joseph-

son, and G. T. Colon-

Bonet. Design metho d-

ologies and circuit design

trade-offs for the HP P A

8000 pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(7):15–17,

Marc h 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dresc h:1974:NDM

[Dre74] D. A. Dresc h. Nonlinear

distortion measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 25

(12):12–13, August 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Douglas:1982:DPR

[DS82] J. Guy Douglas and Da vid

Sto c kton. Design of a pre-

cision receiv er for an in te-

grated test set. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(4):

8–17, April 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dimond:1994:DT A

[DSB94] Stev en A. Dimond, M. Simms,

and M. G. Bertagne. DDS-

2 tap e autoloader: High-

capacit y data storage in

a 5 1/4-Inc h form factor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(6):12–20, Decem b er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_12.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Dauner:1990:MDO

[DSC

+

90] Daniel R. Dauner, Ra y-

mond C. Sherman, Mic hael L.

Christensen, Jennifer L.

Methlie, and Leslie G.

Christie, Jr. Mec hanical

design of an optical disk au-

to c hanger. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(6):14–23, De-

cem b er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Da vis:1983:ELD

[DSW83] Mic hael W. Da vis, John A.

Sc harrer, and Rob ert G.

Wic kliff, Jr. Extensiv e

logic dev elopmen t and sup-

p ort capabilit y in one con-

v enien t system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(3):3–5, 7, 9–

10, Marc h 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Diersc ho w:1982:DCC

[DU82] Carl M. Diersc ho w and

Rob ert P

. Uhlric h. Data

comm unications for the

9826A and 9836A com-

puter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(5):33–

36, Ma y 1982. CODEN

HPJO AX.

Dubuc:1994:FR C

[Dub94] Martin Dubuc. F rame re-

la y conformance testing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(5):83–87, Octob er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_83.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Duerr:1974:DEA

[Due74] J. R. Duerr. A data error

analyzer for trac king do wn

problems in data comm u-

nications. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(6):11–20,

F ebruary 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Duff:1987:AR T

[Duf87] John A. Duff. Auto-

mated radio testing short-

ens test time and enhances

accuracy

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 38(7):36–37, 39, July

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Dulph y:1985:F AP

[Dul85] Christian-Marcel Dulph y .

F ully automated pro duc-

tion of displa y terminal prin ted circuit assem blies.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(4):

16–17, April 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Doue:1985:CEA

[D V85] John C. Doue and An-

thon y G. V allance. Computer-

aided ECG analysis. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(9):

29, 31–33, Septem b er 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dong:1985:STD

[D VE85] John W. Dong, Da vid J.

V an Maren, and Rob ert D.

Emmeric h. Streaming

tap e driv e hardw are design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(3):

25–29, Marc h 1985. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dunsmore:1991:L TS

[D Vl91] Jo el P

. Dunsmore and

John V. V alle-lunga. 20-

GHz ligh t w a v e test set and

accessories. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(1):23–33,

F ebruary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Drak e:1987:R T A

[D W87] H. Dean Drak e and Du-

ane E. W olting. Reliabilit y

theory applied to soft w are

testing. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 38(4):35–39, April

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

DeBaets:1992:MPW

[D W92a] Andrew J. DeBaets and

Kathleen M. Wheeler.

Midrange P

A-RISC w ork-

stations with price/p erformance

leadership. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(4):6–11,

August 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Dethlefsen:1992:DCM

[D W92b] Mic hael Dethlefsen and

John A. W endler. De-

sign considerations in the

micro w a v e transition an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(5):63–71, Octob er

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Da vid:1997:DEV

[D WB

+

97] F. K. Da vid, F. W. W o o d-

h ull, I I, R. R. Barg, J. P .

Dunsmore, D. C. Ben-

der, B. A. Bro wn, and

S. E. Jaffe. Design of

an enhanced v ector net-

w ork analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):66–

77, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a12.htm .

Deane:1988:PHA

[D WD88] P atric k D. Deane, Sim-

co e W almsley

, Jr., and

F arid Dibac hi. P ac k aging

a high-p erformance 250-

megasample-p er-second analog-

to-digital con v erter. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(1):

49–52, F ebruary 1988. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Dupre:1975:BSN

[D Y75] J. J. Dupre and C. J.

Y ansouni. Broadband

sw ept net w ork measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 26(7):15–17, Marc h

1975. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Dysart:1989:NOM

[Dys89] John A. Dysart. The

NewW a v e ob ject manage-

men t facilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(4):17–23,

August 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Egb ert:1986:ASA

[EA W

+

86] J. H. Egb ert, K. F. An-

derson, F. W. W o o dh ull,

I I, J. Ro w ell, Jr., D. C.

Bender, K. A. Ric h ter,

and J. C. F aic k. Ad-

v anced scalar analyzer sys-

tem impro v es precision and

pro ductivit y in R and D

and pro duction testing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 37

(2):24–39, F ebruary 1986.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Eaton:1982:EMM

[EDF82] John T. Eaton, Andrew W.

Da vidson, and William R.

F rolik. Extended mem-

ory and mo dularit y are

added to the Series 80 com-

puter family

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 33(12):3–7, De-

cem b er 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Edw ards:1975:DPM

[Edw75] A. P

. Edw ards. Digi-

tal p o w er meter offers im-

pro v ed accuracy

, hands-off

op eration, systems compat-

ibilit y (micro w a v e). Hewlett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(2):

2–7, Octob er 1975. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edw ards:1979:MAA

[Edw79a] A. P

. Edw ards. Mo dula-

tion analyzer applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(11):

19–21, No v em b er 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edw ards:1979:PCA

[Edw79b] A. P

. Edw ards. Precise,

con v enien t analysis of mo d-

ulated signals. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(11):3–9, 11–

18, No v em b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edw ards:1979:STY

[Edw79c] R. C. Edw ards. SOS

tec hnology yields lo w-cost

HP 3000 computer system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(9):

3–6, 8, Septem b er 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edw ards:1984:HDD

[Edw84] Stephen A. Edw ards. High-

capacit y disc driv e ser-

v omec hanism design. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(1):

23–27, Jan uary 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edw ards:1987:VSG

[Edw87] Allen P

. Edw ards. V ec-

tor signal generation and

analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 38(11):4–5, De-

cem b er 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Epstein:1984:HDD

[EEH

+

84] James S. Epstein, Glenn R.

Engel, Donald R. Hiller,

Glen L. Purdy

, Jr., Bry an C.

Ho og, Jr., and Eric J.

Wic klund. Hardw are de-

sign for a dynamic signal

analyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(12):12–17, De-

cem b er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Egan:1972:VIO

[Ega72] G. L. Egan. V ersatile in-

put/output structure w el-

comes p eripheral v ariet y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 24

(4):24–26, Decem b er 1972.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Egb ert:1977:PCAa

[Egb77a] W. E. Egb ert. P ersonal

calculator algorithms. I.

square ro ots. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(9):22–

23, Ma y 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Egb ert:1977:PCAb

[Egb77b] W. E. Egb ert. P ersonal

calculator algorithms. I I.

trigonometric functions.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(10):

17–20, June 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Egb ert:1977:PCAc

[Egb77c] W. E. Egb ert. P er-

sonal calculator algorithms.

I I I. in v erse trigonometric

functions. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(3):22–23,

No v em b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Egb ert:1978:PCA

[Egb78] W. E. Egb ert. P ersonal cal-

culator algorithms. IV. log-

arithmic functions. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(8):

29–32, April 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Erturk:1988:IR C

[EGH

+

88] Erol Erturk, Brian D.

Gragg, Mary E. Ha viland,

W. Wistar Rhoads, Jim L.

Ruder, and Joseph E.

Sc heffelin. Ink reten tion

in a color thermal inkjet

p en. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

39(4):41–44, August 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ellsw orth:1978:GHC

[EH78] A. L. Ellsw orth and K. Haseb e.

Generating high-sp eed CR T

displa ys from digital data.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(9):

17–23, Ma y 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Epstein:1981:VIM

[EH81] J. S. Epstein and T. J.

Heger. V ersatile instrumen t

mak es high-p erformance

transducer-based measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(7):9–15, July

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Engel:1984:ISD

[EH84] Glenn R. Engel and Don-

ald R. Hiller. Instrumen t

soft w are for dynamic sig-

nal analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(12):17–

19, Decem b er 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Edison:1981:PHE

[EHS81] J. C. Edison, W. C. Haase,

and R. K. Scudder. A pre-

cision high-sp eed electron

b eam lithograph y system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(5):

3–13, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ehlers:1986:EMD

[EJG86] Eric R. Ehlers, Sigurd W.

Johnsen, and Douglas A.

Gra y . Extending millimeter-

w a v e dio de op eration to

110 GHz. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):10–

14, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Esk eldson:1993:DOT

[EKW93] Da vid D. Esk eldson, Regi-

nald Kellum, and Don-

ald A. Whiteman. A

digitizing oscilloscop e time

base and trigger system op-

timized for throughput and

lo w jitter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):24–30, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ev el:1982:D WS

[EL82] Eddie A. Ev el and Rob ert M.

Landgraf. Digital w a v e-

form storage for the Oscil-

loscop e Measuremen t Sys-

tem. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(9):15–20,

Septem b er 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Eaton:1986:DHP

[ELC

+

86] John T. Eaton, Carl B.

Lan tz, Clifford B. Cordy ,

Jr., James W. P earson,

Mic hael J. Barb our, Court-

ney Lo omis, and Ella M.

Duyc k. Design of HP’s

p ortable computer family .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(7):

4–5, 7–9, 11–13, July 1986.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Epstein:1988:EHO

[ELN88] Ho w ard C. Epstein, Mark G.

Leonard, and Rob ert Nicol.

Economical, high-p erformance

optical enco ders. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(5):99–

106, Octob er 1988. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Elo:1993:DMM

[Elo93] Mark A. Elo. DECT

measuremen ts with a mi-

cro w a v e sp ectrum analyzer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(6):

98–106, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Epstein:1981:IOS

[ELU81] H. C. Epstein, M. G.

Leonard, and J. J. Ueb-

bing. An incremen tal op-

tical shaft enco der kit with

in tegrated opto electronics.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(10):10–15, Octob er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Elw ard:1974:MMM

[Elw74] J. S. Elw ard. The million-

w ord minicomputer main

memory

. Hewlett-Packar d

lo w cost. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(2):2–7, F ebruary

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F ong:1997:SI I

[F CK97] J. C. F ong, Hoi-Kuen

Chan, and M. D. Kruc k-

en b erg. Solving IC in-

terconnect routing for an

adv anced P

A-RISC pro-

cessor. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):40–45,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/interconnect_

routing.pdf; http://

www.hp.com/hpj/97aug/

au97a5.htm; http://

www.hp.com/hpj/97aug/

tc-08-97.htm .

F erguson:1978:TSG

[FD78] K. M. F erguson and L. R.

Dic kstein. Time syn-

thesizer generates precise

pulse widths and time de-

la ys for critical timing ap-

plications. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(12):12–19, August

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Finc h:1977:MOP

[FEG77] C. M. Finc h, M. F. Estes,

and L. A. Gammill. Minia-

ture oscilloscop e prob es for

measuremen ts in cro wded

circuits. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(8):9–12, April

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F elsenstein:1974:PES

[F el74] R. E. F elsenstein. The

5345A pro cessor: an ex-

ample of state mac hine

design. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 25(10):9–11, June

1974. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F elsenstein:1980:FSD

[F el80] R. E. F elsenstein. A flex-

ible soft w are dev elopmen t

tec hnique. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(4):25–26, April

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F elps:1986:MPS

[F el86] Jimmie D. F elps. A mo du-

lar p o w er supply

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(4):37–

39, April 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F ernandez:1994:GUI

[F er94] Charles V. F ernandez. A

graphical user in terface for

a m ultimedia en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

20–22, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

20to22.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

F ried:1989:MSG

[FFS89] Stev e R. F ried, Keith L.

F ries, and John M. Sims.

Micro w a v e signal genera-

tor output system design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 40

(5):42–50, Octob er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F orb es:1973:EFM

[F G73] B. E. F orb es and M. D.

Green. An economical full-

scale m ultipurp ose com-

puter system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(5):2–8,

Jan uary 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Finc h:1975:A UO

[F G75] W. R. Finc h and R. B.

Grady . A TLAS: a unit-

under-test orien ted lan-

guage for automatic test

systems. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(1):2–13,

Septem b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Flade:1987:OPM

[F G87] Bernhard Flade and Mic hael

Go der. Optical p o w er me-

ter firm w are dev elopmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(2):12–15, F ebruary 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F atehi:1989:DBR

[F GH

+

89] F eyzi F atehi, Cyn thia

Giv ens, Le T. Hong,

Mic hael R. Ligh t, Ching-

Chao Liu, and Mic hael J.

W righ t. A data base for

real-time applications and

en vironmen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(3):6–17, June

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F o wles:1974:EDD

[FH74] R. G. F o wles and J. J.

Heinzl. En v elop e dela y

distortion measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 25

(12):14–16, August 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F rost:1980:CEC

[FH80] J. B. F rost and W. L. Hale.

Color enhances computer

graphics system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(12):3–5,

Decem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F rink:1992:HDL

[FHDS92] Craig R. F rink, Rob ert J.

Hammond, John A. Dyk-

stal, and Don C. Soltis,

Jr. High-p erformance de-

signs for the lo w-cost P A-

RISC desktop. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(4):55–63,

August 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F aulkner:1985:SGF

[FHM

+

85] Thomas R. F aulkner, Earl C.

Herleikson, Ronald J.

Ma y er, Brian M. Miller,

and Mark A. Niemann.

Signal generator frequency

syn thesizer design. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(12):

24–31, Decem b er 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Fisher:1997:FTS

[FHMP97] R. L. Fisher, S. R. Her-

b ener, J. R. Morgan, and

J. R. P essetto. F ast

turnaround of a structured

custom IC design using ad-

v anced design to ols and

metho dology

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):104–

107, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a17.htm .

Fiasconaro:1983:ISS

[Fia83] J. G. Fiasconaro. Instruc-

tion set for a single-c hip

32-bit pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(8):9–10,

August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fiduccia:1996:SRB

[Fid96] Nic holas S. Fiduccia. Side-

bar: Run w a y bus electri-

cal design considerations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(1):

??, F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/feb96/feba2sb.

html .

Fiedler:1989:OUT

[Fie89] Stev en P

. Fiedler. Ob ject-

orien ted unit testing. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(2):

69–74, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Finn:1972:AMS

[Fin72] C. L. Finn. All-semiconductor

memory system includes

read-only and read/write

c hips. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 24(4):22–24, De-

cem b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fisher:1972:MR C

[Fis72] J. Fisher. Micro w a v e radio

comm unications and p er-

formance measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 24

(1):10–11, Septem b er 1972.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Fisc her:1988:HIE

[Fis88] William A. Fisc her, Jr.

Host indep enden t em ula-

tor soft w are arc hitecture.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(6):52–56, Decem b er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Fitzgerald:1982:ISI

[Fit82] Kathleen A. Fitzgerald. In-

teractiv e soft w are for in tel-

ligen t prin ters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(6):10–

16, June 1982. CODEN

HPJO AX.

Fisc her:1989:CSU

[FJ89] William A. Fisc her, Jr. and

James W. Jost. Com-

paring structured and un-

structured metho dologies

in firm w are dev elopmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(2):

80–85, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F orb es:1979:CCD

[FK79] L. F orb es and U. Kaempf.

Capacitance and conduc-

tance deep-lev el transien t

sp ectroscop y using HP-IB

instrumen ts and a desktop

computer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(4):29–32, April

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F ritz:1984:IFM

[FK84] G. D. F ritz and M. L.

Kolesar. I/O features of

mo del 520 BASIC. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(5):21–

24, Ma y 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F aulkner:1986:NST

[FKL86] Kevin J. F aulkner, Charles W.

Knouse, and Brian K.

Lynn. Net w ork services

and transp ort for the HP

3000 computer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(10):11–

18, Octob er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fletc her:1993:HAI

[FK O

+

93] Rob ert M. Fletc her, Chih-

ping Kuo, Timoth y D. Os-

en to wski, Jiann Gw o Y u,

and Virginia M. Robbins.

High-efficiency aluminium

indium gallium phosphide

ligh t-emitting dio des. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(4):

6–14, August 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F alk e:1973:PGT

[FL73] R. F alk e and H. Link. A

pulse generator for to da y’s digital circuits. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(2):17–23,

Octob er 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fleming:1980:HDL

[FL80] J. H. Fleming and R. N.

Lo w. High densit y and lo w

cost with prin ted circuit

h ybrid tec hnology

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(3):25–26,

Marc h 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fleming:1983:HIS

[Fle83] J. H. Fleming. HP-IL in ter-

connect system (Hewlett–

P ac k ard In terface Lo op).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(1):

8–??, Jan uary 1983. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F a y:1984:HBT

[FM84] Thomas R. F a y and John E.

McDermid. The HP 3065

b oard test family: a system

o v erview. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(10):4–9, Octob er

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F otland:1984:AR C

[FMN84] Da vid A. F otland, Lee S.

Moncton, and Leslie E.

Neft. An adaptable 1-

MIPS real-time computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 35

(2):7–12, F ebruary 1984.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F reitag:1995:EBA

[F O95] Stefan F reitag and Karsten

Opitz. Enhancemen ts in

blending algorithms. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(5):

24–34, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_24.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

F olsom:1972:MTR

[F ol72] J. B. F olsom. Measuring

true RMS A C v oltages to

100 MHz. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(7):14–19, Marc h

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F o ote:1980:CSA

[F o o80] J. D. F o ote. A complete

self-con tained audio measuremen t system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(8):3–7,

August 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F orb es:1977:STP

[F or77] B. E. F orb es. Silicon-on-

sapphire tec hnology pro-

duces high-sp eed single-

c hip pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 28(8):2–8, April

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F oster:1973:SMC

[F os73] W. E. F oster. Soft w are

for a m ultilingual com-

puter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 24(5):15–19, Jan uary

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F oster:1974:ECV

[F os74] T. E. F oster. An easily

calibrated, v ersatile plat-

in um resistance thermome-

ter. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

25(8):13–17, April 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F oster:1998:THP

[F os98] Harry D. F oster. T ec h-

niques for higher-p erformance

Bo olean equiv alence v eri-

fication. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(3):30–??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm .

F raley:1990:HOB

[FP90] Andrew S. F raley and

T amra I. P erez. HP

Op enView Bridge Man-

ager: Net w ork manage-

men t for HP LAN bridges.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(2):66–70, April 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

F o x:1972:HIA

[FPS72] K. A. F o x, M. P . P as-

turel, and P

. S. Sho w-

man. A h uman in terface

for automatic measuremen t

systems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(8):10–17, April

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F rohring:1988:WRD

[FPUB88] Brian J. F rohring, Bruce E.

P eetz, Mark A. Unkric h,

and Stev en C. Bird. W a v e-

form recorder design for dy-

namic p erformance. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(1):39–48 (or 39–47??),

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fisc her:1974:IA C

[FR74] W. A. Fisc her and W. B.

Risley

. Impro v ed accuracy

and con v enience in oscillo-

scop e timing and v oltage

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(4):2–9,

Decem b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Fleisc her-Reumann:1987:NFP

[FR87a] Mic hael Fleisc her-Reumann.

A new family of precise, re-

liable, and v ersatile fib er

optic measuremen t instru-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 38(2):4–5, F ebruary

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Fleisc her-Reumann:1987:PF O

[FR87b] Mic hael Fleisc her-Reumann.

A programmable fib er op-

tic switc h. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

F ulgh um:1983:HMS

[F ul83a] Kipp er K. F ulgh um. The

HP 64000 measuremen t

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(3):8–9, Marc h

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F uller:1983:EMI

[F ul83b] Ian J. F uller. Elec-

tronic mail for the in terac-

tiv e office. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(2):20–29,

F ebruary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

F uller:1989:OHN

[F ul89] Ian J. F uller. An o v erview

of the HP NewW a v e en vi-

ronmen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):6–8, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

F uller:1996:DDM

[F ul96] John G. F uller. Dev elop-

ing a design for man ufac-

turabilit y fo cus. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):79–

84, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Galen:1984:DDE

[Gal84] P eter M. Galen. Disk driv e

error detection and correc-

tion using VLSI. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(1):12–13,

Jan uary 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Graf:1993:HTB

[GAL

+

93] T errence P

. Graf, Re-

nato G. Assini, John M.

Lewis, Edw ard J. Sharp e,

James J. T urner, and M. C.

W ard. HP T ask Brok er: A

to ol for distributing com-

putational tasks. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):15–22,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gonzalez:1992:R UI

[GAP92] Jordi Gonzalez, Jaume Ay-

ats Ardite, and Car-

les Castellsague Pique.

Reengineering of a user

in terface for a drafting

plotter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(6):49–55, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gardner:1983:A CL

[Gar83] D. A. Gardner. Auto-

matic comp ensation (for

laser b eam measuremen t

system). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(4):12–??, April

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Garnett:1992:HMD

[Gar92] Grosv enor H. Garnett. A

high-resolution, m ultic han-

nel digital-to-analog con-

v erter for digital oscillo-

scop es. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(1):48–53, 55–56,

F ebruary 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gast:1988:RAH

[Gas88] P

. Da vid Gast. Rob otic

assem bly of HP DeskJet

prin ted circuit b oards in

a just-in-time en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(5):87–90, Octob er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gaullier:1981:TMT

[Gau81] F. Gaullier. A terminal

managemen t to ol. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the labor atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(1):30–31,

Jan uary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gra vitz:1987:CBT

[GB87] Mic hael E. Gra vitz and

G. Bo oth. A com binational

b oard test system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(11):53–

64, Decem b er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gyma:1981:LAP

[GBHS81] D. W. Gyma, P

. W. Bai-

ley , J. W. Hyde, and D. R.

Sc h w artz. Lab oratory-

p erformance autoranging

p o w er supplies using p o w er

MOSFET tec hnology

. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(8):

11–17, August 1981. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Goto:1994:CPD

[GBO94] Masaharu Goto, James O.

Barnes, and Ronnie E.

Ow ens. CMOS pro-

grammable dela y V ernier.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(5):51–58, Octob er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_51.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Gildea:1987:VMS

[GC87] Da vid R. Gildea and Don-

ald R. Cham b ers. V ec-

tor mo dulation in a sig-

nal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(11):25–

29, Decem b er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Garg:1990:DDN

[GC90] A tul R. Garg and Lisa M.

Cole. Dev eloping a dis-

tributed net w ork manage-

men t application using HP

Op enView Windo ws. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(2):

85–91, April 1, 1990. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gra v es:1991:IPD

[GCD

W91] Sp encer B. Gra v es, William P .

Carmic hael, Douglas Daetz,

and Edith Wilson. Im-

pro ving the pro duct dev el-

opmen t pro cess. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(3):71–

76, June 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Graham:1986:LAN

[Gd86] T onia G. Graham and

Charles J. de Sostoa. Lo-

cal area net w ork for HP

computers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(10):18–

22, Octob er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Grace:1994:IPE

[GDKK94] James W. Grace, Da vid M.

DiPietro, Akito Kishida,

and Kenji Kinsho. In te-

grated pin electronics for

automatic test equipmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(5):42–50, Octob er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_42.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Gardner:1973:GR C

[GD V73] R. Gardner, A. Dumon t,

and S. V enzk e. A greater

range of capabilities for

the compact, plug-on dig-

ital m ultimeter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(7):20–24,

Marc h 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gen ther:1986:HIH

[GE86] Scott A. Gen ther and Ed-

die A. Ev el. Hardw are

implemen tation of a high-

p erformance trigger sys-

tem. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(4):26–33, April

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Geb er:1978:MSI

[Geb78] C. R. Geb er. Micro co ded

scien tific instruction set en-

hances sp eed and accu-

racy of F-series computers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(14):18–22, Octob er 1978.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gem baro wski:1985:SMP

[Gem85] Mark L. Gem baro wski.

Soft w are metho dology pre-

serv es consistency and cre-

ativit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(3):47–48, Marc h

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Gennetten:1985:CTD

[Gen85] K. Douglas Gennetten.

Cartridge tap e data in-

tegrit y ensured at fiv e lev-

els. Hewlett-Packar d Journal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

36(3):39–43, Marc h 1985.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Geret y:1990:NGS

[Ger90] Colin Geret y . A new gen-

eration of soft w are dev el-

opmen t to ols. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(3):48–58,

June 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gerster:1998:UTC

[Ger98] Andreas Gerster. Units,

traceabilit y , and calibra-

tion of optical instrumen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 49(3):

17–??, August 1998. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/98aug/

tc-08-98.htm .

Gatzk e:1983:ESP

[GFK83] Ronald D. Gatzk e, James T.

F earnside, and Sydney M.

Karp. Electronic scanner

for a phased-arra y ultra-

sound transducer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(12):13–

15, 17–20, Decem b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Grobstein:1977:BEM

[GG77] S. R. Grobstein and R. D.

Gatzk e. A battery-p o w ered

ECG monitor for emer-

gency and op erating ro om

en vironmen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(1):26–31,

Septem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Graham:1973:TCF

[GH73] T. R. Graham and J. M.

