A Complete Bibliograph y of Publications in

T e chnolo gy and Cultur e : 1960–1969

Nelson H. F. Beeb e

Univ ersit y of Utah

Departmen t of Mathematics, 110 LCB

155 S 1400 E RM 233

Salt Lak e Cit y , UT 84112-0090

USA

T el: +1 801 581 5254

F AX: +1 801 581 4148

E-mail: beebe@math.utah.edu, beebe@acm.org,

beebe@computer.org (In ternet)

WWW URL: https://www.math.utah.edu/~beebe/

30 Septem b er 2023

V ersion 1.00

Title w ord cross-reference

1 [Whi63]. 11 [W o o60a]. 111 [And65b]. 1603 [Go o69a]. 1640 [F us67b]. 1692

[Lan68]. 1700 [Bed64b, Esp67, Rob69, Wil60b]. 1720 [Col61]. 1750

[Bar65b, W at63]. 175th [Gil66]. 1772 [Sc h63b]. 1786 [Bur69a]. 1789

[Hea61]. 1791 [Bra66]. 18 [Hub64]. 1800 [Jaf65a, W ol66]. 1817 [Bur65c].

1825 [Ry a67, W ar68]. 1830 [Wil60a]. 1837 [Bur68]. 1840 [Bar61a]. 1850

[F or62]. 1860 [Cal68d, Koh66, Mil61, Ras61]. 1864 [Bat67]. 1865 [F er65b].

1867 [Joh69a]. 1868 [Con66b]. 1876 [McH65, Wil61a]. 1877 [Whi68b]. 1880

[Lev61a, Lon67, Sto69b]. 1885 [Bar66d]. 1890 [Bed61b, Meh61]. 1898

[Bra65a]. 18th [Hol65c, La 64, Ogd66]. 1900

[Bak65, Hin66, Joh65a, K.61, Koh68, Ste68a]. 1903 [Sca68a]. 1909 [Bry68b].

1911 [Con64a]. 1912 [Gai67]. 1914 [Bar62, San68, Sco61]. 1915 [Gue61].

1918 [Bry64a, Hug68, Ros65b]. 1920 [Gar67, Har65b]. 1921 [Ols69, Wie64].

1928 [Bla64]. 1932 [Bla63]. 1933 [Kni67, Zim64]. 1939 [W o o61a]. 1940

[Mul69, Mur69]. 1941 [Emm62c]. 1942 [Wil69b]. 1947 [Gha68b]. 1950

1

[Fle65, Hid62, Ihd69]. 1954 [Sha67a]. 1959 [Ano60a, Bar63b, hC66, Dau60a].

1960 [Ano61d, Bar63c, Bru68, De 67a, F er64b, F er64d, Go o65b, Sn y62]. 1961

[Ano62j, Hei68, Car69, Duv64, Jew64]. 1962

[Ano63g, De 67a, McH66b, Ros65a, Sto64a, Sto65a, Wik64]. 1963

[Ano64e, Sto64a, Gru67, Hof65]. 1964 [Ano65d, V at68]. 1965

[Ano66g, Duv66, Rei67]. 1966 [Ano67k, Cha68, Hig69a, Pur68a]. 1967

[Ano68g, Ben68]. 1968 [Ano69b, Dor68a, Liv69]. 1980 [Ger66b]. 19th

[Jen69, Sha63a, Ros64b]. 19th-Cen tury [Ros64b].

2 [Dor63]. 2000 [Tho65b]. 20th [Str64, Jen69].

41 [Ro d61]. 47 [Hew66].

59 [Har62a].

A. [Ogd66]. A.D [Con64a, Nee69]. Aaron [Bee66, Ben66, Ra v66, Smi69d].

Abb e [Kin68]. Abb ot [Hin62]. Abb ott [Smi61c, Ano69a, Smi65c]. Abram

[Ham69]. Abrams [Lub65a]. Abriss [Ret61]. Academics [Gul64].

Acad ´ emie [Cha68]. Accelerators [Shr68]. Acciden tal [T of66]. Accoun t

[Smi67b]. Accoun ts [Che61b]. Ac hieving [Da v62]. Acquisition

[Hol65a, Sto63]. Acreage [Ger66b]. Act [Emm63a, Hal62, Whi62]. Acta

[Jac69]. Action [Gai67, Gue61]. Activities [All62, Mon67, Sto65a].

Activit y [Bar66a]. Acute [Chi63]. Adams [Mon67, Kra66]. Adapting

[Bar63a, Ang67]. Adelman [Ayr67]. Adjustmen t [Jaf67]. Adler

[Con64d, Koh69]. Administering [Lew65]. Administration

[Dea69, Smi66b, Sto64a, Hof65, Sto64a, Sto65a]. Administrativ e [Gru67].

administrators [Sto64a]. Admiral [Wil68, Wil68]. Adney [Pru65]. Adri´ an

[Gli66]. Adulteration [Bar67b]. Adv ance [Car65]. Adv ances [Ras68a].

Adv en tures [Smi67b, Hin62, Spi60]. AEA [Hei68]. Aerial [Bed67a].

Aeronautical [Hig69a, Rae60a, Sto64a]. Aeronautics [Emm63a, Emm68a,

F ul63, Hig69a, Hof65, Smi66b, Sto64a, Sto65a, P er68, Sn y62]. Aeronauts

[Sca68a]. Aeroplane [Hun63a, Raz64]. Aeroplanes

[Hig65b, Hig66a, Hub64]. Aerospace [Sw e67]. Aesthetics [Con66a]. Affair

[T ag69]. Affairs [Kle65, All62]. Africa [DeG65a, IU65, Les60]. African

[DeG65a]. Africans [DeG65a]. After [Col66, Mes66, Sha67b]. A

G [Bry66a].

Agassi [Wis66, Wis67]. Age

[Aus63b, Bry66b, Dib64, Fin62a, Gha68a, Gra61, Hei62, Hut66, Jaf65b, Mic66,

Ras61, Rie65, Sin69b, Smi64d, Smi66a, Spi68b, Ste68c, Nie62, Ste68b, Mon67].

Agenda [W ei66b]. Ages [Bo w66, Whi60, Fin64a, F us67a, Hal60b]. Agnes

[dC61a]. Agraria [Do w64]. Agrarian [F us66a, F us67b, F us67a, Jac64].

Agriculturae [Jac69]. Agricultural

[Dal69, DeG65a, F us66c, Koh67, Ras64b, S ¨ us65, Wik60, F us68]. Agriculture

[Dal64, KH61, Koh66, Koh67, Ras61, Ras64a, Ras67, Ras68a, Sp e62b, Bri61,

P ar66, Min65a]. Agrindus [Ras64a]. Ahead [Tho65b]. Ahmed [dC63b].

Aid [Jun68, Bur62b]. Ainsi [Bry68a]. Air

[CB64, Hig65b, Hig66b, Hig66e, Nix65, San61a, Rae69]. Aircraft

[Hig66b, Hol69, McC63, Rae62, T op66a]. Airliner [Nil61]. Airlines

[Hig65a, Nix65]. Airplane [Sca61, Sca65b]. Airp o w er [Emm67]. Airship

[T op65a]. Airships [T op66a, T op65b]. Aitc hison [Smi61a]. Aitk en

[Cha66, Gue61]. Aix [De 67a]. Aix-en-Pro v ence [De 67a]. Ak en [Bak66].

Akron [T op66a]. al [Do w64, Len60]. al. [Arm62, Arn69, Cal68b, Con63a,

Con64c, Da v68, Dun68, Fin62c, Go o61, Hal68, Hew67, Hig65b, Hof64, Ihd67,

Joh62, Kea68, Lew65, McC66a, McK64b, P au65, P au67a, Rae61a, Ras68b,

Ra v66, Sev65, Sk o61, Smi69a, Uy e68b, Whi68e, W ol67]. Alan

[Bed65a, Ben68, Jac68, Kou66, Man65, Nea64]. Alask a [Hin66]. Alban y

[Joh69a]. Alb ert [Bar62, Con61b, Con62c, F ar63b, Had61, Had64a, P et65].

Alb ertus [Jol68]. Albi [Bo y66]. Albrec h t [Har65a]. Alc hem y

[Nee69, Sin60b]. Alexander

[Bla64, Bra66, Con69b, Con69a, De 68c, Hug67b, Jaf68, Smi66a]. Alexandria

[dC65]. Alfred [Ros65a, Tho65a, Wil64b]. Alice [Hew66, Rie67]. Alienation

[Gue65]. Alison [Emm63a]. Alistair [Smi64c]. Allan [Koh64, Wik64, Sil69].

Allc hin [Gha69a, Gha69a]. Allegiance [Che61a]. Allen

[Hig66a, Kle62, P au67b, Sca65a]. Allerley [Ede64]. Allied [Fly68].

Allo cation [Sk o67]. Allo ys [F ai62]. all’Unit̀ a [Lor67a]. Alois [She63].