Ho o d. T elecomm unication

cable fault lo cation from

the test desk. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(4):9–14,

Decem b er 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gittler:1995:DSS

[GH95] F rederic Gittler and Anne C.

Hopkins. The DCE secu-

rit y service. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(6):41–

48, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_41.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Go o dno w:1993:UTQ

[GHK

+

93] John W. Go o dno w, Cindie A.

Hammond, William A.

Kopp es, John J. Krieger,

D. Kris Ro v ell-Rixx, and

S. J. W arner. The use of

total qualit y con trol tec h-

niques to impro v e the soft-

w are lo calization pro cess.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(3):

64–70, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Grisell:1968:DTR

[GHUW68] T. L. Grisell, I. H. Ha wley ,

Jr., B. D. Un ter, and P

. G.

Winninghoff. Design of a

third-generation RF sp ec-

trum analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(12):8–14,

August 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gibson:1986:GAL

[Gib86] Scott R. Gibson. Gallium

arsenide lo w ers cost and

impro v es p erformance of

micro w a v e coun ters. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(2):

4–10, F ebruary 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gilb ert:1981:OID

[Gil81] R. A. Gilb ert. Op erator

in terface design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(7):29–

30, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gills:1989:RA Q

[Gil89] Da vid Gills. Reliabilit y

assessmen t of a quarter-

inc h cartridge tap e driv e.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 40

(4):74–78, August 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gilra y:1996:A CI

[Gil96] J. J. Gilra y . Apply-

ing the co de insp ection

pro cess to hardw are de-

scriptions. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(1):68–72,

F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gordon:1974:MCP

[GJ74] P

. Gordon and J. R. Ja-

cobs. Microprogrammable

cen tral pro cessor adapts

easily to sp ecial user needs.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 26(2):

7–9, 11–14, Octob er 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Green baum:1998:CHV

[GJ98] S. Green baum and S. Jef-

ferson. A compiler for

HP VEE. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(2):98–

??, Ma y 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98may/tc-05-98.htm .

Hsu:1981:D AM

[gJH81] Tsen gong Jim Hsu. Digital

adaptiv e matc hed filter for

fiducial mark registration

(in electron b eam lithog-

raph y system). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(5):34–

36, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gleason:1992:V CL

[GJM

+

92] Craig A. Gleason, Leith

Johnson, Stev en T. Man-

gelsdorf, Thomas O. Mey er,

and Mark A. F orsyth. VLSI

circuits for lo w-end and

midrange P

A-RISC com-

puters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):12–22, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Gross:1983:VIP

[GJW83] F red J. Gross, William S.

Jaffe, and Donald R. W eiss.

VLSI I/O pro cessor for a

32-bit computer system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 34

(8):11–14, August 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gutierrez:1988:DNF

[GL88] Da vid O. Gutierrez and

Ch yuan-Shiun Lin. The

design of net w ork func-

tions for discless clusters.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(5):20–26, Octob er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gittler:1995:OO A

[GLM95] Mihaela C. Gittler, Mic hael Z.

Luo, and Luis M. Maldon-

ado. An ob ject-orien ted

application framew ork for

DCE-Based systems. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

55–60, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_55.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Gee:1997:MOE

[GLP

+

97] Stephen M. Gee, Herb ert

Lage, Chris P ark, Kevin A.

Williams, Ric hard V.

P en t y , Ian H. White, and

Joseph A. Barnard. Mo d-

eled optimization and ex-

p erimen tal v erification of

a lo w-disp ersion source for

long-haul 2.488-gbit/s sys-

tems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(5):??, Decem b er

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97dec/de97a9.htm .

Gordon:1985:CVL

[GL W85] Philip Gordon, Phillip R.

Luque, and Donald K.

W adley

. Cost-effectiv e, v er-

satile line prin ter electron-

ics and firm w are. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(6):18–

23, June 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gottlieb:1992:HSF

[GMMM92] R. A. Gottlieb, D. J. Ma-

genheimer, S. A. Melo y ,

and A. C. Mey er. HP

9000 series 700 F OR TRAN

optimizing prepro cessor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(3):

August 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Grimm:1969:A T

[Gri69] R. A. Grimm. Automated

testing. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 20(12):2–6, August

1969. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Gro v es:1979:RDF

[Gro79] W. A. Gro v es. Rapid dig-

ital fault isolation with

F ASTRA

CE. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(3):8–13,

Marc h 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Grote:1983:ML T

[Gro83] Ric hard H. Grote. Man-

ufacturing the laser tub e.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(4):

17–18, April 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Grossbac h:1991:MES

[Gro91] W olfgang Grossbac h. Mea-

suring the ECG signal

with a mixed analog-

digital application-sp ecific

IC. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

42(4):21–24, Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gro v e:1992:MFR

[Gro92] Martin B. Gro v e. Mea-

suring frequency resp onse

and effectiv e bits using dig-

ital signal pro cessing tec h-

niques. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(1):29–35 (or 29–

33??), F ebruary 1992. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gordon:1993:OOR

[GRS93] Gary B. Gordon, Joseph C.

Roark, and Arth ur Sc hleifer.

OR CA: optimized rob ot for

c hemical analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(3):6–8, 10–

19, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gennetten:1993:DSC

[GS93] K. Douglas Gennetten and

Mic hael J. Steinle. Design-

ing a scanner with color

vision. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):52–58, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Grinham:1995:MA

[GS95] John R. Grinham and

Mic hael P

. Spratt. Mul-

timedia applications and

100V

G-An yLAN. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(4):33–

38, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_33.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Garliepp:1990:HDD

[GSFF90] Ken t L. Garliepp, Irene

Skupniewicz, John U. F rol-

ic h, and Kathleen A. F ul-

ton. HP DIS: A dev elop-

men t to ol for factory-flo or

device in terfaces. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(5):62–72,

Octob er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gassman:1987:VHH

[GSG

+

87] Gerald R. Gassman, Mic hael W.

Sc hrempp, Ay ee Goundan,

Ric hard Chin, Rob ert D.

Odineal, and Marlin Jones.

VLSI-Based high-p erformance

HP precision arc hitecture

computers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(9):38–48,

Septem b er 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Go ek e:1989:CDM

[GSVS89] W a yne C. Go ek e, Ronald L.

Sw erlein, Stephen B. V en-

zk e, and Scott D. Stev er.

Calibration of an 8.5-digit

m ultimeter from only t w o

external standards. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(2):

22–30, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gudnitz:1971:GTS

[GT71] L. Gudnitz and H. Tsuda.

General-purp ose test sys-

tem gets digital capabil-

it y . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

22(11):2–9, July 1971. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Gordon:1995:NHC

[GTM95] Gary B. Gordon, Ric hard P .

T ella, and Henrique A. S.

Martins. A new high-

sensitivit y capillary elec-

trophoresis detector cell

and adv anced man ufactur-

ing paradigm. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

62–70, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_62.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Guest:1974:ALD

[Gue74a] D. H. Guest. An ac-

tiv e lo op-holding device.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(4):11–??, Decem b er 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Guest:1974:SDC

[Gue74b] D. H. Guest. Simplified

data-transmission c hannel

measuremen ts (amplitude/

dela y distortion analyser).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(3):15–24, No v em b er 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Guest:1979:HED

[Gue79] D. H. Guest. An HP-IB

extender for distributed in-

strumen t systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(8):26–32,

August 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gunji:1994:RDS

[Gun94] Keita Gunji. Real-time

digital signal pro cessing in

a mixed-signal LSI test

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(5):59–63, Octob er

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94oct/oct94_59.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-94.html .

Gupta:1995:HEM

[Gup95] P ank a j Gupta. HP Encina/

9000: Middlew are for con-

structing transaction pro-

cessing applications. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(6):

61–74, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_61.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Go dlew:1992:EAI

[GUW92] Scott Go dlew, Ro d Un v er-

ric h, and Stephen Witt.

Em b edding artificial in tel-

ligence in a LAN test in-

strumen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(5):11–21, Octob er

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Geiger:1984:NSD

[GV84] W olfgang Geiger and Hein-

ric h V¨ ollmer. A new sol-

v en t deliv ery system (liquid

c hromatograph y). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(4):13–

21, April 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Gottsc halk:1986:RSD

[GV86] George R. Gottsc halk and

Ro y M. V ando orn. Rule-

based system to diagnose

malfunctioning computer

p eripherals. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):48–

53, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Grote:1977:ADS

[GW77] R. H. Grote and H. W ebb er

McKinney

. Adv anced dig-

ital signal analyzer prob es

lo w-frequency signals with

ease and precision. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(2):2–9,

Octob er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Garfink el:1994:HST

[GWY94] Daniel Garfink el, Bruce C.

W elti, and Thomas W.

Yip. HP SharedX: A to ol

for real-time collab oration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

23–36, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

23to36.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Gee:1988:SCA

[GY88] Alb ert Gee and Ronald W.

Y oung. Signal condition-

ing and analog-to-digital

con v ersion for a 4-MHz,

12-bit w a v eform recorder.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(1):15–22, F ebruary 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Globas:1974:PGT

[GZC74] G. Globas, J. Zellmer, and

E. Cornish. A 250-MHz

pulse generator with tran-

sition times v ariable to less

than 1 ns. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 26(1):2–7, Septem b er

1974. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hall:1992:FBT

[HA92] Stuart O. Hall and Ja y A.

Alexander. A fast, built-in

test system for oscilloscop e

man ufacturing. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(1):21–28,

F ebruary 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Haag:1978:LSA

[Haa78] G. A. Haag. A logic

state analyzer for ev alu-

ating complex state flo w.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(6):2–10, F ebruary 1978.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ha jela:1996:HO A

[Ha j96] Sujai Ha jela. HP OEMF:

alarm managemen t in

telecomm unications net-

w orks. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 47(5):22–30, Octob er

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/oct96/oc96a3.htm .

Hall:1975:APS

[Hal75] J. A. Hall. Applications

of a phase-mo dulated sig-

nal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(11):21–

24, July 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hallissy:1979:APC

[Hal79] R. M. Hallissy

. Assem-

bly programming capabilit y in a desktop computer

(hewlett–pac k ard mo del

9835A/B computer). Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(5):

18–20, Ma y 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hall:1982:LPS

[Hal82] James A. Hall. Laser

prin ting system pro vides

flexible, high-qualit y , cost-

effectiv e computer output.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(6):

3–5, 7–8, June 1982. CO-

DEN HPJO AX.

Halp enn y:1985:FPS

[Hal85] Thomas J. Halp enn y . Firm-

w are pro vides simple and

p o w erful plotter op eration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(4):

34–36, April 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hall:1993:SDF

[Hal93] Mic hael L. Hall. A stan-

dard data format for in-

strumen t data in terc hange.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):85–89, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hamilton:1979:HSC

[Ham79] A. P

. Hamilton. A h uman-

engineered small-business

computer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(4):3–??, 5, April

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hamilton:1981:SCH

[Ham81] B. Hamilton. Soft w are con-

trol for the HP electron

b eam lithograph y system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(5):

21–23, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hamling:1993:PFW

[Ham93] Daniel T. Hamling. A

prob e fixture for w afer test-

ing high-p erformance data

acquisition in tegrated cir-

cuits. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):73–75, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hanson:1970:HAA

[Han70] F. L. Hanson. High ac-

curacy a.c. calibration to

1100 v olts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 21(8):14–

17, April 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hanson:1972:NNI

[Han72] R. C. Hanson. Narro wband

noise imm unit y in a broad-

band gain-phase meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(9):

17–20, Ma y 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hanson:1979:RFL

[Han79] D. C. Hanson. A ready-to-

use fib er-optic link for data

comm unications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(12):5–6,

Decem b er 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hanna:1980:FPM

[Han80a] K. L. Hanna. Firm-

w are for a patien t mon-

itoring station. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(11):23–

28, No v em b er 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hanna:1980:MSM

[Han80b] W. A. Hanna. Mass storage

managemen t — a unified

approac h. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(6):20–24, June

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hansen:1992:NOP

[Han92] R. C. Hansen. New op-

timizations for P

A-RISC

compilers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(3):15–23, June

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Han:1994:A V O

[Han94] Jo y Xiao Han. Ap-

proac hes to v erifying op er-

ational test release v ectors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(6):55–59, Decem b er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_55.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Harrison:1976:EVS

[Har76] V. Harrison. An easier-

to-use v ariable-p ersistence/

storage oscilloscop e with

brigh ter, sharp er traces.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 28

(1):2–8, Septem b er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Harp er:1982:MBC

[Har82] T. V. Harp er. Mo dule

brings CP/M to HP’s lat-

est Series 80 computers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(12):8–11, Decem b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Harp er:1983:CIC

[Har83] Stev en L. Harp er. A CMOS

in tegrated circuit for the

HP-IL in terface. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(1):16–22,

Jan uary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Harw o o d:1984:SD A

[Har84] V ance R. Harw o o d. Safe-

guarding devices against

stress caused b y in-circuit

testing. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(10):20–

22, Octob er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Harrington:1986:UTV

[Har86] Daniel B. Harrington. Us-

abilit y testing: a v aluable

to ol for PC design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(1):36–40,

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(10):10–

12, Octob er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Head:1994:SSU

[Hea94] Gran t E. Head. Six-sigma

soft w are using cleanro om

soft w are engineering tec h-

niques. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(3):40–50, June

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94jun/jun94_40.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-6-94.html .

Heflin:1973:CF G

[Hef73] E. H. Heflin. Compact

function generator with en-

hanced capabilit y/cost ra-

tio. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

24(11):15–20, July 1973.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Heinzl:1988:IA T

[Hei88] Johann J. Heinzl. Input

amplifier and trigger cir-

cuit for a 500-MHz fre-

quency and time in terv al

analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):24–27,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hendric ks:1984:TSF

[Hen84] T. Mic hael Hendric ks.

T esting for short-circuit

failures. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(10):28–

30, Octob er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hen tsc hel:1991:CF O

[Hen91] Christian Hen tsc hel. Cali-

bration of fib er optic p o w er

meters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(1):70–72, F ebru-

ary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Herreman:1973:LCS

[Her73] G. O. Herreman. Laser/

calculator system impro v es

enco der plate measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 24(10):16–18, June

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hetric k:1979:LDB

[Het79] M. V. Hetric k. Lo w-

cost data base manage-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(4):19–25, April

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Holmlund:1982:NSP

[HEW82] G. W. Holmlund, G. E. El-

more, and D. C. W o o d. A

new series of programmable

sw eep oscillator plug-ins.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(2):11–21, F ebruary 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Heyl:1981:PD A

[Hey81] L. E. Heyl. Precision data

acquisition teams up with

computer p o w er. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(7):6–??, July

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ho dge:1995:FPD

[HFKS95] Da vid J. Ho dge, Bradly J.

F oster, Stev en J. Kommr-

usc h, and T om J. Searb y .

An 11.8-in flat panel dis-

pla y monitor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(4):51–

60, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_51.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Hennessee:1981:FDP

[HF OS81] L. W. Hennessee, A. K.

F rank el, M. A. Ov erton,

and R. B. Smith. Firm-

w are determines plotter

p ersonalit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(11):16–

24, No v em b er 1981. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ha:1979:IDS

[HG79] E. P

. L. Ha and J. R. Groff.

The in tegrated displa y sys-

tem and terminal access

metho d (HP 300). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(6):6–9, June

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ha ydamac k:1981:VDS

[HG81] W. J. Ha ydamac k and D. J.

Griffin. VLSI design strate-

gies and to ols. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(6):5–7, 10–

12, June 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hahn:1997:GPS

[HGWS97] Kenneth H. Hahn, Kirk S.

Gib oney

, Rob ert E. Wil-

son, and Joseph Straznic ky .

Gigab yte-p er-second opti-

cal in terconnection mo d-

ules for data comm uni-

cations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 48(5):??, De-

cem b er 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97dec/de97a6.htm .

Holda w a y:1978:NGR

[HH78] S. N. Holda w a y and M. D.

Humpherys. The next gen-

eration RF sp ectrum an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(10):2–7, June

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hauser:1990:EFT

[HH90] F rank E. Hauser and

Nguy en P

. Hung. Ef-

fect of fib er texture on

the anisotropic dimensional

c hange of Cu 1.8 wt.% Be.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(6):

88–91, Decem b er 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Harkins:1991:A CE

[HH91] Daniel R. Harkins and

Mic hael A. Heinzelman.

Accuracy considerations and error correction tec h-

niques for 20-GHz ligh t-

w a v e comp onen t analysis.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 42(1):

34–40, F ebruary 1, 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Heffner:1995:MPD

[HH95] Brian L. Heffner and

P aul R. Hernda y . Mea-

suremen t of p olarization-

mo de disp ersion. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(1):27–

33, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_27.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Harrington:1971:RRM

[HHR71] H. W. Harrington, J. R.

Hearn, and R. F. Rausk olb.

The routine rotational

micro w a v e sp ectrometer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 22(10):

2–3, June 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hassun:1973:SSG

[HHS

+

73] R. Hassun, M. Humpherys,

D. Sc herer, D. K. Y oung,

B. Stribling, and C. Co ok.

Syn thesized signal genera-

tion to 1.3 GHz. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(7):11–19,

Marc h 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Heger:1976:CBF

[HHS76] C. E. Heger, R. C. Hy att,

and G. A. Sea v ey . A ce-

sium b eam frequency ref-

erence for sev ere en viron-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 27(7):2–10, Marc h

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Holcom b:1997:DMO

[HHT

+

97] M. S. Holcom b, S. O. Hall,

W. S. T ustin, P

. J. Burk art,

and S. D. Roac h. De-

sign of a mixed-signal os-

cilloscop e. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):13–

22, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a3.htm .

Higaki:1985:RMC

[Hig85a] W esley H. Higaki. Remote

monitoring and con trol of

semiconductor pro cessing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(7):

30–34, July 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Higgins:1985:HED

[Hig85b] Marvin L. Higgins. High-

qualit y electroluminescen t

displa y for a p ersonal w ork-

station. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(10):12–

17, Octob er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Higgins:1988:A OS

[Hig88] Thomas M. Higgins, Jr.

Analog output system de-

sign for a m ultifunction

syn thesizer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):66–69,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Higaki:1995:AIE

[Hig95] W esley H. Higaki. Ap-

plying an impro v ed eco-

nomic mo del to soft w are

buy-v ersus-build decisions.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(4):61–65, August 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_61.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Hilton:1993:A CF

[Hil93a] Ho w ard E. Hilton. A

10-Megasample-p er-Second

analog-to-digital con v erter

with filter and memory .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(5):100–104, Octob er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hilton:1993:A CL

[Hil93b] Ho w ard E. Hilton. A 10-

MHz analog-to-digital con-

v erter with 110-dB lin-

earit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(5):105–112,

Octob er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Heyman:1993:MHS

[HJG93] Eric V. V. Heyman, Ric k R.

James, and Roger R. Grae-

b er. Micro circuits for the

HP 83750 series sw eep-

ers. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

44(2):46–51, April 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hall:1997:PPS

[HJH

+

97] D. M. Hall, L. W. Jac kson,

K. Heiles, K. E. v an der

V eer, and T. J. Halp enn y .

PP A prin ter soft w are driv er

design. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(3):12–21, June

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97jun/ju97a2.htm .

Hac kleman:1983:CL T

[HJL

+

83] Da vid E. Hac kleman, Nor-

man L. Johnson, Craig S.

Lage, John J. Vietor,

and Rob ert L. Tillman.

CMOSC: Lo w-p o w er tec h-

nology for p ersonal com-

puters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(1):23–29 (or

23–28??), Jan uary 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Huff:1975:HXR

[HJW75] D. W. Huff, D. E. John-

son, and J. M. W ade. High-

sensitivit y X-Y recorder

has few input restrictions.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 26(6):

2–9, F ebruary 1975. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hall:1975:SSG

[HK75] J. A. Hall and Y oung Dae

Kim. Syn thesized signal

generator op eration to 2.6

GHz with wideband phase

mo dulation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(11):15–

20, July 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hassun:1988:A WS

[HK88] Roland Hassun and Al-

b ert W. Ko v alic k. An arbi-

trary w a v eform syn thesizer

for DC to 50 MHz. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 39(2):69–71, 73–

77, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Huttemann:1979:PPP

[HKA79] W. Huttemann, L. Kris-

ten, and P

. Aue. A pre-

cision, programmable pulse

generator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(5):3–10, Ma y

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hartman:1984:NR T

[HK C

+

84a] Douglas O. Hartman,

Stev en R. Kusmer, Eliza-

b eth A. Clark, Douglas V.

Larson, and Billy Ch u.

New Real-Time Execu-

tiv e supp orts large pro-

grams and m ultiple users.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 35

(2):26–31, F ebruary 1984.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hetric k:1984:NV C

[HK C84b] Mic hael V. Hetric k, Mic hael L.

Kolesar, and J. D. Co o-

ley . A new 32-bit VLSI

computer family

. I I. soft-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 35(3):3–6 (or 3–

5??), Marc h 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL https://www.hpl.

hp.com/hpjournal/pdfs/

IssuePDFs/1984-03.pdf .

Hoffmann:1993:ODM

[HKH93] Brian E. Hoffmann, Da vid A.

Keefer, and Douglas K.

Ho w ell. Online defect man-

agemen t via a clien t/serv er

relational database man-

agemen t system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):73–84,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hinc h:1996:NIW

[HKM96] Stephen W. Hinc h, Mic hael J.

Karin, and Christopher M.

Miller. A new instru-

men t for w a v eform anal-

ysis of digital comm uni-

cations signals. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

??, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Hardage:1974:ODH

[HKZ74] P

. K. Hardage, S. R. Kush-

nir, and T. J. Zam b orelli.

Optimizing the design of

a high-p erformance oscil-

loscop e. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(1):8–14,

Septem b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Herlinger:1972:IDD

[HL72] J. E. Herlinger and W. J.

Llo yd. Inside the 7900

disc driv e. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 23(9):6–11, Ma y

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Holl:1985:VDL

[HL85] James H. Holl and F rank E.

La F etra, Jr. VLSI deliv ers

lo w-cost, compact HP 3000

computer system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(9):4–7,

Septem b er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hughes:1986:PLF

[HL86] William L. Hughes and

Ken t W. Luehman. PCIB:

a lo w-cost, flexible instru-

men t con trol in terface for

p ersonal computers. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(5):

11–16, Ma y 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hun t:1986:DPC

[HLH86] Barry F. Hun t, Stev en C.

Lea vitt, and Da vid C.

Hempstead. Digital pro-

cessing c hain for a Doppler

ultrasound subsystem. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(6):

45–48, June 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hieb ert:1989:SOI

[HLM89] Stev en P

. Hieb ert, John J.

Lang, and Keith A. Marc h-

ington. Sharing o v er-

la y and image planes in

the Starbase/X11 Merge

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):33–38, De-

cem b er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 46(3):6–9, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_6t.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html .

Ho o v er:1991:ITN

[Ho o91] Da vid M. Ho o v er. An in-

strumen t for testing North

American digital cellu-

lar radios. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(2):65–70,

72, April 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Horth:1969:PHP

[Hor69] T. C. Horth. Premonitory

heartb eat patterns recog-

nized b y electronic moni-

tor. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

21(2):12–20, Octob er 1969.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Horine:1979:IPD

[Hor79] D. A. Horine. Inno v ativ e

pac k age design enhances

HP 300 effectiv eness. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(6):

26–30, June 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ho w ard:1979:TX O

[Ho w79] P

. G. Ho w ard. T riggered

X-Y oscilloscop e displa ys.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 30

(9):25–28, Septem b er 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Heinz:1993:NFM

[HPF93] William W. Heinz, Ronald E.

Pratt, and P eter H. Fisher.

A new family of micro w a v e

signal generators for the

1990s. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(2):6–11, April

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Haselb y:1981:YPH

[HPH81] R. D. Haselb y , D. J. P er-

ac h, and S. R. Haugh. Y-

axis p en handling system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(11):

25–32, No v em b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Horner:1996:IPC

[HPL96] Rita N. Horner, Ra jen-

dra D. P endse, and F an Kee

Loh. Implemen tation of

pad circuitry for radially

staggered b ond pad ar-

rangemen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):??,

Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Ha w orth:1987:DDM

[HPM87] Da vid J. Ha w orth, John R.

P ottinger, and Murdo J.

McKisso c k. Dedicated dis-

pla y monitors digital ra-

dio patterns. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 38(7):4–10, 12–

13, July 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Holland:1982:GSA

[HR82] Edw ard R. Holland and

James L. Rob ertson. GUEST

— a signature analysis

based test system for ECL

logic. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(3):26–29, Marc h

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Harry:1991:SRB

[HR91] P

. D. Harry and T. W.

Rush. Sp ecifying real-

time b eha vior in HP-SL.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(5):40–45, Decem b er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ho dges:1985:DTT

[HRE85] John Ho dges, Keith S.

Rosk elley

, and Dennis R.

Edson. Dynamic testing of

thin-film magnetic record-

ing discs. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(11):11–

21, No v em b er 1985. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Heger:1981:P A V

[HRH81] T. J. Heger, P

. A. Redding,

and R. L. Hester. Plug-

in assem blies for a v ariet y

of data acquisition/con trol

applications. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(7):16–

22, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hen tsc hel:1977:IPW

[HRZE77] C. Hen tsc hel, G. Rieb esell,

J. Zellmer, and V. Eb erle.

An individualized pulse/

w ord generator system

for subnanosecond testing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 28

(12):16–22, August 1977.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hearn:1968:NCS

[HS68] J. R. Hearn and D. C.