Am b er [Rei63, Rei63]. America

[Aus65, Bed64b, Con61b, Con62c, Con63b, F er65b, Gra60, Hea63, Hew66,

Kur61b, McH61, Men66, Mil61, New66b, Nie67c, P au65, P au67a, Pur68b,

Ras66, Ry a67, Wik62, Pru65, Sal64, Sca68b, W ei63, Wil61c, W o o65, Nie62].

Am ´ ericain [Bar69b]. American

[Bak65, Bar69b, Bir62, Bir66, Bra65a, Bra65b, Bri61, Bur62b, Cal68d,

Cha69a, Da v64, De 68d, Dob62, Fin62a, Gar65, Hew67, Hid60, Hol69, Jaf65a,

K.61, Kil62, Kre67, Mar69b, P au67b, PS68, Rub67, Sn y62, Sv o67, Tho61a,

W at61b, W ei62, W el65, Wis63, Bil69, Dal64, Gil60a, Hip69, Jew69, Pur62,

Rae60b, Ras68a, Sin69a, Sp e62b, W el63, W el66, BB62, Con68b, Had64a,

Hec67, Her62, Hug63, Mah61, Rot69, Sin69b, Sto69b]. Americanizers

[Ols69]. Ames [Gil63]. Ami [Bar66a]. Amin [Ro d61]. Amitai [Sw e68].

Amman [Smi65b]. Ammoniac [Mul65b]. among [Lei69]. Analyses

[Ros64b]. Analysis [Che61b, Sto63, Had63, Smi65a]. Anatom y [Rei63].

Anciennes [Smi67a]. Ancien t [Con69b, Dru63, F ai62, F or64b, Hac68,

Had63, Mei66a, Ra v65, Smi65a, W er67, P ac68, F or65a, Had64b, Mei68].

Anderson [Kle63a, Car61c]. Andrew [Con64a, Mid63, Hid68]. Andrews

[Bri62b]. Andrus [Ro d67]. Anf̈ angen [Ros69]. Angus [P at62].

Anniv ersary [Gil66]. Annotated [DeG69b]. Announcemen ts

[Ano61a, Ano61b, Ano61e, Ano62a, Ano62b, Ano62d, Ano63a, Ano63b,

Ano63f, Ano64d, Ano65e, Ano65f, Ano66c, Ano66d, Ano66e, Ano67a, Ano67d,

Ano67e, Ano67f, Ano68d, Ano68e, Ano68f, Ano69f, Ano69g]. Ann ual

[Ano63h, Ano64f]. Anoshc henk o [Bra69]. An teb ellum [Hun63b].

An teceden ts [Dor68b, Jew67]. An thology [Hol69]. An thon y [Ho o65].

An throp ology [Ben68]. An ti [Lok68]. An ti-Utopians [Lok68].

An ticipation [Ram69, Wil65c]. An tiqua [F er64b]. an tiquit y

[Smi64c, F or64b, Kel69c]. An ton [dSP61]. Ap ollonios [dC61b].

Appalac hias [Hun67]. Appier [Wil65b]. Appliances [Dor68d].

Application [Bar61a]. Applied [Bun66b, F ei61, Kur61a]. Appraisal

[Fin61]. Appreciation [W at61a]. Approac h [Sh u67, Con67a, Rae69]. April

[Dor68a, Ano67h, Ano68i, Ano69j, Hig68c, Lew67, Rae68]. Aqueduct

[F er68c]. Arabic [Lei63]. Aratri [Do w64]. Arc [Eis66]. Arc haeology

[F or64a, Gra61, Hud65b, Hud65a, Lea66, Lea69, McC69, Buc68a, Gre65].

Arc heological [Sam65]. Arc h ´ eologique [F or64b]. arc h ´ eologiques [F or65b].

Arc heology [V og67]. Arc hes [She69]. Arc hitect [Con67a]. Arc hitects

[Con65a]. Arc hitectural [Con68a]. Arc hitecture

[Bur65a, Con61b, Con62c, Con64a, Con66c, Con67b, Con69a, Esp68, Mei66b,

P ac68, Con64a, Con64b, Con65a, Kan65, Bur62a, Con69b]. Arc hitektur

[San68]. Arc hiv es [Sc h63a, Sv o67, Bo y64]. Areas [DeG69b]. Aregger

[Con68c]. Arendt [Car60]. Argumen t [Ho w69]. Aridit y [Sal65].

Armemen t [Smi67a]. Armes [Smi67a]. Armor [Bla62, Hol61a].

Armorican [Bac69]. Armory [Bla62]. Armour

[Gra61, Gra65, Ho o65, Wil60b]. Arms [Gra61, Hol61b]. Armstrong [Mil62].

Arm y [Hig66b, Sk o61, Sp e62a, Esp65, Hug68]. Arm ytage

[Bar63c, Kil64, La y66]. Arnold [Bri68, Gra60, Hug61b, Nie65]. Aron

[Ces69a, Le 65, W o o68]. Arsenal [Gue61, Hig64]. Art

[Aus68, BB62, Con66d, Con69c, Esp68, Gul69, Hal66, Mah61, Ran63, Smi67a,

Smi69c, Viv68, SS61, Bur64b]. Arth ur [Deu65, Deu66, Esp68, Ros61].

Artificial [Nel66]. Artillery [Jor62]. Artisans [Hea61]. Arts

[Cha68, F or60, Gul69, Sil69]. Arturo [Gli69a]. Ary an [Puh64]. Asa

[Hut63, Hut66]. Ash b y [Gul64]. Ash ton [Rei65a]. Asian [W er64a].

Asp ecten [Alt65]. Asp ects [Bar61b, Bed68a, Car61a, Car62a]. Aspin

[Hip67]. Assa ying [Dib65]. Assem bling [V og65]. Assertation [Smi68c].

Assistance [Bar67a]. Assyria [Da v61]. Astronautical [Hof64, Sto64a].

Astronautics [Emm68a, P er68, Sn y62, Hof65, Smi66b]. Astronomical

[Go o61]. A tlas [P er63]. A tmosphere [Dal69]. A tmospheric [Bis69, F er68a].

A tom [Nie65, Tho61b, Hie63]. A tomic [And62b, Fly68, Kle63a, Hug61b].

A toms [Nie67a]. A tom uhr [dSP61]. A tramen tarius [Mo e68]. A ttempt

[F ei61, Gil60a]. attempts [Sin60b]. A tthrey a [Dea69]. A ttic [Bul66, Bul62].

A ttorney [Kun60]. A ttributes [Deu66]. A t w o o d [Cha69a]. Aubrey

[F er64a]. Aufgab en [F or61a]. August [W ei62]. Augustin [P a y64].

Augustin-Normand [P a y64]. Australian [Joh65a, McH66b]. Australians

[Pil66]. Authoritarian [Mum64]. Autobiographical [Smi67b].

Autobiograph y [Hig63, Hig66d, Hig66e, Tho60, Hig66c]. Autogiros

[De 68a]. Automata [Bed64d, dSP64]. Automation

[Jaf61, Mic64, Ros63, Kol62, Dib64, Kol62, La y68, Mic66, Rei63, Chr62, Kol64].

Automobile [Rae61b, Rae66, Tho65a, Kyr64]. Automotiv e

[Rae60a, Rae61a]. Autos [Rae61a]. Av ailabilit y [DeG65b]. Aviation

[Bil69, Bra69, Emm69, Pur68a, Rae61c, Smi68c, S ¨ us68a, Emm62a, T a y67].

Aviator [Whi61]. a viatsii [Bra69]. Axe [dC61a]. Axel [Arn69]. Axles

[Bo y60, Hal61b]. Ayres [Mor63b]. Azizali [Ro d67]. Aztecs [Out65].

B [Alt65, Bar65b, Bar66c, Bri63, Cha69b, Dau64, F ar63b, F er67, F er69a,

Fin68, Hin66, Joh62, Jor62, K.61, Kou61, Kre67, Lan68, Min65b, P au67b,

PSD67, Rae69, Rol68, Sk o61, Smi68a, Ste63]. B.C [Con64a]. B.C. [Gha69a].

Babbage [Cal68a]. Bab el [Kni67]. Bab ylon [And62a, Bur64a].

Bac kground [Emm67, Hei62, Hig64, Sc h63b]. Bada wy [Con69b, Con69a].

Baghdad [Kra66]. Bagrit [Mic66]. Baier [New66a]. Bain [Ros67]. Bak er

[Ber65a]. Baĺ azs [Gab66]. Baldwin [Whi68b, Sca68b]. Ballinger [T ag69].

Ballinger-Pinc hot [T ag69]. Ballo oning [Sca68a, Sca68b]. Baltimore

[Gla62]. Banani [Ro d61]. Banat [F re69a]. Baranson [DeG69b, Mor69a].

Barb er [Dun63]. Bark [Pru65]. Barna [Ble63]. Barnard [F ai62]. Barnett

[DeG65b]. Barnou w [Kni67]. Baro c k [Dib69c]. Barometer [Hal65a].