Spreng. New concepts in

signal generation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(12):15–

19, August 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hopkins:1980:OSF

[HS80] G. W. Hopkins and A. Sc h w artz.

An optical system for full-

sp ectrum measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 31

(2):17–20, F ebruary 1980.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hall:1994:IPP

[HSB

+

94] Corinna A. E. Hall, Aneesa R.

Scandalis, Damon W.

Bro der, Shelley I. Mo ore,

Reza Mo v aghar, W. W.

Rhoads, and W. H. Sc h wie-

b ert. Inkjet prin ter prin t

qualit y enhancemen t tec h-

niques. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(1):35–40,

F ebruary 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94feb/35to40.pdf .

Hak enjos:1987:UIS

[HSK87] Ulric h Hak enjos, W olfgang

Srok, and Ruediger Kreiser.

User in terface and soft w are

arc hitecture for a data and

arbitrary w a v eform genera-

tor. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

38(4):12–20, April 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hurtado-Sanc hez:1986:IWE

[HSMA

+

86] Luis Hurtado-Sanc hez, Am y T ada

Mueller, Rob ert A. Adams,

Krist y W ard, and Re-

b ecca A. Dahlb erg. Imple-

men ting a w orldwide elec-

tronic mail system. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(9):

30–48, Septem b er 1986.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hollis:1988:CTI

[HSW88] Jennie L. Hollis, Philip C.

Sc h ultz, and William J.

W alsh. Color thermal

inkjet prin ter electronics.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(4):51–56, August 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ho ec k er:1983:HMC

[HSYJ83] Kenneth R. Ho ec k er, James R.

Sc h w artz, F rancis A. Y oung,

and Dean R. Johnson.

Handpulled magnetic card,

mass storage system for a

p ortable computer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(6):

15–19, 21–23, June 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Hashimoto:1976:A WD

[HT76] S. Hashimoto and T. T ama-

m ura. An automatic wide-

range digital LCR meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 28

(1):9–15, Septem b er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Halb erg:1986:EBF

[HT86] Leslie I. Halb erg and

Karl E. Thiele. Extraction

of blo o d flo w information

using Doppler-shifted ul-

trasound. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(6):35–40, June

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Holcom b:1992:HAA

[HT92] Matthew S. Holcom b and

Daniel P

. Timm. A high-throughput acquisi-

tion arc hitecture for a

100-MHz digitizing oscil-

loscop e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(1):11–17, 19–20,

F ebruary 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Huenemann:1973:SPT

[Hue73] R. G. Huenemann. Sig-

nal pro cessing tec hniques

for automatic transceiv er

testing. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 24(12):8–13, August

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Hun t:1992:D A U

[Hun92] William L. Hun t. Dev elop-

ing an adv anced user in ter-

face for HP VEE. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):78–83,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hurst:1990:HOD

[Hur90] Mic hael S. Hurst. HP

Op enView Data Line Mon-

itor. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

41(2):71–75, April 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Harline:1996:SMW

[HVSM96] Matt J. Harline, Bren-

dan A. V oge, Loren P

. Sta-

ley , and Badir M. Mousa.

Symmetric m ultipro cessing

w orkstations and serv ers

system — designed for high

p erformance and lo w cost.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 47

(1):8–17, F ebruary 1996.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http://

www.hp.com/hpj/toc-02-

96.html .

Hale:1973:LSA

[HW73] W. L. Hale and G. E.

W eib el. A lo w-frequency

sp ectrum analyzer that

mak es slo w sw eeps prac-

tical. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(1):2–13,

Septem b er 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ho dor:1982:HMS

[HW82] Ken M. Ho dor and Mal-

colm E. W o o dw ard. A

high-p erformance memory

system with gro wth ca-

pabilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(3):15–17, Marc h

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Harmon:1988:IPH

[HW88] J. P aul Harmon and

John A. Widder. In te-

grating the prin thead in to

the HP DeskJet prin ter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(5):62–66, Octob er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Harp er:1991:HCI

[HW91] Stev en L. Harp er and

Rob ert S. W orsley

. The

HP 48SX calculator input/

output system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(3):35–

40, June 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Hug:1995:UIH

[HWK95] Berthold Hug, Gerhard J.

W alz, and Markus Kuhl.

User in teraction in HP PE/

SolidDesigner. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(5):14–

23, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_14.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html.

Harp er:1987:ILL

[HWS87] Stev en L. Harp er, Rob ert S.

W orsley

, and Bruce A.

Stephens. An infrared link

for lo w-cost calculators and

prin ters. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(10):16–

21, Octob er 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Heinz:1983:SSG

[HZ83] William W. Heinz and

P aul A. Zander. 2-to-

26.5-GHz syn thesized sig-

nal generator has in ter-

nally lev eled pulse mo d-

ulation. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(5):3–6, 8–9, Ma y

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ishak:1985:MDM

[IC85] W aguih S. Ishak and Kok-

W ai Chang. Magnetostatic-

w a v e devices for micro w a v e

signal pro cessing. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(2):10–20,

F ebruary 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ishak:1993:PTL

[ICNT93] W aguih S. Ishak, Ken t W.

Carey

, Stev en A. Newton,

and William R. T rutna,

Jr. Photonic tec hnology for

ligh t w a v e comm unications

test applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):6–10,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Iy engar:1994:EBR

[IGHG

+

94] Arun K. Iy engar, Thad-

deus S. Grzeski, V alerie J.

Ho-Gibson, T racy A. Ho o v er,

and John R. V asta. An

ev en t-based, retargetable

debugger. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):33–

43, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_33.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Itoh:1969:DMT

[IK69] H. Itoh and K. L. Kn ud-

sen. Direct measuremen t

of transistor noise v oltage,

noise curren t and noise fig-

ure. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

21(2):2–7, Octob er 1969.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ik emoto:1983:MSU

[Ik e83] J. Ik emoto. Mass stor-

age unit exerciser. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(4):35–

36, April 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ishak:1981:SDL

[IKS81] W. S. Ishak, H. E. Kar-

rer, and W. R. Shrev e.

Surface-acoustic-w a v e de-

la y lines and transv ersal

filters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(12):3–8, De-

cem b er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ilic:1982:TFF

[Ili82] Dragan B. Ilic. Thin

films formed b y plasma en-

hanced c hemical v ap or de-

p osition. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(8):24–27, August

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ingman:1970:PK C

[Ing70] E. M. Ingman. Program-

mer is k ey to computing-

coun ter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(4):7–12,

Decem b er 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ingman:1976:CDI

[Ing76] E. M. Ingman. Card-

programmable digital IC

tester simplifies incoming

insp ection. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(2):11–18,

Octob er 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Inhelder:1975:NIE

[Inh75] A. E. Inhelder. A new

instrumen t enclosure with

greater con v enience, b et-

ter accessibilit y , and higher

atten uation of RF in ter-

ference. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(1):19–24,

Septem b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ic hino:1980:VIA

[IOS80] T. Ic hino, H. Ohk a w ara,

and N. Sugihara. V ec-

tor imp edance analysis to

1000 MHz. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(1):22–31,

Jan uary 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ishida:1980:IHI

[Ish80] C. J. Ishida. An in terac-

tiv e HP 3000/IBM main-

frame link. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

mo dulator for a high-sp eed

ligh t w a v e comp onen t an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(1):41–45, F ebru-

ary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Johnson:1993:ADM

[JM93] Dana L. Johnson and

Christopher J. Magn uson.

Arc hitectural design for a

mo dular oscilloscop e sys-

tem. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):51–58, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Johnson:1977:NSS

[Joh77a] L. Johnson. A new series

of small computer systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(7):

2–6, Marc h 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Johnston:1977:ASP

[Joh77b] R. L. Johnston. APLGOL:

structured programming

facilities for APL. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(11):11–

13, July 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Johnson:1980:ALN

[Joh80] D. R. Johnson. An ap-

proac h to large-scale non-

con tact co ordinate mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 31(9):16–17, 19–

20, Septem b er 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Johnson:1990:OHO

[Joh90] William R. Johnson. An

o v erview of the HP OSI

Express card. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):6–8,

F ebruary 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Jones:1981:DCR

[Jon81] V. C. Jones. Desktop com-

puter redesigned for instru-

men t automation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(7):23–

31, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Jones:1984:DCC

[Jon84] V. C. Jones. Data comm u-

nication for a 32-bit com-

puter w orkstation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(3):24–

25, Marc h 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL https://www.hpl.

hp.com/hpjournal/pdfs/

IssuePDFs/1984-03.pdf .

Jones:1989:PRL

[Jon89] Carolyn F. Jones. P ar-

tially reflectiv e ligh t guides

for opto electronics appli-

cations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(5):98–104,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Jo y:1996:MHV

[Jo y96] Molly Jo y . Migrating HP

VUE desktop customiza-

tions to CDE. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(2):29–

37, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Jonk er:1984:LLC

[JR84] Rob ert J. Jonk er and Ger-

ard P

. Rozing. Lo w-

disp ersion liquid c hro-

matograph y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(4):3–6,

8, April 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Jones:1981:PD W

[JR C81] L. T. Jones, J. J. Ress-

mey er, and C. A. Clark.

Precision D

VM has wide

dynamic range and high

systems sp eed. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(4):23–

31, April 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Jensen:1986:P AL

[JRM

+

86] Gordon A. Jensen, Stephen P .

Reames, Jerry D. Morris,

Jeffrey H. Smith, Jeffrey

T om b erlin, and James M.

Umphrey

. Proto col ana-

lyzer for lo cal area net-

w orks. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(7):42–47, July

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Jeppsen:1974:IBE

[JS74] B. E. Jeppsen and S. E.

Sc h ultz. In terface bus

expands instrumen t util-

it y . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

25(10):22–24, June 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Jahn:1993:UID

[JS93] Rob ert Jahn and Harald

Seeger. User in terface de-

sign for the HP 8146A

OTDR. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):72–78,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Johnson:1997:FDH

[JU97] L. Johnson and S. R. Undy .

F unctional design of the

HP P

A 7300LC pro cessor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(3):

48–60, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/functional_

design.pdf; http://

cpus.hp.com/techreports/

timing_flexibility.pdf;

                                                                        http://www.hp.com/hpj/

97jun/ju97a7.htm .

Junc k er:1978:HHC

[Jun78] R. K. Junc k er. Higher-

p erformance HP 1000 com-

puter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(14):2–5,

Octob er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

James:1972:IMS

[JY72] R. L. James and F. J.

Y o c k ey . In teractiv e mo del

20 sp eaks algebraic lan-

guage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 24(4):8–13, De-

cem b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kearl:1992:LPC

[KA92] Daniel A. Kearl and

Mic hael S. Ard. Lo w-cost

plain-pap er color inkjet

prin ting. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):64–68, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kilian:1995:CLE

[KA95] Jens Kilian and Heinz-

P eter Arndt. Common Lisp

as an em b edded extension

language. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(5):69–73, Octob er

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95oct/oct95_69.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-95.html .

Kafadar:1988:SCV

[Kaf88] Karen Kafadar. Statisti-

cal calibration of a v ec-

tor demo dulator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(3):18–

25, June 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kahan:1979:PCK

[Kah79] William M. Kahan. P er-

sonal calculator has k ey to

solv e an y equation f (x) =

0. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(12):20–26, De-

cem b er 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kahan:1980:HCE

[Kah80] William M. Kahan. Hand-

held calculator ev aluates

in tegrals. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(8):23–32, August

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kahk osk a:1992:DOP

[Kah92] James A. Kahk osk a. Digi-

tal oscilloscop e p ersistence.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(1):45–47, F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kaiser:1991:CMS

[Kai91] Winfried Kaiser. Com-

p onen t Monitoring Sys-

tem parameter mo dule in-

terface. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):19–21 (or

19–20??), Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kalkuhl:1993:PDC

[Kal93] Christoph Kalkuhl. Pulse/

data c hannel extends pro-

grammable pulse genera-

tor applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(2):56–

59, April 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kalten bac h:1995:HD A

[Kal95] P

. Kalten bac h. A high-

sensitivit y dio de arra y de-

tector for on-column de-

tection in capillary elec-

trophoresis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(3):20–

24, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_20.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Kameok a:1972:MHC

[Kam72] Y. Kameok a. Measur-

ing high-v alue capacitors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(7):

8–13, Marc h 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kamins:1982:SIC

[Kam82] Theo dore I. Kamins. Sil-

icon in tegrated circuits

using b eam-recrystallized

p olysilicon. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(8):10–13,

August 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Karin:1982:PMS

[Kar82] M. J. Karin. Putting the

measuremen t system on the

bus (HP 1980A/B Oscil-

loscop e Measuremen t Sys-

tem on HP-IB). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(9):21–24,

Septem b er 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Karp:1986:MUI

[Kar86] Sydney M. Karp. Mo dify-

ing an ultrasound imaging

scanner for Doppler mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(6):41–

44, June 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Karub e:1994:VET

[Kar94] Ko ji Karub e. V ector er-

ror testing b y automatic test equipmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):64–

66, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_64.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Kasson:1972:FMH

[Kas72] J. M. Kasson. F unc-

tional mo dularit y helps de-

signer and user of new mea-

suremen t and con trol sub-

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(12):13–19, August

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kato:1990:EI

[Kat90] R. Kato. Error injection.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(6):33–34, Decem b er 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kapusk ar:1969:MAN

[KB69a] W. T. Kapusk ar and C. J.

Balmforth. Monitoring air-

p ort noise. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(11):11–

15, July 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kapusk ar:1969:RMO

[KB69b] W. T. Kapusk ar and C. J.

Balmforth. Real-time mea-

suremen t and on-line pro-

cessing of acoustical and

other audio-frequency sp ec-

tra. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

20(11):2–10, July 1969.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kameok a:1971:VHV

[KB71] Y. Kameok a and J. E.

Bonhomme. V ery high

and v ery lo w resistances

— wh y and ho w they are

measured. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 22(7):11–16, Marc h

1971. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Katen:1985:IPI

[KB85] Cheryl V. Katen and

Thomas R. Braun. An in-

exp ensiv e, p ortable ink-jet

prin ter family

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(5):11–17,

19–20, Ma y 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

King:1993:HTL

[KBHS93] Randall King, Da vid M.

Braun, Stephen W. Hinc h,

and Karl Sh ub ert. High-

sp eed time-domain ligh t-

w a v e detectors (for optical

fibre systems). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):83–86,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kirkpatric k:1977:CCA

[K CP77] G. R. Kirkpatric k, D. R.

Cham b ers, and R. E. Pratt.

Coaxial comp onen ts and

accessories for broadband

op eration to 26.5 GHz.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(10):

10–16, June 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Karrer:1983:UIO

[KD83] H. Edw ard Karrer and

Arth ur M. Dic k ey . Ul-

trasound imaging: an

o v erview. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(10):3–6, Octob er

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Krauss:1974:MPP

[KE74] G. Krauss and R. Eggert.

A mo derately priced 20-

MHz pulse generator with

16-v olt output. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(7):10–15,

Marc h 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kepler:1985:EST

[KE85] Da vid L. Kepler and

James A. Esp eland. Elec-

tronics system for a trans-

p ortable professional com-

puter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(10):6–9, Octob er

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Keely:1989:SJI

[Kee89] Catherine A. Keely

. Sol-

der join t insp ection us-

ing laser Doppler vibrome-

try . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

40(5):81–85, Octob er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Keiter:1971:F CS

[Kei71] R. C. Keiter. A fully

calibrated, solid state mi-

cro w a v e sp ectrum analyzer.

micro w a v e sp ectrum anal-

ysis with p erformance ad-

v an tages previously asso ci-

ated only with lo w er fre-

quency instrumen ts. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(1):

4–9, Septem b er 1971. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kelly:1992:RMI

[Kel92] Christopher P

. Kelly

. Real-

time m ultitasking of instru-

men ts in the VXIbus com-

mand mo dules. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):29–

34, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kelly:1994:FEU

[Kel94] Christopher P

. J. Kelly .

On-the-fly engineering units

con v ersion. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):21–

24, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_21.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Kersc hner:1980:MDC

[Ker80] R. K. Kersc hner. Mec han-

ical design constrain ts for

a total station. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(9):12–14,

Septem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(10):8–9, Octob er

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kirkpatric k:1971:ESD

[Kir71] G. R. Kirkpatric k. Effec-

tiv e stripline device c har-

acterization. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(9):12–

16, Ma y 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kiss:1970:CCF

[Kis70] A. Z. Kiss. A calibrated

computer-based F ourier

analyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 21(10):10–20, June

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kishi:1997:BIC

[Kis97] Y. Kishi. A b enc h top in-

ductiv ely coupled plasma

mass sp ectrometer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(4):

72–79, August 1997. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97aug/

au97a9.htm .

Kjosness:1992:MDS

[Kjo92] Da vid P

. Kjosness. A

man ufacturing-orien ted digital stim ulus/resp onse test

instrumen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):59–

68, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Klaiss:1978:FIM

[Kla78] D. E. Klaiss. Firm w are

in telligence for measure-

men t and con trol pro cess-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

29(11):10–12, 14–15, 17–

18, July 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Knoll:1979:IPO

[KM79] A. F. Knoll and N. D.

Marsc hk e. An inno v ativ e

programming and op erat-

ing console. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(7):13–

17, July 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ko ehler:1984:SOH

[KM84] Loren M. Ko ehler and Tim-

oth y C. Mac k ey . Sp eec h

output for HP series 80 p er-

sonal computers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 35(1):29–33, 35–

36, Jan uary 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Knee:1997:GCO

[KM97] D. L. Knee and C. E.

Mo ore. General-purp ose

3V CMOS op erational am-

plifier with a new constan t-

transconductance input

stage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 48(4):114–120,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97aug/au97a15.htm .

Kikuc hi:1988:W GL

[KMT88] Derric k T. Kikuc hi, Rafael F.

Miranda, and P eter A.

Th ysell. A w a v eform gen-

eration language for arbi-

trary w a v eform syn thesis.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

94–96, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ka w abata:1993:HVN

[KN93] Shigeru Ka w abata and

Akira Nukiy ama. A high-

p erformance 1.8-GHz v ec-

tor net w ork and sp ectrum

analyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):76–84, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kastle:1997:NFS

[KNF

+

97] S. Kastle, F. Noller,

S. F alk, A. Bukta, E. Ma y er,

and D. Miller. A new

family of sensors for pulse

o ximetry

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):39–53,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a7.htm .

Kjos:1996:HCC

[KNTV96] T o dd J. Kjos, Helen Nus-

baum, Mic hael K. T ra ynor,

and Brendan A. V oge.

Hardw are cac he coheren t

input/output. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(1):52–59,

F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/toc-02-96.html .

Ko epk e:1980:AMF

[Ko e80] L. L. Ko epk e. An auto-

matic micro w a v e frequency

coun ter test system to 40

GHz. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(4):11–12, April

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ko enig:1991:HMP

[Ko e91] Mary K. Ko enig. A

high-sp eed micro w a v e pulse

mo dulator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(2):34–36

(or 34–35??), April 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kohoutek:1972:PIM

[Koh72] H. J. Kohoutek. 9800 pro-

cessor incorp orates 8-MHz

micropro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(4):19–22,

Decem b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kong:1995:DES

[Kon95] Mic hael M. Kong. DCE:

An en vironmen t for secure

clien t/serv er computing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(6):6–15, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_6t.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Ko v alic k:1979:HBB

[Ko v79] M. Y. Ko v alic k. HP 300

business BASIC. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(6):23–

26, June 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ko v alic k:1981:PSS

[Ko v81] A. W. Ko v alic k. 8662A

p o w er-on and self-test se-

quences. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(2):9–10, F ebruary

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kafadar:1988:CDU

[KP88] Karen Kafadar and Lynn M.

Plouse. Circuit design us-

ing statistical data analy-

sis. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

39(3):12–17, June 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kretz:1990:CPS

[KP90] W olfgang Kretz and Ger-

hard Ple. A compact, pro-

grammable sample injector

and autosampler for liquid

c hromatograph y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(2):17–23,

April 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kemplin:1982:GPM

[KPC

+

82] R. M. Kemplin, D. M.

P etersen, C. T a. Ch uong,

D. C. T rib olet, and R. J.

P orcelli. Graphics plot-

ter mec hanical design for

p erformance and reliabil-

it y at lo w cost. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(12):28–

33, Decem b er 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Kraemer:1989:PDU

[Kra89] Thomas F. Kraemer. Pro d-

uct dev elopmen t using

ob ject-orien ted soft w are

tec hnology

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(4):87–97, 99–

100, August 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kible:1983:HD A

[KRDS83] Dieter Kible, Bernhard

Roth, Martin Dietze, and

Ulric h Sc h¨ ottmer. High-

sp eed data analyzer tests

threshold and timing pa-

rameters. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(7):14–

25, July 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Krebs:1992:MDH

[Kre92] Kenneth R. Krebs. Me-

c hanical design of the HP

4980 Net w ork Advisor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(5):41–47, Octob er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Krieger:1981:ERA

[Kri81a] J. J. Krieger. An end-

tidal/respiration-rate algo-

rithm. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(9):12–15, 18, 20,

21, Septem b er 1981. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Krieger:1981:MA C

[Kri81b] J. J. Krieger. Making ac-

curate CO

2 measuremen ts

(using IR). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(9):19–20,

Septem b er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kruger:1988:PMU

[Kru88] Gregory A. Kruger. Pro ject

managemen t using soft w are

reliabilit y gro wth mo dels.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(3):

30–35, June 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kruger:1989:VF A

[Kru89] Gregory A. Kruger. V al-

idation and further appli-

cation of soft w are reliabil-

it y gro wth mo dels. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(2):75–

79, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kruc ky:1994:FFS

[Kru94a] Jan Kruc ky . F uzzy fam-

ily setup assignmen t and

mac hine balancing. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(3):

51–64, June 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94jun/

jun94_51.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-6-

94.html .

Kruc ky:1994:SGB

[Kru94b] Jan Kruc ky . Sidebar: The

greedy b oard family assign-

men t heuristic. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 45(3):54, June

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kruger:1997:SCA

[Kru97] G. A. Kruger. The supply

c hain approac h to planning

and pro curemen t man-

agemen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):28–38,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a6.htm .

Kingsford-smith:1969:NAA

[Ks69] C. A. Kingsford-smith.

Net w ork analysis at lo w fre-

quencies. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 20(11):16–20, July

1969. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Kingsford-Smith:1972:ISG

[KS72] C. A. Kingsford-Smith.

The incremen tal sw eep

generator — p oin t-b y-

p oin t accuracy with sw ept-

frequency con v enience. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(11):

9–15, July 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kubicek:1997:HPD

[KSMM97] D. C. Kubicek, T. J.

Sulliv an, A. Mehra, and

J. G. McBride. High-

p erformance pro cessor de-

sign guided b y system

costs. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(3):61–

68, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/high_

performance.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/97jun/

ju97a8.htm .

Keith:1978:SHD

[KSV78] J. C. Keith, L. T. Sc h ulte,

and A. K. V ogen. Sys-

tem 45 hardw are design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(8):

11–22, April 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kanago:1989:FDM

[KSW89] Kerwin D. Kanago, Mark A.

Stam baugh, and Brian D.

W atkins. Firm w are dev el-

opmen t for mo dular instru-

men tation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(5):20–26,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kelly:1973:SES

[KT73] M. A. Kelly and C. E.

T yler. A second-generation

ESCA sp ectrometer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(11):

2–14, July 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kaplan:1981:XMD

[KT81] R. J. Kaplan and R. S.

T o wnsend. X-axis micro-

grip driv e and platen de-

sign. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 32(11):33–36,

No v em b er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Krizan:1990:HOM

[KT90] Bro c k C. Krizan and

Keith M. T a ylor. The

HP OSF/Motif windo w

manager. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(3):12–22, 24–

26, June 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kong:1995:DDS

[KT95] Mic hael M. Kong and

Da vid T ruong. DCE di-

rectory services. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(6):23–

27, Decem b er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_23.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html.

Kuhlman:1976:HSS

[Kuh76] L. J. Kuhlman, Jr. High-

p o w er solid-state 5.9-12.4-

GHz sw eep ers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(3):19–24,

No v em b er 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kurtz:1981:AAS

[Kur81] B. D. Kurtz. Automating

application system op era-

tion and con trol. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(4):19–

22, April 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kusters:1996:GPS

[Kus96] John A. Kusters. The

global p ositioning system

and HP SmartClo c k. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

60–67, Decem b er 1996.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Kirkpatric k:1974:EPS

[KV74] G. R. Kirkpatric k and

D. R. V eteran. Economical

precision step atten uators

for RF and micro w a v es.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(9):

21–24, Ma y 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Kolts:1994:MTO

[KV94] Bertram S. Kolts and Ro d-

ney K. Village. Man-

ufacturing test optimiza-

tion for VXI-Based scan-

ning analog-to-digital con-

v erters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(5):30–34, Octob er

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94oct/oct94_30.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-94.html .

Kn udsen:1980:LDM

[KW80] K. L. Kn udsen and R. W.

Widma y er. Ligh t detec-

tion and measuremen t in

a high-p erformance sp ec-

trophotometer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(2):20–24,

F ebruary 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Klein:1990:PGO

[KW90] Stefan G. Klein and Hans-

Jurgen W agner. A 500-

MHz pulse generator out-

put section. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

Lee:1995:RSM

[LBLS95a] Rub y B. Lee, John P .

Bec k, Jo el Lam b, and Ken-

neth E. Sev erson. Real-

time soft w are MPEG video

deco der on m ultimedia-

enhanced P

A 7100LC pro-

cessors. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(2):60–68, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_60.pdf .

Lee:1995:R TS

[LBLS95b] Rub y B. Lee, John P .

Bec k, Jo el Lam b, and Ken-

neth E. Sev erson. Real-

time soft w are MPEG video

deco der on m ultimedia-

enhanced P

A 7100LC pro-

cessors. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(2):63–68, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Lo w e:1996:ICM

[LC96] Douglas E. Lo w e and

Guy M. Co x. Implemen t-

ing the Capabilit y Matu-

rit y Mo del for soft w are de-

v elopmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-ar d Comp any, 47(4):6–

14, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm; http://www.

hp.com:80/hpj/aug96/augart1.

htm .

Lagoni:1990:HMM

[LCB90] P eter A. Lagoni, Christo-

pher Crall, and Thomas G.

Bartz. HP MAP 3.0 man-

ufacturing message sp ecifi-

cation/800. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(4):31–39, Au-

gust 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lefeb vre:1998:OHO

[LCPG98] K. T. Lefeb vre, R. J.

Casey

, M. J. Phelps, and

C. D. Go eltzenleuc h ter.

An o v erview of the HP

Op enGL soft w are arc hi-

tecture. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 49(2):9–??, Ma y

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98may/tc-05-98.htm .

Lam y:1979:BIM

[LD79] J. C. Lam y and F. K.

Da vid. Broadband input

mixers for a micro w a v e

sp ectrum analyzer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(8):

8–13, August 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Long:1993:SPU

[LD93] Da vid W. Long and Chris-

topher P

. Duff. A surv ey

of pro cesses used in the de-

v elopmen t of firm w are for

a m ultipro cessor em b edded

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):59–65, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Larsen:1972:EET

[LDNT72] J. L. Larsen, R. F. Dillman,

A. M. Nardizzi, and R. N.

Tv erdo c h. An effectiv e

ECG telemetry system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(8):

2–8, April 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lob:1983:CDS

[LE83] C. G. Lob and A. O. Elkins.

18-MHz clo c k distribution

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(8):17–??, August

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Leath:1989:YCT

[Lea89] Charles L. Leath. 40

y ears of c hronicling tec hni-

cal ac hiev emen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(5):6–13,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lee:1974:SWT

[Lee74] R. T. Lee. The 4940A sine

w a v e transmitter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(12):9–11,

August 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Leis:1971:MRF

[Lei71] C. T. Leis. Microprogram-

ming, R

OMs, firm w are and

all that. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(2):4–9, Octob er

1971. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Leong:1977:CTP

[Leo77] W. W. Leong. CR

T termi-

nal pro vides b oth APL and

ASCI I op eration. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(11):25–

28, July 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Leonard:1983:D A C

[Leo83] D. F. Leonard. Data acqui-

sition and con trol soft w are

for the 3421A using the

HP-85 computer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(2):13–14,

F ebruary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lettang:1992:ECH

[Let92] F rank J. Lettang. ECL

clo c ks for high-p erformance

RISC w orkstations. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(4):

23–25, August 1992. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

LeVitt:1988:PMI

[LeV88] Ric hard M. LeVitt. Pro-

cess measures to impro v e

R&D sc heduling accuracy .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

61–65, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lom b:1996:SMS

[LEV96] Reiner Lom b, Kelly A.

Emo, and Ro y M. V an-

do orn. Storage manage-

men t solutions for dis-

tributed computing en vironmen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(5):81–89,

Octob er 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/oct96/oc96a10.

htm .

Ladeau:1991:UFS

[LF91] B. R. Ladeau and C. W.

F reeman. Using formal

sp ecification for pro duct

dev elopmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(5):46–50,

Decem b er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lync h-F reshner:1989:NCT

[LFWEJ89] La wrence A. Lync h-F reshner,

R. Thomas W atson, Brian B.

Egan, and John J. Jencek.

NewW a v e computer-based

training dev elopmen t facil-

it y . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

40(4):48–56, August 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Li:1992:HSI

[LG92] Daniel Li and Audrey B.

Gore. HP 9000 Series 700

input/output subsystem.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(4):26–33, August 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Lum:1998:MBM

[LGV

+

98] P aul Lum, Mic hael Green-

stein, Edw ard D. V erdonk,

Charles Grossman, Jr., and

Thomas L. Szab o. A

150-MHz-bandwidth mem-

brane h ydrophone for

acoustic field c haracteri-

zation. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(3):6–??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm .

Lewis:1982:OSD

[LH82] John R. Lewis and Lau-

rence M. Hubb y , Jr. Op-

tical system design for

the Laser Prin ting System.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(7):

3–4, 6–7, 9–10, July 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Llo yd:1995:ADT

[LH95] P aul Llo yd and Sam uel D.

Horo witz. Adopting DCE

tec hnology for dev eloping

clien t/serv er applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(6):16–22, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_16.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Lam:1989:NO

[LHD89] Beatrice Lam, Scott A.

Hanson, and An thon y J.

Da y . The NewW a v e Of-

fice. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

40(4):23–31, August 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Lewis:1998:DPH

[LHIR98] R. L. Lewis, E. A. Hand-

gen, N. J. Ingegneri, and

G. T. Robinson. Deliv er-

ing PCI in HP B-class and

C-class w orkstations: A

case study in the c hallenges

of in terfacing with indus-

try standards. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(2):51–

??, Ma y 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98may/tc-05-98.htm .

Lea vitt:1983:SCA

[LHL83] Stev en C. Lea vitt, Barry F.

Hun t, and Hugh G. Larsen.

A scan con v ersion algo-

rithm for displa ying ultra-

sound images. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(10):30–

34, Octob er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lienhart:1988:MST

[Lie88] Deb orah H. Lienhart.

A m ultidevice sp o oler

for tec hnical applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(1):77–80, F ebruary 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Lienhart:1997:SEI

[Lie97] D. A. Lienhart. Soft-

Benc h 5.0: the ev olution

of an in tegrated soft w are

dev elopmen t en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 48

(1):6–11, F ebruary 1997.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97feb/

fe97a1.htm .

Liljen w all:1972:PPC

[Lil72] E. T. Liljen w all. P ac k ag-

ing the p o c k et calculator.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(10):

12–13, June 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/72jun/ju72a3.htm .

Linkwitz:1969:F ON

[Lin69] S. Linkwitz. F requency-

domain oscilloscop e no w

measures to 1250 MHz.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 20(8):

14–20, April 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lingane:1979:IMA

[Lin79a] P

. J. Lingane. In teractiv e

mo dulation analyzer con-

trol. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

30(11):26–30, No v em b er

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Linkwitz:1979:NPS

[Lin79b] S. H. Linkwitz. New p er-

formance standards in mi-

cro w a v e sp ectrum analy-

sis. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

30(8):3–7, August 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Lindb erg:1984:PHH

[Lin84] Thomas B. Lindb erg. P ac k-

aging the HP-71B hand-

held computer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(7):17–

20, July 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lin:1997:FSM

[Lin97] J. J. Lin. F ully syn the-

sizable micropro cessor core

via HDL p orting. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):107–

113, August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97aug/au97a14.htm .

Langguth:1975:UMU

[LJ75] A. Langguth and W. D.

Jac kson. Using a mo dular

univ ersal coun ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(11):9–

14, July 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lo:1980:CTP

[LK80] C. C. Lo and R. W.

Keil. A compact ther-

mal prin ter designed for in-

tegration in to a p ersonal

computer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(7):22–

26, July 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lassiter:1985:UI I

[LK85] Alb ert Einstein Lassiter

and Charles R. Kogler.

User in terface and in ter-

nal con troller for an RF

signal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(12):6–10,

Decem b er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Luszcz:1983:USS

[LKHK83] Joseph M. Luszcz, William A.

Kopp es, Da vid C. Hemp-

stead, and Rob ert J. Kunz.

Ultrasound system soft-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(12):6–13, De-

cem b er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lang:1991:HVM

[LL91] Marilyn J. Lang and

Gary W. Lum. The HP

V ectra 486 memory con-

troller. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):78–83 (or

78–82??), Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Lum:1988:EMH

[LLS88] Gary W. Lum, Milton J.

Lau, and W esley H. Stel-

ter. Expanded memory

for the HP v ectra ES p er-

sonal computer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(6):57–63,

Decem b er 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lep off:1973:SDS

[LM73] J. H. Lep off and R. A.

Morris. Sc hottky-barrier

dio des structured for b et-

ter high-frequency p erfor-

mance. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 24(10):2–6, June

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Lindb erg:1981:PXS

[LM81] E. E. Lindb erg and C. L.

Merja. A precision X-Y

stage and substrate han-

dling system for electron

b eam lithograph y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(5):16–

18, Ma y 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Laczynski:1986:CSP

[LM86] Edw ard Laczynski and

Rob ert V. Miller. Case

study: PC instrumen ts

coun ter v ersus traditional

coun ters. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-ar d Comp any, 37(5):29–

32, Ma y 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Luszcz:1993:BGB

[LM93] Joseph M. Luszcz and

Daniel G. Maier. Bridg-

ing the gap b et w een struc-

tured analysis and struc-

tured design for real-time

systems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(4):90–99, August

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Lenk:1984:ISC

[LMM84] R. M. Lenk, C. E. Mear,

Jr., and M. E. Meier.

An I/O subsystem for a

32-bit computer op erat-

ing system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(3):38–

41, Marc h 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL https://www.hpl.

hp.com/hpjournal/pdfs/

IssuePDFs/1984-03.pdf .

Leong:1996:DPE

[LMNQ96] F rank Leong, Sat y a P .

Myla v arabhata, T rong Nguy en,

and F rank Quemada. Dis-

tributed pro cessing en vi-

ronmen t: A platform for

distributed telecomm unica-

tions applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

Lo w e:1982:CDS

[L W82] La wrence Lo w e and Brian W.

W o o droffe. Con trol and

displa y system for a base-

band analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(4):18–20,

22, April 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lewis:1984:BLG

[L WBB84] Kenneth W. Lewis, Alan D.

W ard, Xuan Bui, and

R. J. Bury

. BASIC lan-

guage graphics subsystem

for a 32-bit w orkstation.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(5):

16–21, Ma y 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lee:1994:W A T

[L Y94] Daniel T. L. Lee and Akio

Y amamoto. W a v elet anal-

ysis: Theory and appli-

cations. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):44–

54, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_44.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Lymer:1987:MP A

[Lym87] An thon y Lymer. Micropro cessor-

enhanced p erformance in

an analog p o w er meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(7):

26–30, July 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Lync h:1980:CLA

[Lyn80a] T. R. Lync h. A custom

LSI approac h to a p ersonal

computer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(8):18–22, August

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Lync h:1980:NWP

[Lyn80b] T. R. Lync h. A new w orld

of p ersonal/professional

computation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 31(7):3–7, July

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

MacLeo d:1973:PHC

[Mac73] K. J. MacLeo d. A

p ortable high-resolution

coun ter for lo w-frequency

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(3):10–15,

No v em b er 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

MacLeo d:1975:BTC

[Mac75] K. J. MacLeo d. Big timer/

coun ter capabilit y in a

p ortable pac k age. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 26(8):9–10, 11–

13, April 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

MacLeo d:1993:ISS

[Mac93] Jean M. MacLeo d. Im-

plemen ting and sustaining

a soft w are insp ection pro-

gram in an R and D en vi-

ronmen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(3):60–63, June

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Maeda:1974:APD

[Mae74] K. Maeda. An automatic,

precision 1-MHz digital

LCR meter. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(7):2–9,

Marc h 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Magnin:1983:CSU

[Mag83] P

. A. Magnin. Coher-

en t sp ec kle in ultrasound

images. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(10):39–

40, Octob er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Magnin:1986:DEH

[Mag86] P aul A. Magnin. Doppler

effect: History and theory .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(6):

26–31, June 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Magenis:1994:SHI

[Mag94] Sue Magenis. Sidebar:

The HP instan t ignition

program. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(2):17, April 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maioli:1990:OMI

[Mai90] F rederic Maioli. An ob ject-

orien ted message in terface

for testing the HP 3000

data comm unications and

terminal con troller. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(6):

74–80, Decem b er 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maier:1991:SLS

[Mai91] F rank A. Maier. Semicon-

ductor laser sources with

sup erior stabilit y for op-

tical loss measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 42(1):

73–76, F ebruary 1, 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maier:1993:DCH

[Mai93] F rank Maier. Design con-

siderations for the HP

8146A OTDR receiv er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(1):69–71, F ebruary 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Malzb ender:1987:PTO

[Mal87] Thomas Malzb ender. P er-

m uted trace ordering allo ws

lo w-cost, high-resolution

graphics input. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 38(6):4–7, June

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Man tena:1969:SNT

[Man69] N. R. Man tena. Sources

of noise in transistors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 21(2):

8–11, Octob er 1969. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Man w eiler:1990:HMF

[Man90] Stev en W. Man w eiler. HP

MAP 3.0 file transfer, ac-

cess, and managemen t/800.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(4):24–30, August 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mandler:1994:PSM

[Man94] John Mandler. A prin t-

ing solution for a m ultime-

dia en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):44–

52, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

44to52.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Martin:1970:CMS

[Mar70] D. Martin. Computing-

coun ter measuremen t sys-

tems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 22(4):2–6, Decem b er

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Martin:1971:FSM

[Mar71] D. Martin. F requency

stabilit y measuremen ts b y

computing coun ter system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(3):9–14, No v em b er 1971.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Martin:1977:PF C

[Mar77] R. E. Martin. Prin ting fi-

nancial calculator sets new

standards for accuracy and

capabilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(2):22–28, Octob er

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Marcoux:1982:DEO

[Mar82] P

. J. Marcoux. Dry etc h-

ing: an o v erview. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(8):19–23,

August 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Martin:1988:SQA

[Mar88] Da vid E. Martin. Soft w are

qualit y assurance on the

HP prin ted circuit design

system pro ject. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(1):84–86,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Martelli:1989:MHS

[Mar89] Anastasia M. Martelli. A

mo del for HP-UX shared li-

braries using shared mem-

ory on HP precision arc hi-

tecture computers. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(5):

86–90, Octob er 1989. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Martin:1995:X OF

[Mar95a] Elizab eth A. Martin. X/

Op en federated naming.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(6):28–33, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_28.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Martin:1995:IGA

[Mar95b] P aul Martin. An in tegrated

graphics accelerator for a

lo w-cost m ultimedia w ork-

station. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(2):43–50, April

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95apr/apr95_43.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-04-95.html .

Matheson:1979:CIO

[Mat79a] W. G. Matheson. A com-

puter input/output system

based on the HP In ter-

face Bus. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(7):9–10, 12–

13, July 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mathis:1979:HSC

[Mat79b] B. Mathis. Human-

engineering the small-

business computer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(4):

4–5, April 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mathieu:1984:IBT

[Mat84] Mark A. Mathieu. An

in terpreter-based b oard

test programming en vi-

ronmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(10):25–

28, Octob er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Matreci:1986:USM

[Mat86] Rob ert J. Matreci. Un-

biased subharmonic mixers

for millimeter-w a v e sp ec-

trum analyzers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):22–

26, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Matta:1990:AIT

[Mat90] F arid Matta. Adv ances

in IC testing: the mem-

brane prob e card. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(3):77–85,

June 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Matta:1992:AIC

[Mat92] F arid Matta. Adv ances

in in tegrated circuit pac k-

aging: demoun table T AB.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):62–77, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ma y otte:1988:IAD

[Ma y88] Mark E. Ma y otte. In tegrat-

ing applications in a de-

sign managemen t system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(1):80–83, F ebruary 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maze:1980:FHL

[Maz80] C. Maze. The first HP liq-

uid crystal displa y . Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(3):

22–24, Marc h 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Marro cco:1974:QCD

[MB74] J. A. Marro cco and B. Bron-

son. A qualit y course in

digital electronics. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(3):12–14,

No v em b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Molinari:1980:EPM

[MB80] D. H. Molinari and R. L.

Belding. An economical,

p ortable micro w a v e sp ec-

trum analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(3):27–32,

Marc h 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Malin:1985:HMM

[MB85] Joseph L. Malin and Irv-

ing Bun ton. HP main te-

nance managemen t: a new

approac h to soft w are cus-

tomer solutions. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-ar d Comp any, 36(3):4–10,

Marc h 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McTigue:1993:D AS

[MB93] Mic hael T. McTigue and

P atric k J. Byrne. An 8-

Gigasample-p er-Second, 8-

Bit data acquisition system

for a sampling digital os-

cilloscop e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):11–23, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Miller:1996:A CP

[MB96] Chad G. Miller and Jerome M.

Bailey

. Automated C-

terminal protein sequence

analysis using the HP

G1009A C-terminal pro-

tein sequencing system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(2):

73–82, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

McAuliffe:1995:NFS

[MBC95] Rob ert E. McAuliffe, James L.

Benson, and Christo-

pher B. Cain. A new, flexi-

ble sequencer arc hitecture

for testing complex serial

bit streams. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(1):76–

90, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_76.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Millar:1998:ISH

[MBD

+

98] Iain Millar, Martin Beale,

Bry an J. Donogh ue, Kirk W.

Lindstrom, and Stuart

Williams. The IrD A

standards for high-sp eed

infared comm unications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 49(1):

??, F ebruary 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98feb/fe98a2.htm .

Mangelsdorf:1987:VPH

[MBF

+

87] Stev en T. Mangelsdorf,

Darrell M. Burns, P aul K.

F renc h, Charles R. Head-

ric k, and Darius F. T anksal-

v ala. A VLSI pro cessor for

HP Precision Arc hitecture.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(9):4–11, Septem b er 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mey er:1989:NMM

[MBH

+

89] Thomas O. Mey er, Russell C. Bro c kmann, Jef-

frey G. Hargis, John Keller,

and Flo yd E. Mo ore. New

midrange mem b ers of the

Hewlett–P ac k ard Preci-

sion Arc hitecture computer

family

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(3):18–25, June

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Martinez:1995:BSA

[MBL95] An tonio A. Martinez,

Alok e S. Bhandia, and

Henry H. W. Lie. Benc h-

mark standards for ASIC

tec hnology ev aluation. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(4):

66–70, August 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95aug/

aug95_66.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

08-95.html .

Masters:1979:LMM

[MBW79] L. W. Masters, K. M.

Blank enship, and M. J.

W ard. A lo w-cost, micropro cessor-

based, 100 MHz univ er-

sal coun ter. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 30(1):2–7, 9–11,

Jan uary 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

McMinds:1990:PHO

[ME90] Donald L. McMinds and

Benjamin J. Ellsw orth.

Programming with HP

OSF/Motif widgets. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(3):

26, 29–35, June 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Metzger:1995:FSM

[ME95] Mic hael Metzger and Sabine

Eismann. F reeform surface

mo deling. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(5):61–68, Octob er

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95oct/oct95_61.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-95.html .

Meinert:1982:DTG

[Mei82] K. L. Meinert. Design-

ing for testabilit y with

GUEST. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(3):28–??, Marc h

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Martini:1982:LPE

[MEM82] N. J. Martini, D. M.

Ellemen t, and P

. L. Ma.

Lo w-cost plotter electron-

ics design. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(12):23–

26, Decem b er 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Merk elo:1973:DTS

[Mer73] J. Merk elo. A dc-to-20-

GHz thin-film signal sam-

pler for micro w a v e instru-

men tation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(8):10–

13, April 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Merric k:1981:MMC

[Mer81] E. B. Merric k. A minia-

ture motor for the CO

2 sen-

sor (with thanks to Ket-

tering). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(9):8–9, Septem b er

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Merc han t:1982:EO V

[Mer82] P . P . Merc han t. Electromi-

gration: an o v erview (VLSI

metallisation). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(8):28–31,

August 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mettetal:1986:XW A

[Met86] Pierry Mettetal. X. 25

wide area net w orking for

HP computers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(10):36–

40, Octob er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mey ers:1984:SCE

[Mey84] Nathan Mey ers. Soft con-

figuration enhances flex-

ibilit y of handheld com-

puter memory (HP-71B).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(7):

10–13, July 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mey er:1990:ITH

[Mey90a] Jeffrey D. Mey er. In ter-

op erabilit y testing for HP

MAP 3.0. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(4):50–53, Au-

gust 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mey er:1990:ECI

[Mey90b] John C. Mey er. Error

correction implemen tation

and p erformance in a CD-

R OM driv e. Hewlett-Pack-ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(6):42–48, De-

cem b er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mikk elson:1983:NPT

[MFMS83] James M. Mikk elson, F ung-

Sun F ei, Arun K. Mal-

hotra, and S. Dana Sec-

com b e. NMOS-I I I pro-

cess tec hnology

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(8):27–30,

August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Morrison:1972:VDU

[MFPE72] D. J. Morrison, B. W.

Finnie, R. S. P atel, and

K. H. Edw ards. V ersatile

displa y unit extends corre-

lator capabilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(3):8–15,

No v em b er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Messenger:1987:FSD

[MFW87] Brian S. Messenger, P e-

ter H. Fisher, and Stan-

ley P . W o o ds. Firm w are

system design for a v ec-

tor analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(11):17–

24, Decem b er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Miller:1985:TDC

[MG85] Craig L. Miller and Mark L.

Gem baro wski. T ap e/disc

con troller serv es in tegrated

p eripherals. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(3):37–39,

Marc h 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mo ore:1992:HMC

[MG92] Mik e P . Mo ore and Eric N.

Gullerud. A high-p erformance

measuremen t copro cessor

for p ersonal computers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(2):

110–116 (or 110–111??),

April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mangelsdorf:1997:FVH

[MGBB97] S. T. Mangelsdorf, R. P .

Gratias, R. M. Blum b erg,

and R. Bhatia. F unctional

v erification of the HP P A

8000 pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):22–31,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/functional_

verification.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/97aug/

au97a3.htm .

Merric k:1976:CNM

[MH76] E. B. Merric k and T. J.

Ha y es. Con tin uous, non-

in v asiv e measuremen ts of

arterial blo o d o xygen lev-

els. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

28(2):2–9, Octob er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Morrill:1980:IVV

[MH80] J. S. Morrill, Jr. and J. D.

Hansen. Increased v ersa-

tilit y for a v ersatile logic

state analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(5):14–

18, Ma y 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McJunkin:1989:DCF

[MH89] Barton L. McJunkin and

Da vid M. Ho o v er. De-

sign considerations in a fast

hopping v oltage-con trolled

oscillator. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(5):34–36, Octob er

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Mason:1992:AAH

[MH92] Lee S. Mason and Mark C.

Huth. Automated assem bly

of the HP DeskJet 500C/

DeskW riter C color prin t

cartridge. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):77–83, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Marion:1977:WIO

[MHCH77] A. F. Marion, E. A. Hein-

sen, R. Chin, and B. E.

Helmso. W rist instru-

men t op ens new dimension

in p ersonal information.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 29

(4):2–10, Decem b er 1977.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mahn:1994:HPN

[MHKS94] Johannes Mahn, Jurgen

Hab erle, Siegfried Kopp,

and Tim Sc h w egler. HP-

P A C: A new c hassis and

housing concept for elec-

tronic equipmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(4):23–

28, August 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_23.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Mei:1996:L TS

[MHV96a] Zequn Mei, H. A. Holder,

and H. A. V ander Plas.

Lo w-temp erature solders.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 47

(4):91–98, August 1996.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm .

Mei:1996:LS

[MHV96b] Zequn Mei, Helen A.

Holder, and Hub ert A.

V ander Plas. Lo w-

temp erature solders. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(4):

??, August 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/aug96/augart10.

htm .

Mic hener:1971:AAS

[Mic71] C. K. Mic hener. An al-

most all solid-state strip-

c hart recorder. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(12):13–

16, August 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mic k o wski:1972:MMM

[Mic72] J. Mic k o wski. Multipro-

grammer magnifies mini-

computer I/O capacit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(12):20–23, August 1972.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maeda:1982:I IS

[MiITT82] Kohic hi Maeda, Jin ic hi

Ik emoto, F umiro Tsurada,

and T eruo T ak eda. In tel-

ligen t instrumen t stream-

lines DC semiconductor

parameter measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(10):3–15, Octob er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Millard:1975:O V A

[Mil75] J. K. Millard. An oscillo-

scop e v ertical-c hannel am-

plifier that com bines mono-

lithic, thic k-film h ybrid,

and discrete tec hnologies.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 27

(4):8–11, Decem b er 1975.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Miller:1983:A T A

[Mil83] Da vid G. Miller. An

acoustic transducer arra y

for medical imaging. I I.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 34

(10):22–26, Octob er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Miller:1984:PMA

[Mil84] Rob ert M. Miller. Plug-

in mo dule adds F orth lan-

guage and assem bler to a

handheld computer (HP-

71B). Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(7):37–40, July

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Millard:1988:ODO

[Mil88] Jo e K. Millard. A one-

gigasample-p er-second dig-

itizing oscilloscop e. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(3):

58–59, June 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Miller:1990:HLS

[Mil90] Christopher M. Miller.