Barrel [Wil64a]. Barrie [Spi69]. Barry [Shr63]. Barton

[Bil68, F er69a, Rol68, Smi68a]. Basil [T op65b]. Basile [Flo69a]. Basin

[T o w64]. Bass [Goi69]. Bassermann [Bed65a]. Bassermann-Jordan

[Bed65a]. Bates [Sin66, Wie64]. Bath [Buc68c]. Bathe [Cha64]. Battle

[Sn y66]. Baugeometrie [She69]. B¨ aumler [F ar64b]. Be [Bur69b]. Beals

[Ben68, Nea64]. Beam [Dor68b, Jew67, Jew69, Rol68, Con62b]. Beardsley

[Bak65]. Bedini [Gar65, Ho o64]. Beer [Kat63, Ihd64]. Beers [Sc h63a].

b efore [Emm67, Gha69a, Meh61]. Beginning [Ihd64]. Beginnings

[Bur64b, Bur65a, F er67, Kin66, Mei60, Spi64b, Sto69a]. Beha vior

[Lew65, She65c]. b ehind [Kra66]. Being [Sin60a]. Beings [W al69]. Beitrag

[Ma y67a, Ma y69c]. Bell [Sv o67]. Bellifortis [Whi69]. Belo v ed [Hug61c].

Belo w [Bar63c]. Belt [Koh64, Roa63]. Ben [Bar66a]. Ben-Ami [Bar66a].

b eneath [Cal66]. Benfey [Jen67]. Benito [Con67b]. Benjamin

[Kin66, Rie67, Bur69c]. Bennett [Lon65, Pie64]. Bennis [T ei67]. Ben ton

[Bry64b, Ma y69a]. Bereiding [Alt65]. Berengo [Lor67a]. Berenice

[De 68d]. Berg [Han67]. Bergson [Ham69]. Berkner [Rie65]. Bern

[Hug62b]. Bernal [Bar67c]. Bernard [Ben68, Car61a, Dun63, W at61a].

Bernardo [Emm62a]. Berndt [Pil66, Pil66]. Bernstein [Ham68]. Berry

[Con64c]. Bert [Bar61b, Kan66]. Bertrand [Kel65]. Besson

[Bat66c, Da v66]. b et [Alt65]. b et w een [Aga66, Con65b, Mos67]. Bew egung

[Ros69]. Bey ond [Rae69, S ¨ us68a, Gha67]. Bibliographia [F er64b].

Bibliograph y [Ano64a, Bra65b, F er62a, F er62b, F er62c, F er63b, F er64e,

F er64f, F er65c, Go o65c, Go o66b, Go o67b, Go o68c, Go o68b, Go o69b, Hig61a,

Hig61b, Dau64, DeG69b, F er65a, F er63a, Go o65b]. Biblioteca [Ret67b].

Biennial [Ben68]. Big [Sca61]. Biggest [Gra60]. Billion [Sn y66].

Biographical [Hig61a, Hig61b]. Biograph y [Sca61, Hug60]. Biological

[Car62a, Nie69]. Biringuccio [Cah67]. Birk enfeld [Ma y67a]. Birmingham

[Hol65c, Tha69]. Birth [Gha69a, Hut63, Vir68]. Births [Mec66]. bis

[Bry64a, W o o61a]. Bituminous [Sp o63]. Blac k [Dun69, Hat62, Hou61].

Blac kmore [Ho o66b]. Blair [Wil60b]. Blaisdell [And65b]. Blaser [Con66d].

Bl̈ atter [Har63, Har64, Ma y68]. Blauner [Gue65]. Blazers [Fin63a].

Blo c kmaking [W o o66b]. Blo w ers [Ret65]. Blue [Che61a]. Blun ted

[Hig65c]. Boaga [Con67b]. Boats [Pru65]. Bobbin [Qui65]. Bo ec kmann

[vW67]. Bogue [Koh64]. Bogusla w [Rie68b]. Bohemia [Ush64]. Boiler

[Bur68]. Boilers [Bur66b]. Bold [Hig68a]. Bolino [W ei62]. Bollettino

[Kel69a]. Bolognese [Do w64]. Bom ba y [Gha68b]. Boni [Con67b]. Bonner

[Koh66]. Bo ok [Bed65a, Dun69, Ede64, Ihd69, New66a, Jol68]. Bo ok er

[Chi65]. Bo okmaking [Lei63]. Bo oks [Dau64, Esp66a, F er64c]. Bo orstin

[Wis63]. Boris [Con63b]. Borro wings [Wil63]. Boserup [F us66c]. Bosnia

[Ros65b]. Bosnia-Hercego vina [Ros65b]. Boston [Bur65c, Joh69a, Gla62].

Bottles [Had64a]. Bouc her [W at65]. Bough ton [Raz64]. Bouguer

[Sc h62a]. Boulton [Sc h65a]. Bo wley [Str67]. Bo wman [P ea65]. Bo yd

[Con64a, Edw68]. Bradbury [Bed68a, Mid68]. Brady [Ros63]. Bragdon

[Hou63]. Brahmins [Mar69a]. Branc h [Zv o61b]. Brand [Gai67].

Brandywine [Wil63]. Brass [Sca68b]. Braun [Emm68b, Sto68]. Bredo

[Bur61a]. Breimey er [P ar66]. Brew ery [Wil61a]. Brewing [Wil60a].

Brewington [Bed64c]. Brian [Che61b]. Bridge [Bo y66, Kou66, McN64].

Bridgebuilder [Kou61]. Bridget [Gha69a]. Brief [Pur65b, Rae62].

Brigadier [Hig64]. Briggs [Hut63, Hut66]. Brin ton [Hig66b]. Britain

[Bar65b, Car62b, Fle65, Nix65, Ste68c, Ste68a, Ush60, Bar67b, Bat62, Car67,

Gai67, PS67, Nix65]. Britinsh [Raz64]. British [Aus63a, Bar61a, Bar64,

Bat67, Ble63, Che61b, F or64a, Gai67, Gue68, Hig68b, Hig69a, Hug63, Nil61,

Str67, T op65a, Hug62c, Kra68, Bar63b, Bar66c, Lam61, Rob69]. Britkin

[Ogd66, Kel69b]. Broad [Kou61]. Broadcasting [Hut63, Hut66, Kni67].

Bro dy [McH61]. Bro ehl [W o o61b]. Bronze [F ai62, F ai62]. Bro ok e

[Wil65a]. Bro oklyn [Kou66]. Broph y [Sk o61]. Brough [Sco66]. Bro wn

[Hid68, Con61b, Con62c, Kle62, Man65, Mul69]. Bruce

[Bur68, Tho61a, T of67]. Bruc hey [Bir66]. Brum baugh [Mei68]. Bruno

[Kle67]. Brunsc h wig [Ger66a]. Brush [Eis66]. Buc kingham [Kol62].

Buc kinghamshire [F us66b]. Buc kminster [Bur65b, Bur66a]. Builder

[Ogd66, Con64b]. Builders [Con66b, F er69b, Kel69b, Mey60]. Building

[BB62, Con60c, Con60b, Con62a, Con64a, Con64d, Con68b, Con68d, Con68c,

Mah61, Rot69, Str67, Con66a, Hig66a]. Buildings [Bau64, Rot60]. Builds

[Car69]. Bulfinc h [Bur65c]. Bulleid [Bur65d]. Burc hard

[Con61b, Con62c, McK64a]. Bureau [Mur69, Pur68c, Mul62]. Burgess

[Smi60]. Burnap [Bed61a]. Burstall [F er64a]. Bursting [Bur66b]. Burton

[P en66]. Bush [Con61b, Con62c]. Bush-Bro wn [Con61b, Con62c]. Business

[Bil69, F er65b, Go o66a, Go o68a, Kol62, Gra60, Rin64]. Butlin [Joh65a].

Buying [Hig66b].

C [Aus63a, Bar67a, Bat67, Bea66, Bra66, Cal68c, Da v62, Edw67, F us66b,

Gul69, Hea63, Hip67, Koh66, La y69, Le 64, Lon67, Nie67c, Nix64, Pur65b,

Ras66, Ras67, Ric68, Rob65, Sca68a, Sil69, Sp e62a, Sp o63, Tho61a, W ei62,

Cyb ernetics [Rie68a]. Cycle [Bry67b]. Cycles [Sco66]. Cyclopaedia

[F er68c]. Cylindrical [Bed62]. Cypress [Hid68]. Cyril

[Bur60a, Bur67, Bur69a, Meh61, W at65]. Czec hoslo v akia [Ble61, Ros65a].

D [Bar67c, Bra69, Bri61, Con63d, F er69a, F us68, Gha68a, Ham68, Hip67,

Hug68, Hun62, Lew64, Lew65, McH65, McN64, Mur69, Nil61, Rae62, Rol68,

Sil69, Smi68a, Ste68c, Sv o67, Sw a67b, Tho65a, W ar68, Wil64b, Wil67]. Dairy

[Koh68]. dal [Do w64, Len60]. Dale [Gue62b]. Dales [Phi63]. dalla [Lor67a].

Dallas [Ano69b]. Damascene [W ul65]. Dams [Sw a67a]. Dan [Hid62].

Daniel

[And65a, And65b, Arm62, Bed61a, De 68c, Flo69a, W at61b, Wis63, F ra64].

Daniels [Bed67b, Net65, Sin69b]. Danilevskii [Alt69a]. Dank ert [McC66a].

Darkhouse [dC65]. Darrah [New66b]. Darrett [Lan68]. Dart [Spi60].

Daumas [F or63a]. Da v enp ort [Flo69a]. Da v ey [Con62a]. Da vid

[Bla63, Coh69, Con63e, Con69c, Da v62, F er65b, Fly68, Gha68b, Gue60,

Hig65c, Hug61c, Kou61, Las67, McH61, Nie62, Ras67, Sw a67b, W ei66a,

Whi67, Wil69a, W at61a, Wil65a]. Da vidson [Bul62, Smi66a]. Da vies

[Hig65a]. Da wn [Mei62b]. Da wson [Go o65a]. Da y [Bur65d, Ra v65, Hew66].

Da ys [F er61]. Dead [F or65a, PR62]. Dean [Smi69d]. Deane [Bar63b].

Debate [Bla64]. Decade [Bur65b, Bur66a]. Decem b er

[Ano60a, Ano61d, Ano62j, Ano63g, Ano64e, Ano65d, Ano66g, Ano67k,

Ano68g, Ano69b, Bra66, Hei68, Sto65a]. Decision [Gue62a, Smi69c].

Decline [Cha64, Gil60a, Wik64]. Decorating [Hou63]. Decoration

[Con66c]. Decorativ e [Bat62]. Defense [San63, Sp e64, Hig68b]. D ´ efi

[Bar69b]. Definitions [F ei61]. Degan [Pie64]. Degna [Sha63b]. della

[Bon69, Kel69a, Len60, Lor67a]. dell’Istituto [Kel69a]. Demand [Ger66b].

Demo cratic [Dau62, Jac64, Mum64, Rin66]. Demon tage [Ros68].

Dempster [Nil61]. Denis [F or60]. Dennis [Spi60]. Departmen t

[Aus68, Sp e62a, Mul65a]. Derek [And62a, Con66c, Nil61]. Derry [P a y63].

Description [Sp e63]. Descriptiv e [Dau64]. Design [Ayr67, Bur65b,

Bur66a, Hig65b, McC63, P ac68, Rie68b, W el66, Con64a, Con68c, McK64b].

Designers [Pie66]. d’Espagne [Smi63]. Destin y [Le 65]. Detection

[Bar67b]. Determinan ts [Bir62]. Deterrence [Emm67]. d’Ethnologie

[Spi68a]. Detroit [Deu65]. Deutsc he [Whi68e]. deutsc hen

[Bry64a, F or66, Hug69, Ros69]. Deutsc hland [F ry61]. Deutz [Bry66a].

Dev elop ed [Bar69a, Bou66]. Dev eloping [Bar63a, De 68b, De 68c].

Dev elopmen t [Ben66, Bur62b, Bur61d, Cha61, hC66, Col61, Dal69, DeG65a,

De 65, DeG69a, Emm62b, Emm62c, Emm63a, Emm69, Erm64, Flo69a, F ry61,

Gha65, Hig65b, Hug67b, Joh65a, Koh67, Lew65, Lon67, Lor67b, Meh61,

Mur69, Nie67c, P ea66b, P en63, Pur62, Pur68c, Rae61a, Ras66, Ro d65, Ro d67,

Sco61, Sha63a, She68, Shr68, W ei62, Wil69a, W ol66, Zv o62, Koh67, Sk o67,

And68a, Ayr67, Dea69, Dru68, Ev a65, F ro66, Had61, Hat62, McC66b,

Min65a, Ro d62b, T an65, Ush61, W ol67, W o o68, Bar65a]. Dev elopmen ts

[F ul63, Bak67]. Dexter [Ano69c]. Diagnosis [Chi63]. Dialectics [Ces69a].

Dibner [Hug62b]. Dic k ey [Wil69b]. Dic kinson [Rol65]. Dic kson [Gue67].

Dictionaries [F er63a]. Dictionary [Bed65a, Da v64]. Dictionnaire

[F or60, F or64b, F or65b]. Diderot [F or60, F or60]. Diego [Mul69]. dien t

[S ¨ us68b]. Diesel [Bry66b, Mor69a, Rae61a, Whi68a, Whi68a]. Differences

[Jaf68, Ros67]. Diffusion [La 64, Puh64, Rog69, WW66]. Dilemma [Bri62b].

Dimensional [Mor67]. Dimensions [Liv69]. Diplomacy [Hat62]. Direct

[Net65]. Directe [Alt65]. Directions [Dau62]. Directory [Gra62].

Discon tin uit y [Maz67]. Disco v eries [Wis67]. Disco v ery

[Go o67a, Hug62b, Smi64e, Smi64c]. Discussion

[Pre62a, Pre62b, Pre62c, Pre62d, Pre62e, Ret65]. Disillusion [Ces69a].

Disin tegration [Kam63]. Divine [Hig65c]. Division [P er68]. Diy ala

[Kra66]. Dizard [W ei66b]. Do [Hei67]. Dobson [Bur66d]. Dobzhansky

[Gre63]. Do ctors [Gai67]. Do ctrine [Jor61]. Do cumen t [Bur65b, Bur66a].

Do cumen tary [Men66]. Do cumen ts [Ste67, Ste68b, Bar66c, Whi63].

Do dds [Bur66d]. Do dge [Bak67]. Doggle [Sw e68]. Doig [Uy e68a]. Dollar

[Sn y66]. Dome [Wie64]. Domestic [Sw e68]. Don [Lon69, Smi69c]. Donald

[All62, Con64c, Gol65, Mul62, Pie66, Pur68a, Smi62, Smi67e, Zim64].

Donnell [Mec66]. Dono v an [Kol66]. Do or [W ul66a]. Dora [Cha69b].

Double [Eis66, dC61a]. Double-Arc [Eis66]. Douglas

[Lyn67, McG65, Smi67d]. Do wd [Lyn67]. Do wn [Hud65a]. Dr.

[Gil60b, Wis67]. Drac hmann [F or64b]. Drainage [Dib69a]. Drap er [Sha65].

Dra wing [Qui65, Chi65]. Dream [F er61, Wis63]. Dreamer [Ste63].

Dreh bank [W o o61a]. Drew [Cla66]. Drill [HS69]. Driv e [Bou67]. driv en

[Kel69b]. Droze [Sw a67a]. Druc k er [Dru61a, Zv o61a]. Drug [Bar67b]. Dual

[Che61a]. Dub os [Ang67]. Duc k [Piz68]. Due [Arm67, Wil61c]. Duncan

[Gul61b]. Dunlop [Kol64]. Dunsheath [Sha63a]. DuP on t [Ros66]. During

[Gar67, Hid60]. Dutc h [Hou61]. Dwiggins [Smi69c]. Dy eing

[Ede64, Ede66]. Dyk e [Sw e65]. Dynamics [Sp e69, V at68, Rae66].

Earl [W at68]. Earle [Con61a, Had63, Smi65a]. Earliest [Bar65b, Ede64].

Early [Bed67c, Esp67, F er64c, F us66a, Gor68, Hal63, Hew64, Jor62, Kil63,

Kin66, Lei63, Lev61a, O’D69, Pia61, Ret67c, Rot60, Sp e62b, Sto65a, W el65,

W er64b, dC64b, Bri62a, Da v61, Bur68, Dib66, Gar65, Ho o65, Hub64, Sc h66].

East [DeG65a, P ea65, Ros65a, Con69b, Gha61]. Eastern [She68]. Eat

[Bor65b]. Eb enezer [Pur69b]. Eb erhard [W er68b]. Ec khardt [Bed61b].

Ecology [Ihd67]. Econometric [Rub67]. Economia [Do w64]. Economic

[Aus65, Ayr67, Bak67, Bar63a, Bar61b, Bar63b, Bar65b, Bar66c, Bir66,

Ces69b, Che61b, hC66, Col61, Col66, De 64, DeG65a, De 67a, De 67b,

DeG69a, Ev a65, F us67a, Ger66b, Go o68a, Hat62, Hea63, Hei68, Hol65a,

Jaf65a, Joh65a, Kea68, Koh67, Lub65b, Man65, McC66b, Mil62, Min65a,

Mor61, P ar66, P ea66a, Ro d62b, Rub67, Sco61, Sk o67, Sol68, Sto63, Tho61a,

T ra65, Wil69a, WW66, Bar69a, Fle65, Kam63, Koh67, Sp o63, W ei66a].