High-sp eed ligh t w a v e sig-

nal analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):80–91,

F ebruary 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Miller:1994:HDT

[Mil94] Christopher M. Miller.

High-sp eed digital trans-

mitter c haracterization us-

ing ey e diagram analysis.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(4):29–37, August 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_29.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Miller:1996:MMS

[Mil96] Rob ert M. Miller. Manag-

ing a m ulticompan y soft-

w are dev elopmen t pro ject.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(2):

50–53, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Maze:1992:IPC

[MJKS92] Craig Maze, Loren E. John-

son, Daniel A. Kearl, and

James P

. Shields. Ink

and prin t cartridge dev el-

opmen t for the HP DeskJet

500C/DeskW riter C prin ter

family

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Comp any, 43(4):69–76, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Matsui:1979:FEC

[MK79] Y. Matsui and M. Kohli.

A friendly

, easy-to-service

computer (HP 3000 Se-

ries 33). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(9):9–12,

Septem b er 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mo ore:1997:BES

[MK97] K. E. Mo ore and E. R. Kir-

shen baum. Building ev olv-

able systems: the OR-

Blite pro ject. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):62–72,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a9.htm .

Marcus:1995:HIL

[MKR95] Jane B. Marcus, Na v aneet

Kumar, and La wrence J.

Rose. HP in tegrated login.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(6):34–40, Decem b er 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95dec/

dec95_34.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-95.html .

Miller:1996:DOR

[MKW

+

96] Christopher M. Miller,

Randall King, Mark J.

W o o dw ard, Tim L. Bag-

w ell, Donald L. F aller,

Jr., Joseph Straznic ky , and

Naily L. Whang. Design

of optical receiv er mo d-

ules for digital comm uni-

cations analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

??, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Maisen bac her:1993:TLS

[MLJP93] Bernd Maisen bac her, Edgar

Lec k el, Rob ert Jahn, and

Mic hael P ott. T unable laser

sources for optical ampli-

fier testing. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):11–19,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ma y:1988:DDH

[MLPN88] Donna J. Ma y , Mark D.

Lund, Thomas B. Pritc hard,

and Claude W. Nic hols.

Data to dots in the HP

DeskJet prin ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(5):76–80,

Octob er 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Martin:1979:SML

[MLS79] L. R. Martin, K. L. Lange,

and S. T. Sparks. A syn-

thesized micro w a v e lo cal

oscillator with con tin uous-

sw eep capabilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(8):13–19,

August 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Malhotra:1983:FNC

[MLSW83] Arun K. Malhotra, Glen E.

Lein bac h, Jeffrey J. Stra w,

and Guy R. W agner. Fin-

strate: a new concept in

VLSI pac k aging. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(8):24–26,

August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McGrath:1972:FTR

[MM72] W. R. McGrath and

A. Miller. Fine-line thermal

recording on Z-fold pap er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 23

(6):17–19, F ebruary 1972.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mottola:1983:D AS

[MP83] Rob erto Mottola and Ec k-

hard P aul. Data analyzer

soft w are/firm w are design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(7):

25–28, July 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McNamee:1989:MFH

[MP89] Mic hael D. McNamee and

Da vid L. Platt. A mo dular

family of high-p erformance

signal generators. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(5):14–20,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Muto:1982:DTT

[MPR82] Arth ur S. Muto, Bruce E.

P eetz, and Rob ert C.

Rehner, Jr. Design-

ing a ten-bit, t w en t y-

megasample-p er-second analog-

to-digital con v erter system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(11):9–20, No v em b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maisen bac her:1991:LMB

[MR91] Bernd Maisen bac her and

W olfgang Reic hert. A ligh t-

w a v e m ultimeter for ba-

sic fib er optic measuremen ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(1):58–62, F ebru-

ary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mon tijo:1993:AIA

[MR93] Allen Mon tijo and Ken-

neth Rush. Accuracy in

in terlea v ed ADC systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(5):38–46, Octob er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mills:1980:EBL

[MRH80] N. A. Mills, H. C. Rus-

sell, and K. R. Hensc heid.

Enhanced BASIC language

for a p ersonal computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(7):

26–32, July 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mujtaba:1994:AMP

[MRH94a] M. Shahid Mujtaba, R. Rit-

ter, and J. Harmon. Ap-

p endix I: Mathematics of

pro duction and material

planning for the simple

mo del. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(6):109–111, De-

cem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94dec/dec94109.pdf .

Mujtaba:1994:AIW

[MRH94b] M. Shahid Mujtaba, R. Rit-

ter, and J. Harmon. Ap-

p endix I I: W eekly ev en t

sequence. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 45(6):111, De-

cem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94dec/dec94109.pdf .

Mujtaba:1994:AIDa

[MRH94c] M. Shahid Mujtaba, R. Rit-

ter, and J. Harmon. Ap-

p endix I I I: Details of part

commonalit y exp erimen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(6):112, Decem b er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94109.pdf .

Mujtaba:1994:AIDb

[MRH94d] M. Shahid Mujtaba, R. Rit-

ter, and J. Harmon. Ap-

p endix IV: Details of ex-

planations for exp erimen ts

0 and 1a. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 45(6):113, Decem b er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94dec/dec94109.pdf .

Mujtaba:1994:EMS

[MRH94e] M. Shahid Mujtaba, R. Rit-

ter, and J. Harmon. En-

terprise mo deling and sim-

ulation: Complex dynamic

b eha vior of a simple mo del

of man ufacturing. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):80–

113, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_80.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Morris:1983:PCF

[MRM83] Donald E. Morris, An-

thon y S. Ridolfo, and Don-

ald L. Morris. A p ortable

computer for field, of-

fice, or b enc h applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(6):

3–4, 6–7, 9, June 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Muller:1993:ELD

[MRRS93] Emmeric h Muller, W olf-

gang Reic hert, Clemens

Ruc k, and Rolf Steiner.

External-ca vit y laser de-

sign and w a v elength cal-

ibration. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):20–27,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mac k:1974:SBT

[MS74] N. Mac k and L. E. Shar.

A sup ersystem for BASIC

timesharing. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 26(4):12–17, De-

cem b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mo ore:1980:COS

[MS80] C. E. Mo ore and D. J.

Sims. A compact op-

tical system for p ortable

distance and angle mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(9):14–16,

Septem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Matheson:1982:IOS

[MS82] W. Gordon Matheson and

J. Marcus Stew art. An in-

put/output system for a 1-

MIPS computer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(3):18–21,

Marc h 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Morris:1983:DSC

[MS83] Janet Elic h Morris and

Ric hard J. Simms, Jr. A de-

cision supp ort c hartmak er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 34

(11):5–9, No v em b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Munro:1994:ISM

[MS94] Andrew Munro and Ah-

mad H. Shek arabi. Imag-

ing services in a m ultime-

dia en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):37–

43, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

37to43.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Maier:1995:A OT

[MS95] F rank A. Maier and Har-

ald Seeger. Automation

of optical time-domain re-

flectometry measuremen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(1):57–62, F ebruary 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_57.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Mo ore:1985:MTD

[MSB85] Glenn E. Mo ore, Jr.,

Ric hard S. Seymour, and

Darrel R. Blo omquist.

Man ufacturing thin-film

discs. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(11):34–35,

No v em b er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mebane:1992:EFD

[MSCK92] Alfred Holt Mebane, IV,

James R. Sc hmedak e, Iue-

Sh uenn Chen, and Anne P .

Kadonaga. Electronic and

firm w are design of the HP

DesignJet drafting plotter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):16–23, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Maisen bac her:1987:D AP

[MSS87] Bernd Maisen bac her, Sieg-

mar Sc hmidt, and Mic hael

Sc hlic k er. Design approac h

for a programmable opti-

cal atten uator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(2):31–35,

F ebruary 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Musc h:1976:PSC

[MT76] B. E. Musc h and R. B.

T aggart. P ortable scien-

tific calculator has built-

in prin ter. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(3):9–18,

No v em b er 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mierzwinski:1981:PS

[MT81] M. E. Mierzwinski and

M. E. T errien. 280-MHz

pro duction SA

WR. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 32(12):

15–16, Decem b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Mead:1983:CPG

[MTMP83] Sharon O. Mead, William R.

T a ylor, Kenneth A. Min tz,

and Catherine M. P otter.

A color presen tation graph-

ics w orkstation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(9):3–9,

Septem b er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McIlv aine:1985:MDF

[MTW

G85] George V. McIlv aine, Stephen L.

T estardi, Daniel D. Wheeler,

and P eter Gysling. Me-

c hanical design of a fam-

ily of high-sp eed impact

line prin ters. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(6):13–14, 17–

18, June 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Munsey:1977:AD V

[Mun77] G. J. Munsey

. APL data:

virtual w orkspaces and

shared storage. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(11):6–

10, July 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Murillo:1982:D AM

[Mur82] R. D. Murillo. Dual ALU

micromac hine has p o w-

erful dev elopmen t to ols.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(3):

5–6, Marc h 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Murph y:1992:CAD

[Mur92] Jerald B. Murph y . Com-

paring analog and digi-

tal oscilloscop es for trou-

blesho oting. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(1):57–61 (or

57–59??), F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Murph y:1997:TMD

[Mur97] J. B. Murph y . T esting a

mixed-signal design based

on a single-c hip micro-

con troller. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):10–

12, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a2.htm .

Muto:1974:TIC

[Mut74] A. S. Muto. Third input

c hannel increases coun ter

v ersatilit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 25(10):16–

18, June 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

McDermid:1977:HSV

[MV G77] J. E. McDermid, J. B. Vy-

duna, and J. M. Gorin.

A high-sp eed system v olt-

meter for time-related mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(6):11–19,

F ebruary 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Merrill:1973:GSR

[MW73] H. L. Merrill and R. A.

W arp. A go-an ywhere

strip-c hart recorder that

has lab oratory accuracy .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 25

(4):2–8, Decem b er 1973.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Marzalek:1978:DDC

[MW78] M. S. Marzalek and L. M.

Wheelwrigh t. Dev eloping

the digital con trol system

for the Mo del 8568 A sp ec-

trum analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(10):16–

17, 19–20, June 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Morgen thaler:1980:SBD

[MW80] M. P

. Morgen thaler and

L. W eb er. Serv o-con trolled

b eam director pro vides ma-

jor b enefits (sp ectropho-

tometer). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(2):24–28,

F ebruary 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Mo oney:1994:LA T

[MW94] Matthew G. Mo oney and

Martha Grew e Wilson. Lin-

ear arra y transducers with

impro v ed image qualit y for

v ascular ultrasonic imag-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

45(4):43–51, August 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94aug/

aug94_43.pdf; http:/

/www.hp.com/hpj/toc-8-

94.html .

Musc h:1980:PPC

[MW C80] B. E. Musc h, J. J. W ong,

and D. R. Conklin. P o w er-

ful p ersonal calculator sys-

tem sets new standards.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 31

(3):3–6, 8–12, Marc h 1980.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

McDougal:1995:STV

[MY95] Ja y D. McDougal and

William E. Y oung. Short-

ening the time to v ol-

ume pro duction of high-

p erformance standard cell

ASICs. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(1):91–

96, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_91.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

My ers:1996:FPP

[My e96] Timoth y F. My ers. A

full-featured P en tium PCI-

based noteb o ok computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

38–44, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Ma y:1996:EDM

[MZ96] Elaine L. Ma y and Bar-

bara A. Zimmer. The

ev olutionary dev elopmen t

mo del for soft w are. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(4):

39–45, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm; http://www.

hp.com:80/hpj/aug96/augart4.

htm .

Nadig:1975:QHC

[Nad75] H. J. Nadig. A quiet,

HP-IB compatible prin ter

that listens to b oth ASCI I

and BCD. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 26(5):14–15, Jan uary

1975. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Nadig:1977:SAE

[Nad77] H. J. Nadig. Signature analysis-concepts, exam-

ples, and guidelines. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(9):

15–21, Ma y 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Naegeli:1979:IFM

[Nae79] A. H. Naegeli. IF fil-

ters for the 8901A Mo du-

lation Analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(11):10–

11, No v em b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Nakulski:1996:MOI

[Nak96] John P

. Nakulski. Managed

ob jects for in ternal appli-

cation con trol. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):74–

78, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Nease:1997:ESM

[NBZ

+

97] L. A. Nease, K. M. Bres-

niher, C. J. Zac ky , M. J.

Greenside, and A. San-

do v al. An en try-lev el serv er

with m ultiple p erformance

p oin ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

Comp any, 35(6):3–8, June

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Nelson:1996:SK C

[NK96] Gerald J. Nelson and

James K. Ko c h. Side-

bar: K class p o w er system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(1):

??, F ebruary 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/feb96/feba1sb.

html .

Nic holson:1990:PMB

[NML90] Dean B. Nic holson, Rob ert J.

Matreci, and Mic hael J.

Lev ernier. 26.5-to-75-GHz

preselected mixers based on

magnetically tunable bar-

ium ferrite filters (for sp ec-

tral analyzers). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(5):49–58,

Octob er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nairn:1980:AIC

[NMS80] J. H. Nairn, T. I. Mikk elsen,

and D. J. Sw eetser. Adding

I/O capabilit y to the HP-

85. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

31(7):7–14, July 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Nak aga w a:1995:GSW

[NMY95] Shigeru Nak aga w a, Dann y E.

Mars, and Norihide Y a-

mada. Generating short-

w a v elength ligh t using a

v ertical-ca vit y laser struc-

ture. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(1):72–

75, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_72.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Notess:1993:UIM

[Not93] Mark H. Notess. A user

in terface managemen t sys-

tem for HP-UX system ad-

ministration applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(3):

80–84, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nygaard:1983:MAS

[NPG

+

83] Ric hard A. Nygaard, Jr.,

F redric k J. P almer, Bryce S.

Go o dwin, Jr., Stan W.

Bo wlin, and Stev en R.

Williams. A mo dular an-

alyzer for soft w are analy-

sis in the 64000 system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(3):

16–23, Marc h 1983. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Nelson:1972:PIS

[NR72] G. E. Nelson and D. W.

Ricci. A practical in ter-

face system for electronic

instrumen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(2):2–7,

Octob er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nimori:1988:FSD

[NS88] T errance K. Nimori and

Lisa B. Stam baugh. Firm-

w are system design for a

frequency and time in ter-

v al analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):13–21,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nak a jo:1989:SAS

[NSA89] T ak eshi Nak a jo, Kat-

suhik o Sasabuc hi, and

T. Akiy ama. A structured

approac h to soft w are defect

analysis. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(2):50–56, April

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Noguc hi:1970:MCA

[NSM70] H. Noguc hi, T. Shimizu,

and K. Maeda. Mea-

suring capacitance auto-

matically

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 21(9):14–

20, Ma y 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nak aga w a:1998:CCT

[NSMO98] Sam uel O. Nak aga w a, Den-

nis M. Sylv ester, John G.

McBride, and So o-Y oung

Oh. On-c hip cross talk

noise mo del for deep-

submicrometer ULSI in ter-

connect. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(3):39–??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm .

Nik olarop oulos:1997:ETL

[NSP97] E. Nik olarop oulos, J. Sc h w-

ering, and A. Pirrung. Ef-

fectiv e testing of lo calized

soft w are. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(3):109–

111, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97jun/ju97a15.htm.

Nieddu:1992:PMS

[NSV92] Gio v anni Nieddu, F er-

nando M. Secco, and Al-

b erto V allerini. A p erfor-

mance monitoring system

for digital telecomm unica-

tions net w orks. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(5):89–99,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nordman:1976:NCT

[NSW76] R. G. Nordman, R. L.

Smith, and L. A. Witkin.

New CR

T terminal has

magnetic tap e storage for

expanded capabilit y . Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(9):

2–5, 7–11, 13–14, Ma y

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Neff:1975:TNP

[NT75] R. B. Neff and L. Tillman.

Three new p o c k et calcula-

tors: Smaller, less costly ,

more p o w erful. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(3):2–7,

No v em b er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nelson:1972:F GM

[NT A72] G. E. Nelson, P

. L.

Thomas, and R. L. A tc hley . F aster gain-phase mea-

suremen ts with new auto-

matic 50Hz-to-13MHz net-

w ork analyzers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(2):12–19,

Octob er 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

No v otn y:1984:TIM

[NTH

+

84] Da vid R. No v otn y , Jeffrey

T om b erlin, Charles P

. Hill,

James P

. Quan, Gordon A.

Jensen, Jerry D. Mor-

ris, and K. R. Goldsmith.

T ransmission Impairmen t

Measuring Set simplifies

testing of complex v oice

and data circuits. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(9):4–12,

Septem b er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Nara y anan:1991:HVB

[NTJ

+

91] Visw anathan S. Nara y anan,

Thomas T om, Irvin R.

Jones, Philip Garcia, and

Christophe Grosther. The

HP V ectra 486 basic I/O

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):83–92 (or

83–91??), Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Neumann:1987:DSG

[NVBH87] Uw e Neumann, Mic hael

V ogt, F riedhelm Brilhaus,

and F rank Husfeld. Digital

signal generator com bines

digital and analog w orlds.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(4):

4–12, April 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Narimatsu:1981:VLI

[NYS81] Y. Narimatsu, K. Y agi, and

T. Shimizu. A v ersatile

lo w-frequency imp edance

analyzer with an in tegral

trac king gain-phase meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(9):22–28, Septem b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Nagana w a:1997:MHS

[NZ97] S. Nagana w a and R. Z.

Zuo. A message handling

system for B-ISDN user-

net w ork in terface signaling

test soft w are. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):51–

58, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a10.htm .

Olsson:1988:VUS

[OB88] Kjell A. Olsson and Mark

Bergman. A virtual user

sim ulation utilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(2):48–

53, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Oliv er:1990:OD A

[OB90] Thomas C. Oliv er and

Mark J. Bianc hi. Opti-

cal disk auto c hanger ser-

v omec hanism design. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(6):

24–28, 30–34, Decem b er 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

OBrien:1993:F AM

[O’B93] Dennis P

. O’Brien. A firm-

w are arc hitecture for m ulti-

ple high-p erformance mea-

suremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 44(6):17–30, De-

cem b er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

OConnell:1986:RDU

[O’C86] Ra ymond G. O’Connell, Jr.

The role of Doppler ul-

trasound in cardiac di-

agnosis. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(6):20–25, June

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Osec ky:1984:DGM

[OGB84] Benjamin D. Osec ky , Den-

nis D. Georg, and Rob ert J.

Bury

. The design of a

general-purp ose m ultiple-

pro cessor system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(3):34–

38, Marc h 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL https://www.hpl.

hp.com/hpjournal/pdfs/

IssuePDFs/1984-03.pdf .

Ogden:1978:ALS

[Ogd78] D. J. Ogden. Adapting the

1611A logic state analyzer

to w ork with the F8 micro-

pro cessor family

. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(6):28–32,

F ebruary 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ogden:1980:GMA

[Ogd80] D. J. Ogden. General-

purp ose mo dule adapts

dedicated logic state ana-

lyzer to almost an y micro-

pro cessor. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(5):19–

24, Ma y 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Oh:1982:MDP

[Oh82a] So o-Y oung Oh. MOS de-

vice and pro cess design us-

ing computer sim ulations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(10):28–32, Octob er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Oldfield:1982:WF O

[OH82b] Dann y J. Oldfield and

James F. Haley

. Wide-

band, fast-writing oscillo-

scop e solv es difficult mea-

suremen t problems. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(4):

26–32 (or 26–31??), April

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ohme:1967:LE

[Ohm67] W. E. Ohme. Loudness

ev aluation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(3):2–14,

No v em b er 1967. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

OKonski:1993:RPG

[O’K93] Timoth y C. O’Konski. Re-

alizing pro ductivit y gains

with C++. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(4):85–89,

August 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Otto:1983:PSS

[OL83] Ulric h Otto and Horst

Link. P o w er supplies

for the stim ulus/resp onse

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(7):28–31, July

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Oliv er:1971:DCC

[Oli71] B. M. Oliv er. Distor-

tion in complemen tary-pair

class-B amplifiers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(6):11–16,

F ebruary 1971. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

OT o ole:1982:OIL

[OLR82] Mic hael M. O’T o ole, E. Da vid

Liu, and Gary W. Ra y .

Optical IC lithograph y us-

ing trila y er resist. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(8):5–9,

August 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

OConnell:1983:DSU

[OMD83] Ra ymond G. O’Connell,

James R. Mniece, and Alwyn P

. D’Sa. Displa y sys-

tem for ultrasound images.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(12):

20–28, Decem b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

ONeill:1980:MTC

[O’N80] P

. M. O’Neill. A monolithic

thermal con v erter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(5):12–

??, Ma y 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Orton:1996:DDC

[OR96] Kristann L. Orton and

P aul R. Ritter. Design and

dev elopmen t of the CDE

1.0 test suite. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(2):54–

61, April 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/apr96/apr96.

htm .

Oblad:1991:FHS

[ORB91] Roger P

. Oblad, John R.

Regazzi, and James E.

Bossaller. A family of

high-p erformance syn the-

sized sw eep ers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(2):6–16,

April 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Osada:1975:DHM

[OS75] K. Osada and J. Suehiro.

Digital high-capacitance

measuremen ts to one farad.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(6):10–16, F ebruary 1975.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Olson:1976:EL T

[OS76] W. E. Olson and R. B.

Smith. Electronics for the

laser transducer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(6):7–18,

F ebruary 1976. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Osb orne:1968:HDM

[Osb68] T. E. Osb orne. Hard-

w are design of the mo del

9100A calculator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(1):10–13,

Septem b er 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Opfer:1985:TMD

[OSN

+

85] James E. Opfer, Bruce F.

Sp enner, Bangalore R.

Natara jan, Ric hard A.

Baugh, Edw ard S. Mur-

do c k, Charles C. More-

house, and Da vid J. Brom-

ley . Thin-film memory

disc dev elopmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(11):4–10,

No v em b er 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Offermann:1975:API

[OST75] R. W. Offermann, S. E.

Sc h ultz, and C. R. T rim-

ble. Activ e prob es impro v e

precision of time in terv al

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(2):11–16,

Octob er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Olsson:1988:HKL

[O Y88] Kjell A. Olsson and Grace T.

Y ee. An HP-UX k ernel load

and measuremen t system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

54–60, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Pierrot:1997:HOS

[P A97] D. Pierrot and J.-P

. Al-

legre. The HP Op enCall

SS7 platform. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):58–64,

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(4):14–19, April

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P eery:1979:HIO

[P ee79b] D. L. P eery

. HP 250 input/

output system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(4):11–

12, April 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P eregrino:1986:OSI

[P er86] L. P eregrino. Optim um

solution for IF bandwidth

and LO frequencies in a mi-

cro w a v e coun ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(2):11–14,

F ebruary 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P erlmetter:1988:SCS

[P er88] P aul Q. P erlmetter. Small

computer system in terface.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 39

(5):39–45, Octob er 1988.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P eterson:1968:L TS

[P et68] G. L. P eterson. The

language of time sharing.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 20

(3):2–8, No v em b er 1968.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P ettit:1970:DO

[P et70] J. P ettit. A d.c.-to-v.h.f. os-

cilloscop e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 21(5):2–8, Jan uary

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P eterson:1974:THL

[P et74] K. W. P eterson. T est-

ing the HP-65 logic b oard.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(9):

18–20, Ma y 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P eterson:1994:SDR

[P et94] John V. P eterson. Sidebar:

Diagnosing and rep orting

problems in the m ultime-

dia en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 45(2):18, April

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P eters:1996:DBM

[P et96] Gregory J. P eters. De-

termining a b est-fit mea-

suremen t serv er implemen-

tation for digital design

team solutions. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

22–29, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

P endergrass:1978:HLS

[PF78] N. A. P endergrass and

J. S. F arn bac h. A high-

resolution, lo w-frequency

sp ectrum analyzer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(13):

2–9, 11–13, Septem b er

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P age:1988:WR T

[PF88] Ric hard W. P age and

Allen S. F oster. W a v e-

form reconstruction tec h-

niques for precision digitiz-

ing oscilloscop es. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(1):26–31,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Pierce:1973:CDM

[PGW73] W. C. Pierce, Jr., J. S.

Gallo, and W. T. W alk er.

Computer-aided design of

mo dular p o w er supplies.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 24

(6):4–19, F ebruary 1973.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Plum b:1970:MNL

[PH70] J. Plum b and J. Holtzinger.

Measuring noise and lev el

on in ternational telephone

systems. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 22(4):13–16, De-

cem b er 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P ark:1996:FRM

[PH96] Rin P ark and P aul D. Hale.

F requency resp onse mea-

suremen t of digital com-

m unications analyzer plug-

in mo dules. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):??,

Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

P atterson:1977:SPS

[PHK77] M. L. P atterson, R. D.

Haselb y , and R. M. Kem-

plin. Sp eed, precision,

and smo othness c haracter-

ize four-color plotter p en

driv e system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(1):13–19,

Septem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P endse:1996:RSB

[PHL96] Ra jendra D. P endse, Rita N.