Economics [DeG65b, F us66c, Ham68, d’A68, Ber67, F ro66, Kan66].

Economisc he [Alt65]. Economist [Sc h60]. Econom y

[Bak67, Bru68, hC66, Jac64, Sc h64b, Tho61a, V at68, Wil61a, Bar64, Ble61,

Ces67, Lon65, McG65, Meu64, P ea65, PS64, Sel69, W ei62]. ed

[And64, And65a, Arn69, Ayr67, Bak66, Bar66b, Bed68a, Ben68, Bra69, Bra66,

Bri61, Bro62, Buc68b, Bur67, Bur69a, Cal67, Cal69b, Car61a, Car62a,

Car61c, Ces65, Ces67, Cha66, Che61b, Chr61, Cla66, Col65, Col66, Con63a,

Con63c, Con63e, Con65a, De 68c, Dea69, Dun63, Emm64, Flo69a, F or60,

F or63a, F ro66, F us67b, F us67a, Gli69a, Go o65a, Go o65b, Go o68a, Gra62,

Gue60, Gul61b, Gut64, Had69, Hal68, Han67, Har67, Hew67, Hof64, Hol69,

Hug67a, Ihd67, Ihd69, Jac69, Kan66, Kel69a, Kol62, Kol64, La y69, Le 65,

Lew66, Man65, Ma y69b, Ma y68, McC66a, McC66b, McC67, McH66a,

McK64a, McK64b, Mei62b, Men66, Meu64, Min65a, Min65b, Nee69, Nie62,

P en66, P et65, Pie64, Rae69, Ras68b, Ra v66, Rie67, Rie68a, Ro c66, Rol67,

Sal65, San61a, San64, Sc h66]. ed [Sel69, She65a, She65d, Shr68, Smi64c,

Smi69d, Son63, Sp e69, Spi64a, Sto65b, Sw a67b, T an65, T ei68, T of67, T o w64,

W ar68, W ei66a, Whi68a, Whi68e, Zim65, dM67]. Edelstein [Kel69c]. Edison

[Hug62a, Hug60]. edited [And65b]. editor [F us67b, Ano63c, Ano65a].

Editorial [Hal60a]. Edm und [F er69b]. Edson [S ¨ us68a]. Eduard

[Duv64, Jen69]. Eduardo [Con60a]. Education

[De 68d, Did62, Gul61a, Ho w69, McC66b, Cal69a, Ev a65]. Edw ard

[Bak65, Bo e63, Kle62, Nie67b, Pie64, Ras66, dC63a, dM67]. Edw ards

[Rae66]. Edwin [Gai67, Go o66a, Ihd64, Pru65, Smi68c]. Effect [Jaf63].

Efficiency [Ret67c, Ros66, Har65b]. Effort [Nie67c]. Egypt

[Con69b, Da v61, San61b]. Egyptian [Con69a, HS69]. Ehrenfried [Lev61b].

Eic her [Min65a]. Eigh t [Sca61]. Eigh teen th [Kra64, Ush64, Bis69]. Eilmer

[Whi61]. Eisen bud [Kle64]. Eisenmenger [V at68]. Eisner [La y68]. EJC

[Kle65]. Elb ers [Gul61b]. Electric [Arm67, Gor68, Wil61c]. Electrical

[Dib64, Dib66, Hig60, Hig61a, Hig61b, Hug62c, Sha63a, W ri68]. Electricit y

[Sp e62b]. Electromagnetism [Hug62b]. Electron [Kra68]. Electron-T ub e

[Kra68]. Electroph ysicists [Hig61a, Hig61b]. Elektrisc he [Dib69c].

Elektro dynamik [S ¨ us68b]. Elev en th [Whi61]. Eli

[De 68b, McC67, F ed60, W o o60b]. Elih u [Hug61c]. Elite [La y67]. Elizab eth

[Ber65a]. Elizab ethan [Esp66a]. Ellul [F al65]. Elman [Smi64b]. Elting

[Rie67]. Em b ellished [Sca68b]. Emergence [Gha68b]. Emerges [W at63].

Emerging [Gol62]. Emil [Bea66]. Emme [San61a, Sca67, Sn y62, Sto65b].

Empire [Bra65a, Con69a, Mei66b]. Empires [Esp67]. Emplo ymen t

[Sha67b]. Encyclop edia [F or60]. Encyclop edie [F or60]. End

[Bis69, Flo69b]. Energies [Car62a]. Energy

[And62b, Hug61b, Kle63a, Shr68, Tho61b, Net65, Tho61a, Tho66]. Enfield

[Gil63]. Engine [Cle61, F er69b, Ker61, Pur69a, Pur69b, Rae61a, Rae62,

Sc h65a, Wil69b, Bur61d, Erm64, Nix64, Rol65, Rol68, V og69]. Engineer

[Pur68b, Ste63, W at61b, W at65]. Engineering [Cal68b, Chi65, Con60c,

Con63a, Emm69, F ei61, F er64d, Fin61, Fin62b, Fin64a, Hal61a, Hig60, Hof64,

Ho w69, Kle65, KH61, McK64b, Pie66, Pur65a, Rae61c, Ret63, Sc h66, Sto69b,

W al69, Flo69a, Sc h64b, V og65, F er64a, Fin65a, F or61c, Hal68, Har67, Kil64,

McK65, Mer65, P et65, Sha63a, Sut66b, Fin63b, Gul69, Rei67]. Engineers

[Flo69b, Hig61a, Hig61b, Kle65, Lew65, Rol67, W ri68, F or64b, Bur65e].

Engines [Dor68d, Rae61a]. England [Bar63c, Bar66d, F us67b, Go o69a,

V at68, Wil60a, Bri62a, Buc68c, Hol65c, Jor62, Wik61]. Engler [Dau62].

English [Bur61d, Erm64, Koh68, Esp65, Bo y69]. Enos [Bur63]. Enrico

[Sha67a]. En terprise [Lon67, Tho65a, Car61b, Cha66, Wil64b, Duv66].

En trepreneurship [Lon66, Ush64]. En tsteh ung [Ros68]. En t wic klung

[F ry61, Ho o62, Rot65, W o o61a, Ma y69d]. En vironmen tal

[Ces67, Con63a, Kle64]. Epilogue [Kim64]. Ep o c h [Hig68b]. Equilibrium

[Sc h65b]. Equipmen t [McK64b, Pie66]. Era

[Har65b, Lev61b, F us67c, Con63d, McH61, W ei66a]. Erasm us [Bur62b].

Erc k er [Dib65]. Erection [She61a]. Erfinderleb en [Ste62]. Erfindung

[Bry67a]. Eric [Gul64, Ha w66, W el65]. Eric h [Bri65, T o w65]. Ericsson

[F er61]. Erie [Gla62, McN64]. Erik [Ayr67, Kni67]. Erlic h [Bla64]. Ernest

[Gue62b, McK65]. Ernst [Bar67b, Bed65a, F ar64b, F ry61, Ho o62, Kin68].

Ernst-Otto [F ry61]. erste [Kle63b]. Erwin [And62b, Gra62]. Escol [Sc h66].

Esmond [Con62b]. espagnol [Smi63]. Essa y [Ben63, Bir66, Gul64]. Essa ys

[Rub67, W o o68, La y69, Ber67, Col65, F er69a]. Establishmen ts

[DPS66, Lew66]. Estates [Bur61a]. Ester [F us66c]. Esthetics [Bur62a].

Eternal [Bur64b, Bur65a]. Ethiopia [De 68b]. Ethnograph y [Jac64].

Ethnologia [Spi68a]. Ethnology [Smi64b].

´

Etudes [Smi67a]. Etzioni

[Sw e68]. Eugen [Rae61a, Sca66, Sut66b]. Eugene

[Hat62, Hig66e, Kre67, Pur65a, San61a, Sca67, Sc h66, Sn y62, Sto65b, F ar63b].

Eurasian [Sam65]. Europaea [Spi68a]. Europ e

[Bru68, Col66, F us67a, Nie67c, Sco61, F o x69, Hun67, W ai68, Jaf67, W at63].

Europ ean [Cal68d, Esp67, Puh64, W er64a, Wil63, Wil60b]. Europ ´ eenne

[Spi68a]. europ ´ eens [Smi63]. Ev ap oration [Bis69]. Ev e [F ul63]. Ev en ts

[Sto64a]. Ev erywhere [Bur64a]. Evidences [Out62]. Ev olution

[And64, Bed65b, Gre63, Mid68, Arn65]. Ev olving [Gre63, Rie67]. Ew art

[Gra61]. Excellence [Lea68]. Excitemen t [Rol64]. Executiv es [Flo69a].

Exhibit [Lea68]. Exhibition [End68]. Exhibitions [F er65d]. Exhibits

[W o o69b]. Expanding [Ste68a]. Expansion [Bra65a, Esp67, P au65, P au67a].