Horner, and F an Kee Loh.

Radially staggered b ond-

ing tec hnology

. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(6):

??, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Pierce:1975:PFM

[Pie75] R. B. Pierce. P ac k aging

for function, man ufactura-

bilit y , and service. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(10):22–

24, June 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Piet y:1987:IDT

[Pie87] Rob ert A. Piet y . In tra-

building data transmission

using p o w er-line wiring.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(5):

35–40, Ma y 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Pirrung:1997:HPL

[Pir97] A. Pirrung. A high-lev el

programming language for

testing complex safet y-

critical systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(3):95–

102, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97jun/ju97a13.htm .

Pitt:1997:R C

[Pit97] Daniel A. Pitt. Residen tial

comm unications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(5):??, De-

cem b er 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97dec/de97a2.htm .

P annac h:1975:MW G

[PK75] A. P annac h and W. Kap-

pler. A m ultic hannel w ord

generator for testing digital

comp onen ts and systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(12):17–24, August 1975.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P anek:1984:CDF

[PK84] Charles R. P anek and

Stev en F. Kator. Custom

digital filters for dynamic

signal analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(12):28–

36, Decem b er 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P atterson:1981:DLD

[PL81] M. L. P atterson and G. W.

Lync h. Dev elopmen t of

a large drafting plotter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(11):3–7, No v em b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Pritc hard:1984:CIC

[PL84] Thomas B. Pritc hard and

Da vid S. Lee. Custom

IC con trols dot-matrix im-

pact prin ters. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(11):33–

36, No v em b er 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Plitsc hk a:1989:TLE

[Pli89] Rainer Plitsc hk a. T rans-

mission line effects in test-

ing high-sp eed devices with

a high-p erformance test

system. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):58–68 (or

58–67??), Decem b er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P eetz:1982:MWR

[PMN82] Bruce E. P eetz, Arth ur S.

Muto, and J. Martin

Neil. Measuring w a v e-

form recorder p erformance.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(11):

21–29, No v em b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P age:1988:ASR

[PN88] Ric hard W. P age and

Nancy W. Nelson. Adap-

tiv e Sample Rate: a first-

generation automatic time

base. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(1):23–25,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P on tis:1980:DLF

[P on80a] G. D. P on tis. Design for a

lo w-distortion, fast-settling

source. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(8):10–11, August

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P on tis:1980:FSO

[P on80b] G. D. P on tis. Floating a

source output. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(8):12–17,

August 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P opp:1983:PVE

[P op83] Ric hard L. P opp. Ph ysi-

cian’S view of ec ho cardio-

graphic imaging. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(10):13–

16, Octob er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P orter:1980:LP A

[P or80] F. J. P orter. Ligh t p en

aids user in teraction with

displa y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(12):10–19, De-

cem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P oulter:1968:PTC

[P ou68] T. C. P oulter, Jr. A

practical time-shared com-

puter system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 19(11):2–7, July

1968. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P erkinson:1969:PDC

[PP69] J. C. P erkinson and W. C.

Pierce, Jr. Precision dc curren t sources. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(13):15–

20, Septem b er 1969. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Pless:1991:LMF

[PPJ91] Wilfried Pless, Mic hael

P ott, and Rob ert Jahn.

Ligh t w a v e m ultimeter firm-

w are design. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(1):77–87 (or

77–83??), F ebruary 1, 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P arkh urst:1994:CHD

[PPMW94] An thon y D. P arkh urst,

P admanabhan, Stev en D.

Mueller, and Kirt A. Win-

ter. Connectivit y of the

HP DeskJet 1200C prin ter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(1):85–97, F ebruary 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94feb/

85to97.pdf .

Pratt:1975:VMP

[Pra75] R. E. Pratt. V ery-lo w-lev el

micro w a v e p o w er measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 27(2):8–10, Octob er

1975. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Pratt:1980:PCR

[Pra80] W. C. Pratt. A preci-

sion color raster-scan dis-

pla y for graphics appli-

cations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(12):19–24, De-

cem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Prieb e:1976:MLC

[Pri76] D. Prieb e. Multifam-

ily logic clip sho ws all

pin states sim ultaneously .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 28

(4):18–20, Decem b er 1976.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Primmer:1996:IF C

[Pri96] Mery em Primmer. An in-

tro duction to Fibre Chan-

nel. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 47(5):94–98, Octob er

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/oct96/oc96a11.htm .

Prufer:1992:NAP

[Pru92] Rona J. Prufer. Net w ork

Advisor proto col analysis:

deco des. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(5):34–40, Octob er

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P ark er:1981:ICS

[PS81] R. A. P ark er and R. J.

Solomon. In-service CO/

sub 2/ sensor calibration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(9):16–18, Septem b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Purna v eja:1983:CCM

[PS83] Cha y ab o on Purna v eja and

Janet Swift. Con v enien t

creation and manipula-

tion of presen tation aids.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(11):

13–17, No v em b er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P erkins:1983:CTT

[PSA83] Mic hael R. P erkins, Susan

Snitzer, and Charles W.

Andrews. A computer-

aided test and trac king

system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(9):25–28,

Septem b er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P almer:1988:IMD

[PSS

+

88] Donald J. P almer, John

Stoffel, Ronald J. Selensky ,

P eter C. Morris, M. Beth

Heffernan, and Mark S.

Hic kman. Ink and me-

dia dev elopmen t for the HP

P ain tjet prin ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(4):45–50,

August 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P ark:1990:HMA

[PT90] Collin Y. W. P ark and

Bruce J. T alley

. HP Man u-

facturing Automation Pro-

to col 3.0. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(4):6–10, August 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

P etersen:1992:DPM

[PT92] Da vid M. P etersen and

Ch uong T a. DesignJet plot-

ter mec hanical arc hitec-

ture dev elopmen t pro cess.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(6):32–34, Decem b er 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Pugh:1990:IOC

[Pug90] Rex A. Pugh. Implemen-

tation of the OSI Class

4 T ransp ort La y er Proto-

col in the HP OSI Ex-

press card. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(1):36–45,

F ebruary 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

P ecenco:1982:HBI

[PW82] Irene V. P ecenco and Al-

b ert S. W ang. A high-

p erformance bip olar in-

tegrated circuit pro cess.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(9):27–29, Septem b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

P ac k ard:1989:EA T

[PW89] Barbara B. P ac k ard and

Charles H. Whelan. An

extensible agen t task lan-

guage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):38–42, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Quin t:1990:MR C

[QAKP90] Da vid W. Quin t, Asad

Aziz, Ra vi Ka w, and

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Rehder:1997:OCE

[Reh97] W. Rehder. Ob ject-

orien ted customer edu-

cation. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 48(1):96–102,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a12.htm .

Reic he:1991:CMS

[Rei91] Martin Reic he. Comp onen t

Monitoring System soft-

w are arc hitecture. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(4):13–18,

Octob er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ro os:1978:ADS

[REOB78] M. D. Ro os, J. H. Eg-

b ert, R. P

. Oblad, and

J. T. Barr. Add-on dig-

ital signal pro cessing en-

hances the p erformance of

net w ork and sp ectrum an-

alyzers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(5):17–24, Jan uary

1978. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ressmey er:1983:LPC

[Res83] James J. Ressmey er. Lo w-

cost and p ortabilit y come

to data acquisition/con trol

pro ducts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(2):10–12, 15–16,

F ebruary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Riggen:1972:A GD

[RF72] J. Riggen and D. F ogg.

An agile graphic displa y

device. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(8):18–23, April

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Rytand:1969:NAR

[R G69] W. A. Rytand and D. R.

Gildea. Net w ork analy-

sis in the range 100 kHz

to 110 MHz. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 21(4):2–11,

Decem b er 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Riggins:1974:TP

[RH74] C. C. Riggins and R. L.

Hammons. T esting the

21MX pro cessor. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(2):10–11,

Octob er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ro esner:1992:MDH

[RH92] Arlen L. Ro esner and

John P

. Hoppal. Mec han-

ical design of the HP 9000

mo dels 720 and 730 w ork-

stations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(4):43–48, August

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Roland:1983:TRM

[RHK

+

83] James P

. Roland, Nor-

man E. Hendric kson, Daniel D.

Kessler, Donald E. No vy ,

Jr., and Da vid W. Quin t.

Tw o-la y er refractory metal

IC pro cess. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(8):30–32,

August 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Rieb esell:1979:DPG

[RHM79] G. Rieb esell, U. Hubner,

and B. Mora v ek. A dig-

ital pattern generator for

functional testing of bus-

orien ted digital systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 30

(8):20–25, August 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Rho des:1988:MDH

[Rho88] John D. Rho des. Managing

the dev elopmen t of the HP

DeskJet Prin ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(5):51–54,

Octob er 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ric hards:1976:MDC

[Ric76] A. J. Ric hards. Mini data

cartridge: a con vincing al-

ternativ e for lo w-cost, re-

mo v able storage. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 27(9):6–7, Ma y

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ric hard:1981:PPF

[Ric81a] S. H. Ric hard. Program-

ming for pro ductivit y: fac-

tory data collection soft-

w are. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(1):25–29, Jan uary

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Ric hardson:1981:VHS

[Ric81b] J. W. Ric hardson. V er-

ifying high sp ectral pu-

rit y and lev el accuracy in

pro duction. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(2):30–32,

F ebruary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ric hardson:1991:BMI

[Ric91] Ronald F. Ric hardson.

Building and managing

an in tegrated pro ject sup-

p ort en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(3):90–

96, June 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ric hard:1994:VSM

[Ric94] Craig S. Ric hard. Video

supp ort in a m ultimedia en-

vironmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):68–

70, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

68to70.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Rice:1997:NIP

[Ric97] H. W. Rice. Next-

generation inkjet prin thead

driv e electronics. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(3):38–

42, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97jun/ju97a5.htm .

Ridolfo:1990:HON

[Rid90] An thon y S. Ridolfo. HP

Op enView net w ork man-

agemen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(2):51–53, April 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Riedel:1994:HAA

[Rie94] Ronald J. Riedel. High-

throughput amplifier and

analog-to-digital con v erter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(5):16–20, Octob er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_16.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Riggins:1977:EDC

[Rig77] C. C. Riggins. E-series dou-

bles 21MX computer p er-

formance. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(7):18–19, Marc h

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Riley:1979:NTF

[Ril79] R. B. Riley

. A new t yp e of

FM demo dulator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(11):13–

??, No v em b er 1979. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Rip er:1987:MSH

[Rip87] Ric hard W. Rip er. Man-

ufacturing state-of-the-art

handheld calculators. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(10):

24–27, Octob er 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Rip er:1991:MHC

[Rip91] Ric hard W. Rip er. Man u-

facturing the HP 48SX cal-

culator. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(3):40–43, June

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Risley:1982:OMS

[Ris82] William B. Risley

. Oscillo-

scop e Measuremen t System

is programmable and au-

toranging. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(9):3–4, Septem b er

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Robinson:1987:MVH

[RJH

+

87] Craig S. Robinson, Leith

Johnson, Rob ert J. Horning, Russell W. Mason,

Mark A. Ludwig, Ho w ell R.

F elsen thal, Thomas O.

Mey er, and Thomas V.

Sp encer. A midrange VLSI

Hewlett–P ac k ard Precision

Arc hitecture computer.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(9):26–34, Septem b er 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Raak:1994:BSC

[RK94a] Gerald I. Raak and Chris-

topher P

. J. Kelly

. Built-

in self-test and calibration

for a scanning analog-to-

digital con v erter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):25–

29, Octob er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94oct/

oct94_25.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-94.html .

Raak:1994:SHC

[RK94b] Gerald I. Raak and Chris-

topher P

. J. Kelly

. Side-

bar: A hierarc h y of calibra-

tion commands. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(5):28,

Octob er 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Reusser:1986:HOS

[RL86] Gertrude G. Reusser and

Donald C. Loughry

. Hewlett–

P ac k ard and the Op en Sys-

tems In terconnection Ref-

erence Mo del. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(10):4–5,

Octob er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Reed:1992:AME

[RL92] Douglas J. Reed and

T erry M. Lam brigh t. Ad-

hesiv e material and equip-

men t selection for the HP

DeskJet 500C/DeskW riter

C color prin t cartridge.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(4):84–86, August 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ranganath:1995:MQW

[RLB

+

95] Tirumala R. Ranganath,

Mic hael J. Ludo wise, P a-

tricia A. Bec k, Dennis J.

Deric kson, William H.

P erez, Tim L. Bagw ell, and

Da vid M. Braun. Multi-

quan tum-w ell ridge w a v eg-

uide lasers for tunable

external-ca vit y sources.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(1):20–26, F ebruary 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_20.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Reese:1988:MHP

[RM88] P aul S. Reese and Mark E.

Ma y otte. Managing HP

PCDS with the Design Sys-

tem Manager. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(1):71–76,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Robrish:1995:DPN

[RMVT95] P eter R. Robrish, Christo-

pher J. Madden, Rory L.

V anT uyl, and William R.

T rutna, Jr. Design and

p erformance of a narro w-

band V

CO at 282 THz.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 46

(1):63–66, F ebruary 1995.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_63.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Rohdin:1998:MGL

[RNR

+

98] Hans Rohdin, Av elina

Nagy

, Virginia Robbins,

Ch ung-Yi Su, Arlene S.

W akita, Judith Seeger,

T on y Hw ang, P atric k

Ch y e, P aul E. Gregory ,

Sandeep R. Bahl, F or-

rest G. Kellert, La wrence G.

Studebak er, Donald C.

D’Av anso, and Sigurd

Johnsen. 0.1-micrometer

gate-length AlInAs/GaInAs/

GaAs MODFET MMIC

pro cess for applications in

high-sp eed wireless com-

m unications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(1):??,

F ebruary 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98feb/fe98a4.htm .

Rush:1986:D AS

[R O86] Kenneth Rush and Dann y J.

Oldfield. A data ac-

quisition system for a 1-

GHz digitizing oscilloscop e.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(4):

4–11, April 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Rahmat:1997:OIG

[R O97] K. Rahmat and So o-Y oung

Oh. Optimization of in-

terconnect geometry for

high-p erformance micro-

pro cessors. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):78–

83, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a13.htm .

Robinson:1979:AME

[Rob79] C. Robinson, Jr. Adapt-

ing the Multiprogramming

Executiv e to a new hard-

w are en vironmen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(9):7–8,

Septem b er 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Rob erts:1982:ITS

[Rob82a] Ric hard J. Rob erts. An

in tegrated test set for mi-

cro w a v e radio link base-

band analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 33(4):3–7, April

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Rob ertson:1982:IAP

[Rob82b] R. A. Rob ertson. An im-

pro v ed A

C p o w er switc h.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 33(12):

34–40, Decem b er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Rob erts:1992:IED

[Rob92] D. C. Rob erts. In tegrat-

ing an electronic dictionary

in to a natural language

pro cessing system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(3):54–

65, June 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ro esner:1995:PDM

[Ro e95] Arlen L. Ro esner. Pro d-

uct design of the Mo del

712 w orkstation and exter-

nal p eripherals. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(2):75–

78, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_75.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Ro eca:1996:P AA

[Ro e96] Jeffrey E. Ro eca. Proto-

t yp e analyzer arc hitecture.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

15–21, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Rose:1994:DMP

[R OKH94] Gary P

. Rose, Jeffery T.

Oesterle, Joseph E. Kasp er,

and Rob ert J. Hammond.

Dev elopmen t of a m ultime-

dia pro duct for HP w ork-

stations. Hewlett-Pack-ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(2):6–

9, April 1994. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/94apr/6to9.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-4-94.html .

Rometsc h:1991:VSN

[Rom91] Rainer Rometsc h. A v ery

small nonin v asiv e blo o d

pressure measuremen t de-

vice. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):25–26, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Rosen b erg:1988:HES

[Ros88] Stev en T. Rosen b erg. HP-

RL: an exp ert systems lan-

guage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(4):57–65, August

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Roth:1970:DF A

[Rot70] P

. R. Roth. Digital F ourier

analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 21(10):2–9, June

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

corrections b y means of

pro cessing: theory and ap-

plications. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(12):21–23, 25–27,

Decem b er 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ring:1997:NSQ

[R WT97] William S. Ring, Si-

mon J. W rathall, and

Adrian J. T a ylor. 1300-

nm strained quan tum w ell

lasers for fib er-optic com-

m unications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(5):??, De-

cem b er 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97dec/de97a8.htm .

Ritzmann:1995:UIC

[R WW95] Alwin Ritzmann, Klaus

Witt, and H. Wiedero der.

A user in terface for capil-

lary electrophoresis. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

44–49, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_44.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Ry an:1995:DDB

[Ry a95] R. E. Ry an. Design and

dev elopmen t of a 120-MHz

bus in terface blo c k using

standard cells and auto-

matic place and route to ols.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

92–95, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_92.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Rytand:1977:OIL

[Ryt77] W. A. Rytand. OPNODE:

in teractiv e linear circuit

design and optimization.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(7):

28–31, Marc h 1977. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Stettiner:1980:HR T

[SA80] R. L. Stettiner and G. L.

Adleman. High-sp eed

raster tec hnique pro vides

flexible displa y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(11):11–

15, No v em b er 1980. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sorden:1982:WRH

[SA82] James L. Sorden and

Mark S. Allen. W a v e-

form recording with a high-

dynamic-p erformance in-

strumen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(11):3–9,

No v em b er 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sa y ed:1991:HMS

[SA91] Mohamed M. Sa y ed and

Gio v onnae F. Anderson.

50-to-110-GHz high-p erformance

millimeter-w a v e source mo d-

ules. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(2):50–64, April

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Safai:1996:CTI

[Saf96] F ereydo on Safai. Cy-

cle time impro v emen t for

F uji IP2 pic k-and-place

mac hines. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(4):80–

83, August 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/aug96/tc-08-

96.htm; http://www.

hp.com:80/hpj/aug96/augart8.

htm .

Sak akihara:1978:DS

[Sak78] P

. M. Sak akihara. Dis-

tributed systems/3000.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(7):

7–14, Marc h 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Shannon:1973:SSV

[SAMS73] R. M. Shannon, K. L. As-

trof, M. S. Marzalek, and

L. C. Sanders. A solid

state VHF signal genera-

tor for to da y’s exacting re-

quiremen ts. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(6):2–13,

F ebruary 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sanders:1972:AR

[San72] S. N. Sanders. Automat-

ing the 10-MHz-to-18-GHz

receiv er. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(6):10–13,

F ebruary 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sanc hez:1986:A CL

[San86] Jorge Sanc hez. Analog

c hannel for a lo w-frequency

w a v eform recorder. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(1):

32–35, Jan uary 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

San thanam:1992:RRP

[San92] V. San thanam. Register

reasso ciation in P

A-RISC

compilers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(3):33–38, June

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sap onas:1977:FMA

[Sap77] T. A. Sap onas. Firm-

w are of a micropro cessor

analyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(5):12–15, Jan uary

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sp encer:1998:ADT

[SAS98] T. M. Sp encer, P

. M. An-

derson, and D. Sw eetser.

Adv anced displa y tec hnolo-

gies on HP-UX w orksta-

tions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(2):46–??, Ma y

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98may/tc-05-98.htm .

Sa y ed:1980:F CH

[Sa y80] M. M. Sa y ed. 40-GHz

frequency con v erter heads.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(4):

14–19, April 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1980:IDM

[SB80] D. E. Smith and T. L.

Bro wn. Industrial dis-

tance meter applications.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(6):

11–19, June 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sheno y:1983:ITI

[SB83] A. K. Sheno y and C. M.

Birc her. In tegrated to ols

impro v e programmer pro-

ductivit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(2):30–36,

F ebruary 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hmidt:1984:CGD

[SB84] Daniel G. Sc hmidt and

M. K. Bo w en. Color graph-

ics displa y for an engi-

neering w orkstation (and

detac hing the k eyb oard).

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 35

(5):12, 14–15, Ma y 1984.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Simon:1985:VDH

[SBB85] Jean-Jacques Simon, F. Bar-

but, and R. Braban t. VLSI

design in the HP 2392A

terminal. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(4):9–16, April

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Scott:1997:FSP

[SBK

+

97] A. P

. Scott, K. P

. Burkhart,

A. Kumar, R. M. Blum-

b erg, and G. L. Ranson.

F our-w a y sup erscalar P A-

RISC pro cessors. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(4):8–15,

August 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/four_

way_superscalar.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

97aug/au97a1.htm .

Siew ell:1985:TOP

[SBM85] Gary L. Siew ell, William R.

Bouc her, and P aul H. Mc-

Clelland. The ThinkJet

orifice plate: a part with

man y functions. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(5):33–

37, Ma y 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sn yder:1983:UIQ

[SC83a] Ric hard A. Sn yder and

Ric hard J. Conrad. Ul-

trasound image qualit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 34

(10):34–38, Octob er 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sw ain:1983:NFM

[SC83b] Ho w ard L. Sw ain and

Ric k M. Co x. Noise fig-

ure meter sets records for

accuracy

, rep eatabilit y , and

con v enience. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(4):23–25, 27,

29–34, April 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sno ok:1989:DHP

[SC89] Douglas R. Sno ok and

G. Stephen Curtis. De-

sign of a high-p erformance

pulse mo dulation system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 40

(5):51–59, Octob er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sc hmidhauser:1970:MNT

[Sc h70] R. Sc hmidhauser. Mea-

suring nanosecond time in-

terv als b y a v eraging. what

kind of resolution can y ou

get and ho w do y ou get

it? what ab out accu-

racy? Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 21(8):11–13, April

1970. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hneider:1973:HAM

[Sc h73] R. F. Sc hneider. A high-

p erformance automatic mi-

cro w a v e coun ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 24(8):2–9, April

1973. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hrenk er:1975:F CH

[Sc h75] H. Sc hrenk er. Flo w con-

trol in high-pressure liquid

c hromatograph y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 27(2):17–24,

Octob er 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc h ultz:1976:RMB

[Sc h76] J. T. Sc h ultz. Real-time

m ulti-user BASIC. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(5):

19–24, Jan uary 1976. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sc hmidt:1978:DPD

[Sc h78a] L. A. Sc hmidt. Design-

ing programmable digital

filters for LSI implemen-

tation. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(13):15–23,

Septem b er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc h w ager:1978:HDS

[Sc h78b] A. O. Sc h w ager. The

Hewlett–P ac k ard distributed

system net w ork. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(7):2–6,

Marc h 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hlotzhauer:1979:USA

[Sc h79] E. O. Sc hlotzhauer. User-

orien ted soft w are for an

automatic circuit-b oard

tester. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(3):22–27, Marc h

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hneider:1980:MCM

[Sc h80] R. F. Sc hneider. Mi-

cro w a v e coun ter measure-

men ts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(4):23–25, April

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hrenk er:1984:MPP

[Sc h84] Helge Sc hrenk er. Mobile

phase preheater ensures

precise con trol of LC col-

umn temp erature. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(4):24–

26, April 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hlater:1986:W GD

[Sc h86] Ro dney T. Sc hlater. W a v e-

form graphics for a 1-

GHz digitizing oscilloscop e.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(4):

20–25, April 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc h w eik ardt:1987:A TO

[Sc h87] Horst Sc h w eik ardt. An ac-

curate t w o-c hannel opti-

cal a v erage p o w er meter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(2):

8–12 (or 8–11??), F ebruary

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc harrer:1993:MDO

[Sc h93a] John A. Sc harrer. An

8-Gigasample-p er-Second

mo dular digitizing oscillo-

scop e system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(5):6–10,

Octob er 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hmidt:1993:HOR

[Sc h93b] Siegmar Sc hmidt. High-

p erformance optical return

loss measuremen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):79–82,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hroath:1993:CMS

[Sc h93c] Leonard T. Sc hroath. Con-

figuration managemen t for

soft w are tests. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(3):53–

59, June 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hneider:1995:SIH

[Sc h95] W erner Sc hneider. Sam-

ple injection in HP CE

(Hewlett–P ac k ard capillary

electrophoresis). Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

32–35, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_32.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html.

Sc hnaible:1996:NDL

[Sc h96] Mark P

. Sc hnaible. A nor-

malized data library for

protot yp e analysis. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

30–37, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Sc h w ering:1997:A TE

[Sc h97] J¨ org Sc h w ering. An auto-

mated test ev aluation to ol.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(3):

103–108, June 1997. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97jun/

ju97a14.htm .

Sc herer:1981:LRS

[SCI

+

81] D. Sc herer, B. S. Chan,

F. H. Iv es, W. J. Crilly ,

Jr., and D. W. Mathiesen.