Exp erience [DeG69a, Mor69a]. Exp erimen t [Mes66]. Exp erimen ts

[Bar63c, Bis69, Sc h63b]. Exploitation [Buc62]. Exploration

[Bry64b, Dry61, Sn y62, Emm62b, Hin66]. Explorations [Cha66].

Explosions [Bur68]. Extensions [W er66b].

F [Agn67, Arm67, Bar61b, Bee66, Bo y64, Bra65b, Bur69c, Cha69a, Che61b,

Cla66, De 64, Esp66b, F er64a, F or64a, Hec67, Hig64, Jac68, Kan66, Le 64,

Lyn67, P ar66, Ro d67, Ros65b, Smi66a, Smi67d, Smi67b, Ste68c, Sut66a,

Whi68c, Wil61c]. F. [Ras64b]. F ab er [Con64b]. F able [T ra65]. fabricating

[Wil69a]. F abrics [Ede66]. F abulous [Sca65a]. F ace [Jaf61]. F aces [Nie62].

F acsimile [Ede64]. F act [Kou66]. F actors [McK65, Pie64]. F actory

[Gue62a, Gue65, Gue68]. F ailed [Hig65b]. F airc hild [Nie62]. F akhry

[dC63b]. F all [Ano60f, Ano61k, Ano62i, Ano63l, Ano64k, Ano65j, Ano66k].

F amily [Bed64a]. F ar [Hig68a, Smi64a]. F arb en [Hug66]. F arb er

[Ras68b, Duv64, Jen69]. F arew ell [Whi67]. F armer [Bri62b, Koh68, Ras61].

F arming [F us67c, Koh64, Koh67]. F arms [Lan68]. F arrand [F ra64].

F arrington [Net65]. fascination [Sin60b]. F ate [Bur64a]. F ather

[Dob62, Sha63b]. F aulkner [Ber65a]. F ebruary [Bra66]. F ederal

[Hec67, Pur68a, Sc h63a, Bur66b, Zim64]. F eldhaus [Har61, Ma y67b].

F eldman [Hug68]. F enced [Wil67]. F ens [Dib69a]. F erdinand [Ben63].

F erguson [Pur65a, Sc h66]. F ermi [Sha67a]. F erriere [Sp e63]. F erries

[T o w63]. F ertilizer [Lor67b]. F ev er [Hig63]. Fidelle [SS61]. Fiefs [F us66b].

Field [Sk o61]. Fields [F us66b]. Fifteen [F or61b]. Fifteen th [Sp e63, Whi69].

figh ting [Dor68d]. Figure [Had64a]. Filarete

[Eic64, Ret65, Smi64f, Sp e63, Sp e64]. Filler [Da v64]. filosofi [Bun66a].

Finance [Che61b, Ro d67]. Financing [Arm62]. Fin bar [W at68]. Fin b erg

[F us67b]. Finc h [Fit68, F or61c]. find [Sin60b]. Finder [Mum65]. Findings

[Mon67]. Finest [Gue60]. Finishes [Hou63]. Fire

[Dor68d, F o x69, Lei61a, Dor68d]. Fire-figh ting [Dor68d]. Firearm [Bat67].

Firearms [Esp65]. Firms [Ble63]. First [Con68d, Dru66, End68, Etz66,

Hun62, Jen69, Jew69, Pil66, Roa63, Rot69, Sca65b, Sc h63b, Whi69, De 67a].

Firth [Min65b]. Fisc h [Jaf65b]. Fisc her [McH63]. Fisher

[Sk o61, Cal68d, De 68d]. Fitc h [Bur62a, Con68b]. Fitc hen [She61a]. Fiv e

[Hip69, Lea69, Rae61a]. Flahert y [Car61a]. Flesh [Mar69b]. Flew [Sca65a].

Flieger [Kle63b]. Fligh t

[Sca65b, Sca66, Sto64a, Sto65a, Sut66a, Sut66b, Car61a, Hun62, Sca67, Ste63].

Fligh ts [Hig68a, Sut66a]. Flinn [W er64b]. Florence [Bon69, Ros64a].

Flores [Gli69a]. Florman [Gul69]. Flying [Hig66d, T op66a]. F o cus

[Cal62b]. F ogel [Car61b, Rub67]. F olklore [Hou61, McN64]. F on t [Gli66].

F on taine [Rei62a]. F o o d [Ras60, Ras66, Sev65, Bor65a, Gra60, Ras68b].

F orb es [Hal68, Lev61a, F er64b, Lev61a, T a v69]. F orce

[Gha68b, Hig65b, Ces65, Coh69]. F orces [Con68b, Hig66b, Hol61a]. F ord

[Rae61b, Tho65a, Wik62, Wik64]. F oreign [Joh65b, Kre67, Nie65]. F orest

[Mil62]. F orew ord [Ben62b]. F orm [Con64a]. F ormation [Arm62]. F orrest

[W ei64]. F orsyth [F er65b]. F orti [Len60]. F ortification [dlC63].

F ortifications [Jor62]. F ortified [Gha68c]. F otografie [New66a].

F oundation [Pur62, Sc h64b, DeG64]. F oundations [Fin65a]. F ounder

[Sil69]. F our [Bry67b, Mor67, Str67]. F our-Dimensional [Mor67].

F our-Strok e [Bry67b]. F ourasti ´ e [Bou61]. F ourth [Maz67, Sto64a]. F rance

[Fle65, Mil64, Sco61]. F rances [Wil67]. F rancesco [Ret63]. F rancis

[Hec67, Rei62b]. F rancisco [Ano66g]. F rancois [And64]. F rank

[Kol66, Ro d62b, Wik64]. F ranklin [Bur68, Kin66, Sin69a, T of67]. F ranz

[Har61, Ma y67b, Ret61]. franz¨ osisc he [Ma y69c]. F raun b erger [Dib69c].

F red [Ste65]. F rederic [Had64b, Hol65a, Sto63]. F rederic k

[Emm68b, Ev a65, Her62, Kam63, McC66b, Rie68a, Wil65c]. F ree

[Sc h64a, Sc h64a]. F reedom [Gue65, P ar66, Jac68]. F reeman [Nie67c].

F reigh t [P au65, P au67a]. F renc h [Col61]. F reuden b erger [Ush64].

F riederic h [F or63b]. F riedric h [Bry64a, Oli60]. F ritz

[Dib69c, F ar68b, Gue67, Hug67a, Gor69]. F ron tier [Sto68, McH65].

F ron tiers [Hew64, Smi64a]. F ruit [Dal69]. F ryling [Har67]. F uc hs [Jaf68].

F uel [Emm62c, T ok68]. F uller [Bur65b, Bur66a]. F ulton [Vir68]. F unction

[Bar67c, Flo69a]. F unctional [Rot60]. F unctions [Gha68a]. F undamen tal

[Sk o67]. F unds [Hug67b]. F urniture [Hec67]. F urtado [Bar65a]. F ussell

[Koh68]. F uture

[Dor68a, Dry61, Gut64, Lok68, Rei65b, W o o60c, Mic64, Sca66, T of67]. Fysh

[Hig66d, Hig69b, Hig66d].

G [Bak66, Bar69a, Bar63c, Bar66d, Bed68a, Bou67, Cha66, F er66a, F or64b,

Gue61, Hig64, Hig65a, Hol69, Hug66, Hug67b, Jaf65b, Joh65a, Kel69a, Kil64,

Kle63a, Koh64, Koh68, La y66, Lok68, Mid63, Ros61, Ry a67, San60, Sca61,

Sil69, Smi67b, Ste68a, Sw a67b, T ei67, W at65, Wil68, W o o61b]. G.M

[Tho65a]. Gablehouse [De 68a]. Gadgets [Mei68]. Galaxies [Ste65].

Garden [W o o65]. Gardiner [Hea63]. Garfield [Gue68]. Garretts [Bur66c].

Garric k [Con64d]. Gartmann [Cle61]. Gas [Dau64, Sca68b]. Gasindustrie

[F or66]. Gasoline [Hug66]. Gates [Ras61]. Gauge [Whi68b]. Gauthier

[Mor69b]. Gauthier-Larouc he [Mor69b]. Gear [Har60]. Gear-Cutting

[Har60]. Geb̈ andigte [Bry67a]. geistige [Ros69]. Gen [San60]. Gendai

[Y am68]. General [F ul63, F us67b, Mes69b, F er64d]. Generale

[Dau60b, F or63a]. Generation [Gol65]. Gen ` ese [P a y64]. Genesis

[Had61, F re69b]. Geneviev e [Go o65b]. Genius [Cal68a]. Geoffrey [Hig63].

Geograph y [IU65, Ma y69a, Smi68b, Son63]. Geometric [Bul62]. Geometry

[Har60]. Georg [F ar61]. George [Bed61b, Bed67b, Ber65b, Ber67, Chr61,

Emm67, Gil64, Gli69a, Hou61, Hun63a, Jaf61, Kni65, Les60, Mil62, P au65,

P au67a, Rei63, Sc h66, Sin69b, Sk o61, T o w63, V og69, Wil61c, W ol67, McH63].

Georges [Mor69b]. Georgeto wn [Skr69]. Georgia [Koh66]. Geotec hnics

[Ma y69a]. Gerain t [W el67]. Gerald [Gul61b, Hug68, Jaf65b]. Gerd [Ols69].

Gerhard [Kle63b]. Gerlac h [S ¨ us68b]. German [Dor63, Jac64]. German y

[Fly68, F ry61, Hug68, Ros65a]. Gershenson [And65a, And65b]. Gesc hic h te

[Bat66b, Bry67a, F or63b, Gol66a, Har65a, New66a, Ret61, Bry64a, F or66,

Har61]. gesc hic h tlic he [Ho o62]. gesc hic h tlic hen [Ma y67b].

Gesellsc haftlic he [Ma y69d]. Gesenk en [Ho o62]. Gian t [Bur65d, Tho65a].

Gibson [Out65]. Giedion [Bur64b, Bur65a]. Gilb ert

[Dor68d, W o o66b, W o o69b]. Gilc hrist [W ei66a, W ar68]. Giles [Mul69].

Gilfillan [Gil60b, Zuc68]. Gille [Kel65]. Gillian [Rin68]. Gillispie [F or60].

Gin [F ed60]. Ginestier [Bo e62]. Ginzb erg [De 68b]. Giorgio

[Con67b, Ret63]. Girl [Qui65]. Gizitsu [Y am68]. Gizitsu-ron [Y am68].

Gladius. [Smi67a]. Glass [Had60, Had61, Had64a, Had67, Had68, Had69,

P er69, Sc h62b, Had68, Had64b, Lew69a]. Glasses [Had63]. Glaus [Con68c].

Glazier [Smi65b]. Glenn [Har67, Hun62, Joh69b]. Go d [Bro65b, Wik61].

Go ddard [Sto65a, Emm62c, Hol65b]. Gola y [Ro d62b]. Gold

[Dib65, Smi66a, Sin60b]. Goldb ec k [Bry66a, Bry67a, Bry68b, Ros69, Ste62].

Golden [Hut66, Ste68b]. Golem [Bro65b]. Gollin [Rin68]. Go o dman

[Ihd67, F er66b, Rob69]. Go o dwin [Sw e68]. Gopalpur [Nea64]. Goran

[F ar68b]. Gordon [Bur66d, Hug62a, Ihd67, Jaf67]. Gothic [She61a]. Gould

[La y67]. Goumaz [Smi63]. Go v erning [W at68]. Go v ernmen t

[Gai67, Hig65b, Hig68c, Lon67, Nie67b, Pur68c, Pur68d, Rae68, Sk o67, Sk o67,

Car67, Rin65, Sk o67]. Go v ernmen ts [And62b]. Grabar [Con66c].

Gradation [Sc h62a]. Graf [Bat66b]. Graffiti [Bo y69]. Graham [Mon67].

Grahame [Spi68b]. Grainger [Bur66d]. Grancsa y [Bla62]. Granic k

[Wil69a]. Gran ulating [Smi64f]. Grazia [Kur63]. Great

[Bat62, Car68, Gai67, Go o61, Gue62b, Piz68, T o w63, T o w65, W at65, T o w64].

Greater [Smi68b]. Greek [F or64b, Ho o65, Lei61a, Mei68, Hac68, Smi66a].

Greeks [Lei69]. Greeley [Hin62]. Green [Hud65a]. Green b erg

[And65b, And65a]. Greenleaf [Rae61b]. Greville [Cha64]. Griffith

[Emm63a]. Grim w o o d [Sto64a]. Grinding [Bed67c]. Gronio wski [Mos67].

Ground [Ran63]. Groups [And62b]. Gro wing [Ces67, Hud65b]. Gro wth

[Bar63b, Bir66, Ble61, Ble63, DeG65b, De 67b, Ev a65, Fle65, F us66c, Hei68,

Jaf65a, Kea68, Man65, Ro d65, Rub67, Tho65b, V at68, V er64, W ar68, WW66,

Bar61b, Ces69b, Goi69, Man65, Sp e69]. Grubb e [Bea66]. Gr ¨ unde [Bry69].

Grundlagen [Gol66a]. Grun w ald [Gha61]. Guatemala [PS66].

Guatemalan [PS64]. Guerlac [Sc h63b]. Guest [Jaf63]. Guidance [Kin66].

Guide [Bar66a, Gul69, K.61, McK64b, Pie66, F ou64, Whi68a, Sc h63a, Sv o67].

Guidelines [Bar67a]. Guinea [De 64]. Guinness [Wil61a]. Gunner

[dC61b]. Gunp o wder [Lei61a]. Guns [Esp67, Ho o66b]. Gusta v

[Bry66a, Bry67a, Bry68b, Ros69, Ste62]. Gusta vson [Bou67]. Guthrie

[Mil62]. Guy [And64]. Gw em b e [Spi69]. Gy orgy [McH66a].

H [And68a, Bak65, Bar63c, Bar65b, Bar66c, Bat67, Bea66, Bed61b, Bed65a,

Bo y67, Bur61d, Car68, Car61c, Col66, Con60b, Con63c, Con63e, Con66b,

Con67a, Dea69, Dob62, Emm62c, Emm67, Erm64, F er67, Flo69a, F us66a,

F us67b, Gha68a, Hig65b, Hig66a, Hol65b, Hug63, Joh69b, Jor62, Kil64, Lam61,

La y66, Lok68, PSD67, Pil66, Put67, Rei63, Ro d65, Rol65, Rot65, Sco66, She65a,

Sin69b, Smi68c, Sto69b, Tho61a, Tho65b, T of67, W at61b, Whi68a, dM67].

Habakkuk [Col66, Hug63]. Hab er [Gor69, Har65b, Sel69, F ar68b]. Habit

[Bri68]. Hadfield [F er68a]. Ḧ agerstrand [Rog69]. Haigert y [Mar63].

Haigh [Dib69b]. Haim [Ras64a]. Hal [Ras64b]. Hall

[Sw a67b, V og65, F er68b]. Hallam [F us66a]. Halle [Kle63b]. Halp erin

[Ras64a]. Hamilton [Bra66]. Hamp e [Ras66]. Hance [IU65]. Hand

[Sha65, W el66]. Hand-T o ol [W el66]. Handlin [McK64a].

Handw erk erbilder [Whi68e]. Hannah [Car60]. Hans

[Con68c, She68, Tho65b, W er68b]. Hanzelet [Wil65b]. Happ ened [Wis63].

Harald [Kin68]. Harbison [Ev a65, McC66b]. Hard [Ste67]. Hargra v es

[Alt67]. Hargrea v es [Hip67, Alt67]. Harlan [T o w65]. Harland [Fin63a].

Harold [Agn67, Bra66, Bur65c, Car61c, DeG65b, Dib64, Joh65b, Ma y69b,

F ar63a, F ar64a, F ar65, F er64b, Fin63b, Fin64a, Go o68b, Go o68a, Gue61,

Gue67, Hal68, Hal65b, Hug63, Hun63a, Ihd64, Jor62, Lei61a, Lev61a, Mar63,

McK65, Mer65, Mor61, Nee69, Rei67, Rei62b, Rie68a, Ro d67, Rot60, Sin60b,

Sk o61, Smi68b, Smi69c, Sto63, Sto69a, Sv o67, T a v69, T o w64, Uy e68b, W ei66b,

W el67, W er65, Wie64, Wil68, dC63a, vW67]. J.-J [Bar69b]. Jac k

[Car62b, DeG69b, Mor69a]. Jac kson [Sin69b]. Jacob

[Bra66, Ces69b, Koh69]. Jacquelyn [Bak66]. Jacques

[Bat66c, Bry68a, F al65, Da v66]. Jacquetta [Spi64b]. Jahre [W o o61a].

Jahrh undert [F ar64b, F re69a, Hug67a]. Jahrh underts [Ma y69c, Whi68e].

James [Bo y67, Bur62a, Bur65c, Con68b, Emm62a, F or61c, Gar67, Gru68,

Hew67, Hol61b, Koh66, Las66, McH65, P at62, P au67b, P et65, Pie64, Rei64,

Sha63a, Smi67e, Sto64a, T ag69, W ol66, Fit68, Gar67, Hip67]. Jameson

[Uy e68a]. Jamieson [Cha69a]. Jamnitzer [Bed68b]. Jan [Ble61, Mos67].

Janes [Wil64a]. Jan uary [Ano67g, Ano68h, Ano69i]. Japan

[Lon67, Gra65, Lo c69, Lon66]. Japanese [Lon65]. Jarrett [Ces67]. Ja y

[La y67]. Jean [Bou61, Bul62, Jaf68, P ea65, Wil65b]. Jeanne [Gai67].

Jenkins [W el67]. Jennett [Wyn60]. Jenn y [Hip67]. Jerry [Whi68a]. Jet

[Nil61, Sto64b, Sut66a]. Jew eler [Smi67c]. Jew elry [Smi66a]. Jiri [Gue62a].