Lo w-noise RF signal gen-

erator design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(2):12–22,

F ebruary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Small:1978:ELL

[SD78] C. T. Small and A. J. DeVilbiss. En try lev el logic

state analyzer has high-

lev el capabilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(6):21–27,

F ebruary 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Szeto:1982:DMS

[SD82] Christina M. Szeto and

Mic hael C. Detro. Displa y

and mass storage for w a v e-

form recording. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(11):34–

36, No v em b er 1982. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sw edb erg:1995:ICT

[SD95] Sally A. Sw edb erg and

Monik a Dittmann. The im-

pact of column tec hnology

on protein analysis b y cap-

illary electrophoresis: Sur-

face coatings and analyti-

cal approac hes for assess-

men t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(3):57–61, June

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95jun/jun95_57.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-06-95.html.

p any, 27(12):2–7, August

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sharrit:1978:DSM

[Sha78a] D. D. Sharrit. Design-

ing serviceabilit y in to the

Mo del 8568 A sp ectrum

analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(10):20–

21, 23–24, June 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Shatzer:1978:DS

[Sha78b] R. R. Shatzer. Distributed

systems/1000. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(7):15–20,

Marc h 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Shafer:1985:DF C

[Sha85] Jimm y L. Shafer. Dig-

ital formatting and con-

trol electronics for half-inc h

tap e data storage. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(3):19–24,

Marc h 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Shac kleford:1989:NDS

[Sha89] J. Barry Shac kleford. Neu-

ral data structures: pro-

gramming with neurons.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(3):

69–78, June 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Shan:1998:TDR

[Sha98] J. Z. Shan. A the-

oretical deriv ation of re-

lationships b et w een fore-

cast errors. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 49(2):82–

??, Ma y 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98may/tc-05-98.htm .

Stew art:1982:HDI

[SHB

+

82] Don D. Stew art, Rob ert J.

Horning, Ken L. Burgess,

Ronald G. Rogers, and

James W. McLucas. Hard-

w are design for an in-

tegrated instrumen tation

computer system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 33(5):7–17, Ma y

1982. CODEN HPJO AX.

Smith:1984:CMS

[SHB84] Donald J. Smith, John-

nie L. Hanco c k, and

Thomas K. Bohley

. Coun ter

mo dule simplifies measure-

men ts on complex w a v e-

forms. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(6):33–40, June

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Shergalis:1971:AF O

[She71] L. D. Shergalis. As-

tronomers find optical tim-

ing of pulsars more ac-

curate. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 22(8):12–13, April

1971. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sheers:1996:HOE

[She96] Kenneth R. Sheers. HP

Op enView ev en t correla-

tion services. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(5):31–42,

Octob er 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com:

80/hpj/oct96/oc96a4.htm .

Sho wman:1989:OUI

[Sho89] P eter S. Sho wman. An

ob ject-based user in terface

for the HP NewW a v e en vi-

ronmen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):9–17, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Shrev e:1982:SPU

[Shr82] William R. Shrev e. Sig-

nal pro cessing using surface

acoustic w a v es. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(1):3–8,

Jan uary 1982. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sagun:1988:DCS

[SIBH88] Wilfredo T. Sagun, F red H.

Iv es, Gary L. Baldwin,

and Thomas Hornak. A

125-MHz 12-bit digital-to-

analog con v erter system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(2):

78–85, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Simms:1994:AST

[Sim94a] Mark J. Simms. Au-

tomatic state table gen-

eration. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):21–

26, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_21.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Simms:1994:USM

[Sim94b] Mark J. Simms. Using state

mac hines as a design and

co ding to ol. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):27–

32, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_27.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Sasaki:1975:MCM

[SJ75] G. D. Sasaki and L. P .

Johnson. Minimal cost

measuring instrumen ts for

systems use. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(5):18–??,

Jan uary 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sasaki:1980:AMH

[SJ80] G. D. Sasaki and R. C.

Jensen. Automatic mea-

suremen ts with a high-

p erformance univ ersal coun ter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 31

(9):21–23, 25–27, 29–31,

Septem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sung:1994:FDH

[SJ94] F rancis P

. Sung and

Mark A. Johnson. F axing

do cumen ts in HP MP o w er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

53–61, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

53to61.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Shin taku:1991:HVP

[SJL91] Larry Shin taku, M. Jer-

bic, and M. Linsley

. The

HP V ectra 486 p ersonal

computer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 42(4):69–72, Octob er

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Steinmetz:1969:RDC

[SK69] W. J. Steinmetz and R. L.

Knapp. Recording data for

computer analysis. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 20(5):

15–20, Jan uary 1969. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sap onas:1980:LDS

[SK80] T. A. Sap onas and B. W.

Kerr. Logic dev elopmen t

system accelerates micro-

computer system design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 31(10):

3–10, 12–13, Octob er 1980.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sc had:1978:MMS

[SKB78] T. Sc had, D. Kible, and

P . Brunner. 1 mHz-

to-50 MHz signal source

com bines syn thesizer ac-

curacy , m ultimo de op era-

tion, and easy program-

ming. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(16):19–27, De-

cem b er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1990:HO W

[SK G90] Catherine J. Smith, Arth ur J.

Kulak o w, and Kathleen L.

Gannon. HP Op enView

Windo ws: a user in terface

for net w ork managemen t

solutions. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(2):60–65, April 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sandb erg:1986:AME

[SKK

+

86] Gilb ert I. Sandb erg, Daryl E.

Knoblo c k, John C. Keith,

Mic hael K. Bo w en, and

Ronald P

. Dean. Adv anced

mo dular engineering w ork-

stations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(9):4–9, Septem b er

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hild:1995:ODE

[SKWR95] P eter J. Sc hild, W olf-

gang Klemm, Gerhard J.

W alz, and Hermann J.

Ruess. Op en data ex-

c hange with HP PE/

SolidDesigner. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(5):35–

50, Octob er 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95oct/

oct95_35.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

10-95.html .

Sc h w eik ardt:1993:EL T

[SL93] Horst Sc h w eik ardt and

Edgar Lec k el. External-

ca vit y laser temp erature

stabilization and p o w er

con trol. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 44(1):28–31,

F ebruary 1993. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sp encer:1995:SC

[SLM

+

95] Thomas V. Sp encer, F rank J.

Lettang, Curtis R. McAl-

lister, An thon y L. Ric-

cio, Joseph F. Orth, and

Brian K. Arnold. An

I/O system on a c hip.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(2):

36–42, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_36.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Sloan:1989:PPT

[Slo89] Susan R. Sloan. Pro cess-

ing and passiv ation tec h-

niques for fabrication of

high-sp eed InP/InGaAs/

InP mesa photo detectors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 40

(5):69–75, Octob er 1989.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Small:1975:LSA

[SM75] C. T. Small and J. S. Mor-

rill, Jr. The logic state an-

alyzer, a viewing p ort for

the data domain. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(12):2–11,

August 1975. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stone:1979:CBT

[SM79] P

. S. Stone and J. F. Mc-

Dermid. Circuit b oard test-

ing: cost-effectiv e pro duc-

tion test and troublesho ot-

ing. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories of Hewlett-Packar d Com-

p any, 30(3):2–8, Marc h

1979. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc h w ettmann:1982:IPT

[SM82] F. N. Sc h w ettmann and

J. L. Moll. IC pro-

cess tec hnology: VLSI and

b ey ond. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 33(8):3–4, August

1982. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sp eer:1986:MCL

[SM86] Martin L. Sp eer and

Nic holas P

. Mati. Mo dular

computer lo w-end pro ces-

sor b oard design. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(9):9–12,

Septem b er 1986. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1987:L WP

[SM87] Da vid L. Smith and Masahik o

Muranami. A lo w-cost

wireless p ortable prin ter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 38

(10):21–23, Octob er 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sc h w artz:1988:TPM

[SM88] Da vid J. Sc h w artz and

Alan L. McCormic k. T est-

ing and pro cess monitor-

ing for a m ultifunction syn-

thesizer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(1):77–80 (or 77–

79??), F ebruary 1988. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Smith:1991:HDH

[SMB

+

91] Mark A. Smith, Lester S.

Mo ore, Preston D. Bro wn,

James P

. Dic kie, Da vid L.

Smith, Thomas B. Lind-

b erg, and M. Jac k Mu-

ranami. Hardw are design

of the HP 48SX scien-

tific expandable calculator.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 42(3):

25–34, June 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Strohmeier:1995:NHC

[SMD95] F red Strohmeier, A. Maute,

and R. Din ter. A new

high-p erformance capillary

electrophoresis instrumen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

10–19, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_10.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Stone:1985:IPH

[SMGR85] Martin L. Stone, P eter L.

Ma, Jeffery W. Gro enk e,

and T o dd L. Russell. An

in telligen t plotter for high-

throughput, unattended

op eration. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 36(4):25–29, April

1985. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Slater:1986:AEA

[SMH86] Lynn R. Slater, Jr.,

Craig M. Myles, and

Keith A. Harrison. Aida:

an exp ert assistan t for

dump readers. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):34–

41, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Smith:1969:HTR

[Smi69] J. H. Smith. High-

resolution time-domain re-

flectometry with a p ortable

30-lb instrumen t. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(13):8–14,

Septem b er 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1973:HPF

[Smi73] D. H. Smith. High p erfor-

mance flame-ionization de-

tector system for gas c hro-

matograph y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 24(7):2–10,

Marc h 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1977:LSA

[Smi77] J. H. Smith. A logic state

analyzer for micropro cessor

systems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(5):2–11, Jan uary

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Smith:1979:SLF

[Smi79] R. L. Smith. A small,

lo w-cost 12-megab yte fixed

disc driv e. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(7):11–

12, July 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1980:EDM

[Smi80] D. E. Smith. Electronic dis-

tance measuremen t for in-

dustrial and scien tific ap-

plications. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 31(6):3–11, June

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Smit:1984:HAH

[Smi84a] P aul R. Smit. A h y-

phenation algorithm for

HPW ord. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(9):26–30,

Septem b er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1984:MDL

[Smi84b] James H. Smith. Me-

c hanical design of a large

disc driv e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(1):20–22, Jan uary

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Smith:1994:DO A

[Smi94] Dex Smith. Dev eloping

online application help.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

90–95, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

90to95.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Straton:1984:HTI

[SMK84] P eter R. Straton, Scott R.

McClelland, and Thomas E.

Kilb ourn. The HP 150

T ouc hscreen: an in ter-

activ e user input device

22–24, Ma y 1982. CODEN

HPJO AX.

Sa y ed:1988:MSI

[SR88] Mohamed M. Sa y ed and

John R. Regazzi. Millimeter-

w a v e sources and instru-

men tation. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(2):6–7, 9–

11, April 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sk eie:1995:HD A

[SR95] T om A. Sk eie and Mic hael R.

Rusnac k. HP disk ar-

ra y: Mass storage fault

tolerance for PC serv ers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(3):

71–81, June 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95jun/

jun95_71.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

06-95.html .

Sc h wieb ert:1982:EIF

[SS82] Erwin H. Sc h wieb ert and

P aul R. Sp encer. Electro-

static image formation in

a laser prin ter. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 33(6):16–

19, June 1982. CODEN

HPJO AX.

Snell:1983:TIH

[SS83a] Sidnee Snell and Brian G.

Spreadbury

. A telephone

in terface for HP-IL con-

trollers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 34(6):5–7 (or 5–

6??), June 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Szab o:1983:RPC

[SS83b] Thomas L. Szab o and

Gary A. Sea v ey . Radi-

ated p o w er c haracteristics

of diagnostic ultrasound

transducers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(10):26–

29, Octob er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Summers:1989:HFS

[SS89] James B. Summers and

Douglas R. Sno ok. High-

sp ectral-purit y frequency

syn thesis in a micro w a v e

signal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(5):37–41,

Octob er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sp onheimer:1990:CDH

[SS90] Edw ard W. Sp onheimer

and John C. San ton. A

CD-R

OM driv e for HP

3000 and HP 9000 com-

puter systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(6):38–41, De-

cem b er 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc herer:1992:PP A

[SSMK92] Dieter Sc herer, William E.

Strasser, James D. McV ey ,

and W a yne M. Kelly

. The

p eak p o w er analyzer, a new

micro w a v e to ol. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):81–89

(or 81–83??), April 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Stew art:1981:AMI

[SSMM81] L. J. Stew art, D. W.

Sc hap er, N. J. Martini, and

H. E. Mostafa. Asp ect mi-

cropro cessor and I/O de-

sign for a drafting plotter.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 32

(11):7–11, No v em b er 1981.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Scoredos:1990:HK C

[SSV90] Eric C. Scoredos, Kim-

b erly K. Scott, and Ric hard H.

V an Gaasb ec k. HP-UX k er-

nel comm unications mo d-

ules for a card-based OSI

proto col stac k. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(4):40–49,

August 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hm uhl:1996:HPN

[SSW96] Edw ard H. Sc hm uhl, Al-

lan P

. Sherman, and Jon D.

W aisnor. HP P almV ue:

A new healthcare infor-

mation pro duct. Hewlett-

Packar d Journal: te chni-

c al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

64–69, June 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/jun96/jun96.

htm .

Sc h ultz:1975:F GA

[ST75] S. E. Sc h ultz and C. R.

T rim ble. Filling in the

gaps-mo dular accessories

for instrumen t systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(5):12–13, 15–18, Jan uary

1975. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Smith:1983:HLC

[ST83] Martin W. Smith and

Jo el D. T esler. High-

lev el language compilers for

dev eloping micropro cessor

systems. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(3):38–40, Marc h

1983. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sno ok:1984:DSB

[ST84] Matthew L. Sno ok and

Mic hael A. T esk a. Digi-

tal subsystem for a b oard

test system. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(10):14–

20, Octob er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Smith:1990:DLL

[ST90] Judith A. Smith and Bill

Thomas. Data link la y er

design and testing for the

HP OSI Express card.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(1):

45–51, F ebruary 1, 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Stallard:1977:HEP

[Sta77] S. J. Stallard. Ho w the

E-series p erformance w as

attained. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(7):20–23, Marc h

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Staas:1981:NDS

[Sta81a] G. C. Staas. New dis-

pla y station offers m ultiple screen windo ws and

dual data comm unications

p orts. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(3):3–8, Marc h

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sta v ely:1981:HLG

[Sta81b] D. J. Sta v ely . A high-

qualit y , lo w-cost graphics

tablet. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(1):15–24, Jan uary

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Starr:1987:HHI

[Sta87] Rob ert R. Starr. The

Hewlett–P ac k ard Human

In terface Link. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 38(6):8–12, June

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Stam baugh:1988:TDH

[Sta88] Lisa B. Stam baugh. T able-

driv en help screen struc-

ture pro vides on-line op-

erating man ual. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):21–24,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stedman:1974:UFM

[Ste74a] J. M. Stedman. A user-

orien ted family of minicom-

puters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 26(2):2–6, Octob er

1974. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Stefanski:1974:DR C

[Ste74b] A. Stefanski. Deriv-

ing and rep orting c hro-

matograph data with a

micropro cessor-con trolled

in tegrator. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 26(4):18–24,

Decem b er 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Steiger:1980:PH

[Ste80a] G. W. Steiger. P ac k ag-

ing the HP-41C. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(3):7–??,

Marc h 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Steiner:1980:MSS

[Ste80b] G. C. Steiner. A micro-

computer system for sp ec-

trophotometer data pro-

cessing. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(2):29–31,

F ebruary 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stew art:1980:L

[Ste80c] J. B. Stew art. The 64000

link er. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 31(10):25–26,

Octob er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Steinmetz:1981:F CP

[Ste81] J. H. Steinmetz. Flexi-

ble circuit pac k aging of a

crystal oscillator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(3):26–28,

Marc h 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Steinmetz:1983:MDF

[Ste83] Charles R. Steinmetz. Me-

c hanical design features of

the laser head. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(4):19–

20, April 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stephenson:1988:FTI

[Ste88] P aul S. Stephenson. F re-

quency and time in ter-

v al analyzer measuremen t

hardw are. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):35–41,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stearns:1989:AHN

[Ste89a] Glenn R. Stearns. Agen ts

and the HP NewW a v e

application program in-

terface. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):32–37, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Stev er:1989:DDM

[Ste89b] Scott D. Stev er. An 8.5-

digit digital m ultimeter ca-

pable of 100000 readings

p er second and t w o-source

calibration. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(2):6–7, April

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Stolte:1990:IOL

[STE90] D. C. Stolte, B. A. Thomp-

son, and D. Ellis. In te-

grating the optical library

unit in to the HP-UX op-

erating system. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 41(6):11–12,

Decem b er 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stew art:1998:HSL

[Ste98] James W. Stew art. HP

SnapLED: LED assemblies for automotiv e sig-

nal ligh ting. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 50(1):1–??,

No v em b er 1998. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/98nov/tc-11-98.htm .

Stic k el:1977:NDD

[Sti77] H. P

. Stic k el. New 50-

Megab yte disc driv e: high

p erformance and reliabil-

it y from high-tec hnology

design. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(12):2–12, 14–15,

August 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Stimple:1997:TED

[Sti97] Jim Stimple. T esting

erbium-dop ed fib er am-

plifiers. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 48(5):??, Decem b er

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97dec/de97a12.htm .

Smith:1988:DCG

[STMM88] James C. Smith, Da vid C.

T rib olet, Hatem E. Mostafa,

and Emil Maghakian. De-

v elopmen t of a color graph-

ics prin ter. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 39(4):16–21,

August 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sto c kw ell:1974:PPC

[Sto74] R. K. Sto c kw ell. Program-

ming the p ersonal com-

puter (HP-65). Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 25(9):8–14, Ma y

1974. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sto ec k er:1996:HO A

[Sto96] P aul A. Sto ec k er. HP

Op enView agen t tester

to olkit. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 47(5):77–80, Octob er

1996. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com:80/

hpj/oct96/oc96a9.htm .

Stribling:1977:SGF

[Str77] B. C. Stribling. Sig-

nal generator features

for a micro w a v e syn the-

sizer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(3):15–16, 18–

19, 21, No v em b er 1977.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sukumar:1984:TPC

[Suk84] Sriniv as Sukumar. T ouc h-

screen P ersonal Computer

offers ease of use and flex-

ibilit y . Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(8):4–6, August

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Sc hleifer:1980:T AS

[SW80] A. Sc hleifer and B. G.

Willis. A task-orien ted

approac h to sp ectropho-

tometry

. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(2):11–17,

F ebruary 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sukumar:1981:HFS

[SW81] S. Sukumar and J. D.

Wiese. Hardw are and firm-

w are supp ort for four vir-

tual terminals in one dis-

pla y station. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(3):13–15,

Marc h 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sismilic h:1986:ICG

[SW86] Rob ert C. Sismilic h and

William T. W alk er. In-

teractiv e computer graph-

ics for man ual instrumen t

con trol. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(5):17–23, 26, Ma y

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Spilman:1989:HNE

[SW89] Vic ky Spilman and Eu-

gene J. W ong. The

HP NewW a v e en vironmen t

help facilit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(4):43–47,

August 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc hrenk er:1990:QEL

[SW90a] Helge Sc hrenk er and W olf-

gang Wilde. Qualit y engi-

neering for a liquid c hro-

matograph y system. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(2):

11–16, April 1, 1990. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Strohmeier:1990:FPS

[SW90b] F red Strohmeier and Klaus

Witt. Flexible, precise

solv en t deliv ery for liquid

c hromatograph y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 41(2):24–29, 31–

35, April 1, 1990. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sc h uster:1991:PFT

[SW91] Otto Sc h uster and Joac him

W eller. Pro duction and fi-

nal test of the HP com-

p onen t monitoring system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(4):52–54, Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Sw eetser:1981:DTS

[Sw e81] D. J. Sw eetser. Designing

testabilit y and serviceabil-

it y in to the 9915A. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(7):27–

28, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sw erlein:1989:P A V

[Sw e89] Ronald L. Sw erlein. Pre-

cision A C v oltage measure-

men ts using digital sam-

pling tec hniques. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(2):15–

21, April 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Sw enson:1996:CAS

[Sw e96] Jill E. Sw enson. Construct-

ing an application serv er.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 47(3):

T emple:1983:DSB

[T em83] Y. T emple. Device-

indep enden t soft w are for

business graphics. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(11):3–4,

No v em b er 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T erry:1978:VLP

[T er78] F. D. T erry . V ersatile

400-Ipm line prin ter with

a friction-free mec hanism

that assures long life. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(15):

20–22, No v em b er 1978.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T uc k er:1981:VD A

[TH81] M. G. T uc k er and W. J.

Ha ydamac k. VLSI de-

sign and art w ork v erifi-

cation. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 32(6):25–29, June

1981. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Tha y er:1989:CV G

[Tha89] Larry J. Tha y er. Cus-

tom VLSI in the 3D graph-

ics pip eline. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 40(6):74–77, De-

cem b er 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T an:1995:SEL

[THHW95] Mic hael R. T. T an, Ken-

neth H. Hahn, Y u-Min D.

Houng, and Shih-Y uan

W ang. Surface emitting

laser for m ultimo de data

link applications. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 46(1):67–

71, F ebruary 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95feb/

feb95_67.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

02-95.html .

Thompson:1972:NFM

[Tho72] L. Thompson. A new fiv e-

digit m ultimeter that can

test itself. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 23(12):7–12, August

1972. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Thomason:1977:ESS

[Tho77] J. L. Thomason. Expand-

ing syn thesized signal gen-

eration to the micro w a v e

range. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 29(3):2–8, No v em b er

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Thomas:1980:PSL

[Tho80] P

. L. Thomas. A pro-

grammable selectiv e lev el

meter (w a v e analyzer) with

syn thesized tuning, au-

toranging, and automatic

calibration. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 31(5):3–8, Ma y

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Thompson:1988:MSA

[Tho88] Kenneth S. Thompson.

Multifunction syn thesizer

applications. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(1):73–76,

F ebruary 1988. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Throne:1968:RFS

[Thr68] D. H. Throne. A rubidium-

v ap or frequency standard

for systems requiring su-

p erior frequency stabilit y .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 19(11):

8–14, July 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Tighe:1996:UU

[Tig96] P eter G. Tighe. Usable

usabilit y . Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 47(6):88–93, De-

cem b er 1996. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Tivig:1991:GTP

[Tiv91] Gerhard Tivig. Globaliza-

tion to ols and pro cesses in

the HP Comp onen t Mon-

itoring System. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):37–40 (or

37–39??), Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T uttle:1989:VNT

[TL89] Myron R. T uttle and

Dann y Lo w. Videoscop e:

a nonin trusiv e test to ol

for p ersonal computers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 40(3):

58–64, June 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T an:1998:ESC

[TLCB98] Ningxia T an, Kenneth

H. H. Lim, Bernard Chin,

and An thon y J. Bourdil-

lon. Engineering surfaces

in ceramic pin grid arra y

pac k aging to inhibit ep o xy

bleeding. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(3):81–??, August

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98aug/tc-08-98.htm .

Tivig:1991:PMH

[TM91] Gerhard Tivig and Wil-

helm Meier. P atien t moni-

tor h uman in terface design.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(4):29–36, Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Thatc her:1997:DST

[TOB97] T. J. Thatc her, M. M.

Oshima, and C. Botelho.

Designing, sim ulating, and

testing an analog phase-

lo c k ed lo op in a digital en-

vironmen t. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):84–

88, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a14.htm .

T o epp en:1986:DOU

[T o e86] Derek E. T o epp en. 1-

GHz digitizing oscilloscop e

uses thic k-film h ybrid tec h-

nology

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 37(4):33–36, April

1986. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

T o epp en:1997:A CD

[T o e97] D. E. T o epp en. Acquisition

clo c k dithering in a digi-

tal oscilloscop e. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):26–

28, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a5.htm .

T ong:1985:AMS

[T on85] Gary L. T ong. Audio mo d-

ulation section for an RF

signal generator. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(12):31–

35, Decem b er 1985. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T opham:1989:MDN

[T op89] Andrew D. T opham. Me-

c hanical design of a new

quarter-inc h cartridge tap e

driv e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(4):67–73, August

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

T a ylor:1979:MDH

[TPG79] P

. N. T a ylor, A. T. P are,

and J. R. Groff. Man-

aging data: HP 300 files

and data bases. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 30(6):16–

19, June 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T rego:1978:PPI

[T re78] M. P . T rego. Plotter/

prin ter in terface languages:

HP-GL and ASCI I. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(13):

26, Septem b er 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T rib olet:1985:HXS

[TRH85] Da vid C. T rib olet, Ken-

neth A. Regas, and Thomas J.

Halp enn y . The HP 7550A

X-Y serv o: state-of-the-art

p erformance on a budget.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 36(4):

31–34, April 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T ak agi:1982:PSM

[TST82] S. T ak agi, H. Sak a y ori, and

T. T ak eda. Programmable

stim ulus/measuremen t units

simplify device test setups.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 33

(10):15–20, Octob er 1982.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Thompson:1992:AMO

[TSv92] Mic hael E. Thompson,

Gregson P

. Siu, and

Jonathan v an den Berg.

An arc hitecture for migrat-

ing to an op en systems

solution. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(6):109–114, De-

cem b er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Tiefert:1981:VPM

[TTML81] K. H. Tiefert, Dah W en

Tsang, R. L. My ers, and

V. Li. The v ertical p o w er

MOSFET for high-sp eed

p o w er con trol. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(8):18–23,

August 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T uc k er:1995:HTI

[T uc95] S. P aul T uc k er. HP

T eleShare: In tegrating

telephone capabilities on

a computer w orkstation.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(2):

69–74, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_69.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html.

T ung:1974:CFP

[T un74] C. C. T ung. The ‘p er-

sonal computer’: A fully

programmable p o c k et cal-

culator. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 25(9):2–7, Ma y 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T uttle:1972:STO

[T ut72] R. K. T uttle. The syn-

thesized test oscillator —

a new signal source for

the 0.1 Hz—13 MHz range.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 23(11):

2–8, July 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

T osc hi:1976:AMF

[TW76] E. A. T osc hi and T. W atan-

ab e. An all-semiconductor

memory with fault de-

tection, correction, and

logging. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 27(12):8–13, August

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

T ran:1990:HIO

[TW90] Mydung Thi T ran and

Da vid G. W athen. The HP

IVI ob ject-orien ted to olkit.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 41

(5):11–20, Octob er 1990.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

T uttle:1993:HUV

[TW CD93] Myron R. T uttle, Ken-

neth M. Wilson, Sam uel H.

Chau, and Y ong Deng. The

HP Ultra V

GA graphics

b oard. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(3):31–41, June

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

T rutna:1993:REL

[TZ93] William R. T rutna, Jr. and

P aul Zorab edian. Researc h

on external-ca vit y lasers.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(1):35–38, F ebruary 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Uebbing:1977:SSA

[UAH77] J. T. Uebbing, P

. B.

Ashkin, and H. L. Hines. A

small, solid-state alphan u-

meric displa y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 28(8):13–

20, April 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Ure:1992:MMC

[UAH

+

92] Sp encer M. Ure, Kevin W.

Allen, Anna M. Hargis,

Sam uel K. Hammel, and

P aul Ro eb er. Meeting

man ufacturing c hallenges

for P

A-RISC w orkstations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(4):49–54, August 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ujv arosy:1994:FDD

[Ujv94] Damon R. Ujv arosy . F ast

DDS-2 digital audio tap e

driv e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):6–11,

Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_6t.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Uebbing:1981:HSM

[UL W81] J. J. Uebbing, D. L. Lu-

bin, and E. G. W ea v er, Jr.

Handheld scanner mak es

reading bar co des easy and

inexp ensiv e. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(1):3–10,

Jan uary 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Un ter:1968:F CF

[Un t68] B. D. Un ter. F ully cal-

ibrated frequency-domain

measuremen ts. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 19(12):27–

??, August 1968. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Upham:1988:MDE

[Uph88] Herb ert L. Upham. Millimeter-

w a v e detectors extend

range of scalar net w ork an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(2):31–34, April

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Upshinsky:1971:HMN

[Ups71] S. Upshinsky

. Ho w to

mak e a n uclear sp ectrum

hold still. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 22(8):9–11, April

1971. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Urquhart:1972:NML

[Urq72] R. Urquhart. A new mi-

cro w a v e link analyzer with

high-frequency test tones.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 24

(1):8–9, Septem b er 1972.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Urquhart:1976:ASL

[Urq76] J. R. Urquhart. An auto-

matic selectiv e lev el mea-

suring set for m ultic hannel

comm unications systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(5):

2–7, Jan uary 1976. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Ujv arosy:1979:PEE

[US79] D. R. Ujv arosy and D. T.

Shaffer. Pro cessor enhance-

men ts expand memory

(Hewlett–P ac k ard 9835A/B

desktop computer). Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 30(5):

13–15, Ma y 1979. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Uhling:1993:RA O

[US93] Thomas F. Uhling and

John R. Sterner. A rugged

2.5-GHz activ e oscilloscop e

prob e. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):31–37, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

V anBrun t:1974:CPS

[V an74] R. C. V an Brun t. A com-

puter p o w er system for sev ere op erating conditions.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 26

(2):21–24, Octob er 1974.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

V anBree:1977:CDC

[V an77a] K. A. V an Bree. A

con troller for the dynamic

compiler. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(11):21–23, July

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

V anBree:1977:SCS

[V an77b] K. A. V an Bree. Small

computer system supp orts

large-scale m ulti-user APL.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 28(11):

2–5, July 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

V anDyk e:1977:DIC

[V an77c] E. J. V an Dyk e. A

dynamic incremen tal com-

piler for an in terpretiv e lan-

guage. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 28(11):17–20, July

1977. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W alk er:1976:DPS

[W al76] H. P . W alk er. Design-

ing precision in to a selec-

tiv e lev el measuring set.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 27(5):

8–12, Jan uary 1976. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W ang:1988:DHW

[W an88] Scott W. W ang. Disc-

less HP-UX w orkstations.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 39(5):

6–9, Octob er 1988. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W are:1972:TDR

[W ar72] G. A. W are. Time do-

main reflectometry in nar-

ro wband systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(7):2–7,

Marc h 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W ard:1986:UQM

[W ar86] William T. W ard. Us-

ing qualit y metrics for crit-

ical application soft w are.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 37(3):

28–31, Marc h 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W ard:1989:SDP

[W ar89] William T. W ard. Soft-

w are defect prev en tion us-

ing McCab e’s complexit y

metric. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(2):64–69, April

1989. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W ard:1991:CR C

[W ar91] William T. W ard. Cal-

culating the real cost of

soft w are defects. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):55–58 (or

55–57??), Octob er 1991.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W ard:1992:DTD

[W ar92] Kenneth A. W ard. Digi-

tal test dev elopmen t soft-

w are for a VXIbus tester.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 43(2):

69–74, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W arn tjes:1997:OL T

[W ar97a] S. B. W arn tjes. An

oscilloscop e-lik e logic tim-

ing analyzer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):29–

33, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a6.htm .

W arn tjes:1997:SSR

[W ar97b] S. B. W arn tjes. Sustained

sample rate in digital os-

cilloscop es. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(2):23–

25, April 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97apr/ap97a4.htm .

W asinger:1980:IH

[W as80] G. F. W asinger. In-

terfacing the 3820A via

the HP-IB. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 31(9):18–19,

Septem b er 1980. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W atts:1981:UAD

[W at81] K. F. W atts. A unify-

ing approac h to designing

for reliabilit y . Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(7):24–

25, July 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W aters:1987:DRN

[W at87a] Geoffrey W aters. A digi-

tal radio noise and in ter-

ference test set. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(7):19–

26, July 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W atkins:1987:SA U

[W at87b] Marvin L. W atkins. Soft-

w are arc hitecture and the

UNIX op erating system:

an in tro duction to in terpro-

cess comm unication. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(6):

26–36, June 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W atkins:1988:A UL

[W at88] Marvin L. W atkins. Adapt-

ing UNIX logon mec ha-

nisms to automation appli-

cations. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 39(2):39–47, April

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W ec hsler:1984:NHC

[W AZH84] Susan L. W ec hsler, S. Ab ell,

N. Zelle, and J. Hun t. A

new handheld computer

for tec hnical professionals

(HP-71B). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 35(7):3–10, July

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Wilbs:1983:HSA

[WB83a] Andreas Wilbs and Klaus-

P eter Behrens. A high-

sp eed system for A

C para-

metric digital hardw are

analysis. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(7):3–7, July 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W uerz:1983:DMS

[WB83b] L. J. W uerz and C. Burns.

Dimensional metrology

soft w are eases calibration.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 34(4):

4–5, April 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W righ t:1989:RRE

[WB89] Larry R. W righ t and Don-

ald T. Boro wski. Reducing

radiated emissions in the

p erformance signal genera-

tor family

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(5):59–68 (or 59–

65??), Octob er 1989. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Witten:1990:HI I

[WB90] Stev en P

. Witten and

Hai-W en L. Bienz. HP

IVIBuild: in teractiv e user

in terface builder for HP

IVI. Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information

fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

41(5):32–38, Octob er 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W atkins:1984:HDH

[WBSC84] J. E. W atkins, P

. A. Bro wn,

G. Sy eman, and S. E. Car-

rier. Hardw are design of

the HP 150 P ersonal Com-

puter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(8):25–30, August

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Wilson:1994:FIO

[W CH94] Mic hael R. Wilson, Lori A.

Co ok, and Stev en P .

Hieb ert. A fast and in-

tuitiv e online help sys-

tem: WYSIWYG prin t-

ing in an X application.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

79–89, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

79to89.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Wylegala:1987:A TS

[W CT87] Thomas B. Wylegala,

Long C. Cho w, and Randy J.

T eegarden. An automated

test system for the first

HP Precision Arc hitecture

computers. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(3):18–

20, Marc h 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Witte:1984:ANA

[WD84] Rob ert A. Witte and

Jerry W. Daniels. An

adv anced 5-Hz-to-200-MHz

net w ork analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(11):4–16,

No v em b er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Wiese:1984:LLF

[WDDH84] Axel Wiese, Bernhard

Dehmer, Thomas D¨ orr,

and Guen ter H¨ osc hele. A

lo w-cost LC filterphoto-

metric detection system.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(4):

26–30, April 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W ec hsler:1987:HBC

[W ec87] Susan L. W ec hsler. A hand-

held Business Consultan t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(8):

4–10, August 1987. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W ec hsler:1988:CTV

[W ec88] Mark W ec hsler. Character-

ization of time v arying fre-

quency b eha vior using con-

tin uous measuremen t tec h-

nology

. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 40(1):6–12, F ebruary

1988. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W ende:1985:SGS

[W en85] Mic hael T. W ende. Signal

generator service features

maximize uptime. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(12):10–

13, Decem b er 1985. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W estlund:1977:HPO

[W es77] R. C. W estlund. Higher

precision in oscilloscop e

measuremen ts of v ery short

time in terv als. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(4):11–17,

Decem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W esterteic her:1991:IHC

[W es91] Christoph W esterteic her.

In tro duction to the HP

comp onen t monitoring sys-

tem. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(4):6–8, 10,

Octob er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W esterteic her:1991:CMS

[WH91] Christoph W esterteic her

and W erner E. Heim. Com-

p onen t Monitoring Sys-

tem hardw are arc hitecture.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 42

(4):10–13 (or 10–12??),

Octob er 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Whatley:1968:RAL

[Wha68] L. A. Whatley

. Rapid

analysis of lo w frequency

sp ectra. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 20(4):2–7, Decem b er

1968. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W ebb:1995:HA T

[WHBP95] Stev en L. W ebb, Stev en G.

Henry

, Kevin S. Burk e, and George Prok op. HP

AccuP age 2.0: a to olkit

for high-qualit y do cumen t

scanning. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 46(4):43–50, August

1995. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

95aug/aug95_43.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-08-95.html .

W ong:1991:HLC

[WHH91] Roger W. W ong, P aul R.

Hernda y , and Daniel R.

Harkins. High-sp eed ligh t-

w a v e comp onen t analysis

to 20 GHz. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 42(1):6–13,

F ebruary 1, 1991. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W ong:1989:HLC

[WHHC89] Roger W. W ong, P aul

Hernda y , Mic hael G. Hart,

and Geraldine A. Conrad.

High-sp eed ligh t w a v e com-

p onen t analysis. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 40(3):35–

51, June 1989. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

White:1985:A TD

[Whi85] Reed I. White. Automated

test data collection for IC

man ufacturing. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 36(8):30–36,

August 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Whipple:1993:NA C

[Whi93] Da vid P

. Whipple. North

American cellular CDMA.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 44

(6):90–97, Decem b er 1993.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Wic k es:1987:ER C

[Wic87] William C. Wic k es. An

ev olutionary RPN calcu-

lator for tec hnical profes-

sionals. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 38(8):11–17, August

1987. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Wiedero der:1990:NMH

[Wie90] Herb ert Wiedero der. A

new mo dular high-p erformance

liquid c hromatograph. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 41(2):

6–10, April 1, 1990. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Williams:1978:ESC

[Wil78] R. W. Williams. Ex-

p erimen ting with satellite-

link ed computer net w orks.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 29(7):

27–32, Marc h 1978. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Wilk en:1984:THD

[Wil84] Ken t Wilk en. Tw o high-

capacit y disc driv es (HP

7933 and HP 7935). Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 35(1):

3–6, Jan uary 1984. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Williams:1997:USI

[Wil97a] S. A. Williams. Using

SoftBenc h to in tegrate het-

erogeneous soft w are de-

v elopmen t en vironmen ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 48

(1):22–27, F ebruary 1997.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97feb/

fe97a5.htm .

Wilson:1997:CSC

[Wil97b] J. B. Wilson. The C++

SoftBenc h class editor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 48

(1):12–15, F ebruary 1997.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97feb/

fe97a2.htm .

Winninghoff:1974:TM

[Win74] P

. F. Winninghoff. T ran-

sien t measuremen ts. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 25(12):

8–9, August 1974. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Winslo w:1980:PSL

[Win80] P

. D. Winslo w. Preci-

sion syn thesizer/lev el gen-

erator has high sp ectral pu-

rit y for telecomm unications

testing. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 31(5):9–11, 13, Ma y

1980. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Winston:1981:NA C

[Win81] L. E. Winston. A no v el

approac h to computer ap-

plication system design and

implemen tation. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 32(4):13–

18, April 1981. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Witte:1992:SRD

[Wit92a] R. A. Witte. Sample rate

and displa y rate in digitiz-

ing oscilloscop es. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(1):18–20 (or

18–19??), F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Witte:1992:LDO

[Wit92b] Rob ert A. Witte. Lo w-cost,

100-MHz digitizing oscil-

loscop es. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(1):6–11

(or 6–10??), F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W ong:1979:HBL

[WJ79] B. W. W ong and W. D.

Jac kson. A high-p erformance

bip olar LSI coun ter c hip us-

ing EFL and I

2

L circuits.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 30

(1):12–17, Jan uary 1979.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Willis:1980:DPH

[WJ80] B. G. Willis and G. E.

James. Design and p er-

formance of a highly in te-

grated parallel access sp ec-

trophotometer. Hewlett-

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 29(15):2–7,

No v em b er 1978. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W orrell:1992:DMF

[W or92] P aul B. W orrell. Design

of mainframe firm w are in

an op en arc hitecture en vi-

ronmen t. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 43(2):24–28, April

1992. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Wic k es:1991:HSE

[WP91] William C. Wic k es and

Charles M. P atton. The

HP 48SX scien tific expand-

able calculator: inno v ation

and ev olution. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 42(3):6–12, June

1991. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W arren:1994:DLP

[WP94a] Ric hard E. W arren and

Conrad R. Proft. Design

lev erage and partnering in

the design of a pressure

scanning analog-to-digital

con v erter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(5):35–41, Octob er

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL http://www.hp.com/hpj/

94oct/oct94_35.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-94.html .

Williams:1994:CDM

[WP94b] Mic hael K. Williams and

Andreas M. R. Pfaff. Clo c k

design and measuremen t is-

sues in P en tium systems.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 45

(6):68–77, Decem b er 1994.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_68.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Williams:1994:TMC

[WP94c] Mic hael K. Williams and

Andreas M. R. Pfaff.

T olerance mec hanisms in

clo c k distribution net-

w orks. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al infor-

mation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 45(6):70–

71, Decem b er 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94dec/

dec94_70.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

12-94.html .

Williams:1994:MFM

[WPS94] Rob ert B. Williams, Harry K.

Phinney

, and Kenneth L.

Steege. Mail facilities in

a m ultimedia en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

71–78, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

71to78.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Witt:1985:SAP

[WR85] Stephen H. Witt and

Roger W. Ruhno w. Sim-

ple arc hitecture pro vides

high p erformance for proto-

col analysis. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 36(7):12–13, 15–

18, July 1985. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W asm uth:1986:PSA

[WR86] Da vid B. W asm uth and

Bruce J. Ric hards. Pre-

dictiv e supp ort: An tici-

pating computer hardw are

failures. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 37(11):30–

33, No v em b er 1986. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Witte:1997:FIT

[WR97] R. A. Witte and W. Reid.

A family of instrumen ts

for testing mixed-signal circuits and systems. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 48(2):6–9, April

1997. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

97apr/ap97a1.htm .

W righ t:1996:PTS

[W ri96] Cary J. W righ t. Pro duc-

tion test strategy for the

HP E5200A broadband ser-

vice analyzer. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 47(6):85–

87, Decem b er 1996. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:

//hpcc997.external.hp.

com:80/hpj/dec96/tc-12-

96.htm .

Whitney:1972:PEC

[WR T72] T. M. Whitney

, F. Ro de,

and C. C. T ung. The ‘p o w-

erful p o c k etful’: an elec-

tronic calculator c hallenges

the slide rule. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 23(10):2–

9, June 1972. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/72jun/ju72a1.htm .

Wilson:1984:DSI

[WS84a] Heather Wilson and Mic hael J.

Sha w. Designing soft-

w are for the in ternational

mark et. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(9):31–35,

Septem b er 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Win ters:1984:CFD

[WS84b] Mic hael T. Win ters and

John F. Shelton. Com-

prehensiv e, friendly diag-

nostics aid A-series trou-

blesho oting (HP 1000 com-

puters). Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(2):23–26,

F ebruary 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Wheeler:1983:NDR

[WSBK83] John K. Wheeler, John R.

Sp encer, Dale R. Beucler,

and Charlie G. Kohlhardt.

128K-Bit NMOS dynamic

RAM with redundancy .

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 34

(8):20–24, August 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Wilson:1987:PSS

[WSJ87] Edw ard L. Wilson, Kelly A.

Sznaider, and Clemen Jue.

A planning solution for

the semiconductor indus-

try . Hewlett-Packar d Jour-

nal: te chnic al information fr om the lab or atories of

Hewlett-Packar d Comp any,

38(4):21–27, April 1987.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Williamson:1984:DLC

[WST84] Donald A. Williamson,

Stev en C. Steps, and

Bruce A. Thompson. De-

signing a lo w-cost 3-MIPS

computer. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 35(2):12–17,

F ebruary 1984. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W alk er:1997:GSB

[WSYD97] Ric hard W alk er, Cheryl

Stout, Ch u-Sun Y en, and

Lewis R. Do v e. A 2.488-

gbit/s silicon bip olar clo c k

and data reco v ery cir-

cuit for SONET fib er-optic

comm unications net w orks.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(5):

??, Decem b er 1997. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/97dec/

de97a11.htm .

W eir:1997:V CP

[WT97] D. W eir and P

. G. T obin.

V erifying the correctness of

the P

A 7300LC pro cessor.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 48(3):

69–72, June 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://cpus.hp.

com/techreports/random_

code.pdf; http://cpus.

hp.com/techreports/verifying.

pdf; http://www.hp.

com/hpj/97jun/ju97a9.

htm .

Wiese:1990:NGL

[WTB

+

90] Axel Wiese, Konrad T eitz,

V olk er Brom bac her, Guen ter

Ho esc hele, and Hub ert

Kuderer. A new genera-

tion of LC absorbance de-

tectors. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 41(2):36–43, April 1,

1990. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W o o d:1984:OSF

[WW84] Laurie E. P ollero W o o d and

Charles H. Whelan. Op er-

ating system and firm w are

of the HP 150 p ersonal

computer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 35(8):6–10, August

1984. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

W u:1998:AFP

[WWS

+

98] Der-W o ei W u, John S.

W ei, Ch ung-Yi Su, Ra y M.

P arkh urst, Sh yh-Liang F u,

Shih-Sh un Chang, and

Ric hard B. Levitsky

. App endix A — FET param-

eters. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(1):??, F ebruary

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98feb/fe98a5.htm .

Wy att:1992:EDH

[Wy a92] Kenneth D. Wy att. EMC

design of the HP 54600 se-

ries oscilloscop es. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(1):41–45 (or

41–44??), F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

W erner:1987:MCG

[WYO

+

87] Kalr-Heinz W erner, Stephen

Yie, F riedhelm M. Ot-

tliczky

, Harold B. Prince,

and Heinz Dieb el. ME

CAD geometry construc-

tion, dimensioning, hatc h-

ing, and part structuring.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 38(5):

16–29, Ma y 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

W ebb:1997:DCS

[WYSE97] S. L. W ebb, K. J. Y oungers,

M. J. Steinle, and J. A.

Ecc her. Design of a 600-

pixel-p er-inc h, 30-bit color

scanner. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 48(1):54–61,

F ebruary 1997. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

URL http://www.hp.com/

hpj/97feb/fe97a8.htm .

Y ac kle:1980:AAM

[Y ac80] B. E. Y ac kle. An assem-

bler for all micropro cessors.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 31

(10):28–30, Octob er 1980.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Y anaga w a:1992:ANA

[Y an92] Koic hi Y anaga w a. An

adv anced 5-Hz-to-500-MHz

net w ork analyzer with high

sp eed, accuracy

, and dy-

namic range. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 43(2):101–

109, April 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Y anagimoto:1993:FHM

[Y an93] Y oshiyuki Y anagimoto.

A fast-switc hing, high-

isolation m ultiplexer. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 44(5):

95–99, Octob er 1993. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Y ergenson:1992:MDH

[YF92] Robin P . Y ergenson and

Timoth y A. Figge. Me-

c hanical design of the HP

54600 series oscilloscop es.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hew-

lett-Packar d Comp any, 43

(1):36–40, F ebruary 1992.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Y ousefi:1995:SSB

[YGR95] Mann y Y ousefi, Adel Ghoneim y ,

and W ulf Rehder. A

Soft w are Solution Brok er

for tec hnical consultan ts.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 46(2):

93–101, April 1995. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/95apr/

apr95_93.pdf; http:

//www.hp.com/hpj/toc-

04-95.html .

Y ok ok a w a:1977:W AL

[YK77] M. Y ok ok a w a and K. Kana-

fuji. A wide-ranging, au-

tomatic LCR meter for

stand-alone or systems ap-

plications. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Packar d

Comp any, 29(4):18–23, De-

cem b er 1977. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Y etter:1987:HP A

[YLJ

+

87] Jeffry D. Y etter, Jonathan P .

Lotz, William S. Jaffe,

Mark A. F orsyth, and

Eric R. DeLano. HP preci-

sion arc hitecture NMOS-I I I

single-c hip CPU. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 38(9):12–18,

Septem b er 1987. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Y anagimoto:1993:RDC

[YN93] Y oshiyuki Y anagimoto and

A. Nukiy ama. Receiv er de-

sign for a com bined RF

net w ork and sp ectrum an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 44(5):85–94, Octob er

1993. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Y a jima:1998:DBS

[YN98] Sh unic hiro Y a jima and An-

toni C. Niedzwiec ki. Di-

rect broadcast satellite ap-

plications. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 49(1):??, F ebruary

1998. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

98feb/fe98a6.htm .

Y o der:1994:HMC

[Y o d94] William R. Y o der. HP

MP o w er: A collab orativ e

m ultimedia en vironmen t.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 45(2):

10–19, April 1994. CO-

DEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153. URL http:/

/www.hp.com/hpj/94apr/

10to19.pdf; http://

www.hp.com/hpj/toc-4-

94.html .

Y onekura:1994:HFI

[Y on94] T ak anori Y onekura. High-

frequency imp edance an-

alyzer. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 45(5):67–74, Octob er

1994. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153. URL

http://www.hp.com/hpj/

94oct/oct94_67.pdf;

http://www.hp.com/hpj/

toc-10-94.html .

Y ork:1983:HHP

[Y or83] D. C. Y ork. HP-IL and

the HP-75 P ortable Com-

puter. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 34(6):8–9, June 1983.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Y oung:1976:PGE

[YPS76] I. R. Y oung, R. P ear-

son, and P

. M. Scott.

A 50-m bit/s pattern gen-

erator and error detector

for ev aluating digital com-

m unications system p erfor-

mance. Hewlett-Packar d

Journal: te chnic al informa-

tion fr om the lab or atories

of Hewlett-Packar d Com-

p any, 27(7):18–24, Marc h

1976. CODEN HPJO AX.

ISSN 0018-1153.

Y en:1992:GLC

[YWP

+

92] Ch u-Sun Y en, Ric hard C.

W alk er, P atric k T. P etruno,

Cheryl Stout, Benn y W. H.

Lai, and W. J. McF ar-

land. G-link: a c hipset

for gigabit-rate data com-

m unication. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab or a-

tories of Hewlett-Packar d

Comp any, 43(5):103–116,

Octob er 1992. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Zam b orelli:1973:TFW

[Zam73] T. Zam b orelli. Thic k films

widen atten uator resp onse.

Hewlett-Packar d Journal:

te chnic al information fr om

the lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 24(9):

9–??, Ma y 1973. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Zander:1983:A

[Zan83] P

. A. Zander. Auto-

p eaking. Hewlett-Pack-ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 34(5):12–

13, Ma y 1983. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Zettler:1969:HHC

[ZC69] R. A. Zettler and A. M.

Co wley

. Hybrid hot car-

rier dio des. Hewlett-Pack-

ar d Journal: te chnic al in-

formation fr om the lab o-

r atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 20(6):13–20,

F ebruary 1969. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Zellmer:1969:HIP

[Zel69] J. Zellmer. High imp edance

probing to 500 MHz. Hew-

lett-Packar d Journal: te ch-

nic al information fr om the

lab or atories of Hewlett-

Packar d Comp any, 21(4):

12–16, Decem b er 1969.

CODEN HPJO

AX. ISSN

0018-1153.

Zeller:1970:OCR

[Zel70] G. Zeller. Optical card

reader for fast calculator

programming. Hewlett-

Packar d Journal: te chnic al

information fr om the lab-

or atories of Hewlett-Pack-

ar d Comp any, 22(2):8–12,

Octob er 1970. CODEN

HPJO

AX. ISSN 0018-1153.

Zellers:1979:ENA

[Zel79] J. R. Zellers. An eco-

nomical net w ork analyzer