Joac him [Gha61]. Joan [F us67b]. Jobs [Deu66, Dru63]. Jo c hmann [F ry61].

Jo c k o [Wil68]. Jo e [Ros67]. Jo edic k e [Con65a]. Johannes [F or66, Lon66].

John

[Arm67, Bar65b, Bla62, Bra65b, Bur65b, Bur66a, Con60b, Con61b, Con62c,

Con63a, Con66b, Dau60a, Do w65, F er61, Hid68, Kat63, Kol64, Lew66, Lon65,

McK64a, Mil62, Mil64, Mor63a, Ric68, Rol64, She61a, Wil61a, Wil61c, W at65].

Johns [Rei62a]. Johnson [Nie62, Smi67e, Bar69a]. Johnston [P at62]. Join t

[Car68]. Jones [F ou64]. Jongh [PS66]. Jora vsky [Bla63]. Jordan

[Bed65a, F re69a]. Jos ´ e [Gli66]. Josef [Ma y68]. Joseph [Bul66, Cha61,

Duv66, Flo69a, Go o61, Gul61a, Lev61b, Ma w65, Pie64, Rei62a, Rin64, tZS64].

Josephson [Hug60]. Josiah [Sc h62b]. Jost [Smi65b]. Josu ´ e [Dun69].

Journal [Hig69a, Gil66, Had67, Had68, Had69, Tha69]. Journey [Mec66].

Jousse [SS61]. Jr [Dun68, Hew67, Ras66, Shr63, Sv o67, Str63]. Jr.

[Buc68b, Con67a, Goi69, Go o66a, Gut64, Hig66b, Hig68a, Hun64, Kle63a,

Kni65, La y68, Mon67, Sto69b, T ag69, Tho65a, Wil64b, W ol66, W o o61b].

Juanelo [Ret65, Ret67a, W ul66b]. Julius [Gla62]. July

[Bra66, Ano67i, Ano68j, Ano69k]. Juno [vB63]. Jupiter [vB63]. J ¨ urgen

[Con65a].

K¯ ozan [Gra65]. Kahler [Bri65]. K’ai [Y ab67]. K’ai-wu [Y ab67].

Kaiserlic he [F re69a]. Kaplan [Bar66b, Kur61b, San64]. Kapp [McC67].

Karin y a [And68a]. Karl [And68a, Rot65, W o o61a]. Ḱ arḿ an

[S ¨ us68a, Mal64]. Karoly [Viv68]. Kash [Lon69]. Kates [P en66]. Kathleen

[Ro d62a]. Katona [Ber65b]. Kauffman [Hal65b]. Kazimier [Mos67].

Keenleyside [Jun68]. Keiic hi [Y am68]. Keith [San61b]. Kekul ´ e [Jen67].

Keller [F er66a]. Kellermann [Bat66a]. Kellogg [Ras67]. Kenneth

[Gre65, Lew69a, Nel66, Rie68a, Sc h63a]. Ken tuc ky [Hal65b, P ea65]. Kep es

[McH66a]. Kephart [Pru62]. Kerr [Fin62c]. Kettering [Bo y64, Edw68].

Keyb oard [Bo w66]. Keystones [She69]. Kieffer [Bee66]. Kim ball [Hew66].

Kindleb erger [Fle65]. King [Koh69, She65a, Sha63a, W er65]. Kingdom

[Con69a, Hut63, Hut66]. Kingery [Cal68b]. Kingsford [Bur65e]. Kip

[Fit68, F or61c]. Kipp [Go o68a]. Kirc her [Jaf61]. Kirk er [Bur65c, Bur65c].

Kisc h [Kle67]. Kitson [Ste68a]. Kittler [Hun62]. Klaus [Ma y69c, Ma y69d].

Kla w [Mar69a]. Kleine [San68, Har65a]. Kleingew erb emasc hinen [Bry69].

Klemm [F or63b, Oli60]. Klinc k o wstro em [Bat66b]. Kl¨ oc kner [Bry66a].

Knabb e [Esp66b]. Knapk e [Whi68c]. Knapp [Ras67]. Knaurs [Bat66b].

Knibb [Bed64a]. Knigop ec hatanija [Wyn60]. Knossos [dC61a]. Kno w

[Rae60b]. Kno w-Ho w [Rae60b]. Kno wles [Hal65a, Sc h62a]. Ko [Nee69].

Kola ja [Gue62a]. Kompfner [Kin66]. Konrad [Con64a]. Korman [Ols69].

Kornhauser [Deu65, Fin64b]. Korol [Hug67b]. Korson [Hou61]. K¨ orting

[F or66]. k osmonautiki [Bra69]. Kou w enho v en [Kat63]. Kraft

[Bry67a, Bry66a]. Kramer [Big64]. Kramish [Hug61b, Nie65]. Kranzb erg

[Buc68b]. Kuhn [Gru68]. Kulturgesc hic h te [Bat66a, She63]. Kung

[hC66, Y ab67]. Kung-c hia [hC66]. Kunk el [dC63a]. Kurt [Bry69, Gha61].

Kurze [F or63b]. Kuznets [De 67b]. Ky eser [Whi69]. Kyle [Con60b].

L [Cal68c, Chr61, Dau60a, De 68c, Dib69a, F er66b, Fin62a, F or64b, Gai67,

Gru67, Hew67, Hol61b, Ho o66b, Ihd65, Joh65b, Jun68, Mei66b, Nix64, Put67,

Rie65, Rob69, Sca68a, Son63, Sp o63, W at63, W o o66a, vW67]. Lab or

[Coh69, Gha68b, Hug68, Jaf67, Mec66, Sel69]. Lab oratories [Her62].

Lab oratory [Sk o61, Sto64b, Gul61a]. Lab our [Hug63]. Lab our-Sa ving

[Hug63]. Lab ouring [Gai67]. LaF eb er [Bra65a]. LaF orce [W ol66]. Lag

[Gil62, Hug62c]. Lagging [P ea65]. L’agricoltura [Lor67a]. Lak es

[T o w63, T o w64, T o w65]. Lammot [Wil65c]. Lamon t [Hew66]. Lamp

[Eis66, Gab66, O’D69]. Lancashire [Har69]. Land

[DeG65a, Joh69b, Gut64, Kra66, She65d, Zim65]. Landman [Nie62].

Landmarks [Hew64]. Landsb erg [Tho65b]. Landscap e [Ihd65]. Langley

[Ro d62a]. Lanifricariae [Mo e66]. Lanifricarius [Mo e66]. Lansdell

[Tho61b]. Lansing [Hew66]. Lapidary [Bed65c]. Larouc he [Mor69b]. Lass

[Pur64]. Last [Bur65d]. Late [Bo w66]. Later [PSD67]. Lathe

[Bed65c, Bed67c, F or62, Bat66c]. Latin [PS68]. Laurence [Go o68a, Hun63a].

lauren tienne [Mor69b]. l’automobile [Bry68a]. La v oisier [Sc h63b]. La w

[dC64b]. La wrence [Bur63, K.61, Min65a, Deu66, Lea66]. La ws [Zv o62].

Lazarus [Dib65]. Lead [Phi63]. Leaders [Emm62b, P et65]. Leadership

[Ho w69, Jaf63]. Lear [Cla66]. Learning [Zv o61b]. Leather [PR62]. Lea vis

[Le 64]. Leb en [Kin68]. Leb ergott [Jaf65a]. Lee [S ¨ us68a, Bed64a]. Legacy

[Go o65a, Kle62]. Legend [Whi68c, W o o60b]. Legislation [Pur68c]. Lehman

[Hol65b]. Leicester [Ihd69]. Leiston [Bur66c]. Leisure [Kur63, Kur61b].

Leland [Sw e68, Edw67, Edw68, Edw67]. Lens [Bed67c]. Lens-Grinding

[Bed67c]. Lenzen [Bur69c]. Leo [Did62, F or65a, Mar63, Sk o61, W o o65].

Leon [Mic66, Mur69]. Leonard [Han61, She65c, Spi64b, Wie64]. Leonardo

[Ste63, Ano63e, Ano64c, Ano65c, Ano66b, Ano67c, Ano68c, Ano69e, Ret65,

Ret67b]. Leslie [Smi61a]. Less [Bar69a]. Lessons [De 68b, Dru66]. Lester

[Pur69b]. Let [Bur69b]. Lev el [She61b]. Lev elers [Gli68]. Lev els [Gli68].

Lev ey [Lei63]. Levine [Go o69a]. L’

´

Ev olution [Mor69b]. Levy [Ro c66].

Lewis [Dru68, Bur65d, W ei66a]. L’Histoire [Dau60b]. Lib eral [Gul69].

Lib eralism [Kam63]. Lib ert y [Hea61, Wil69b]. Library

[DeG64, P er68, Ras64b, McH63, W ri68, Rei65b]. Liddell [PSD67]. Lido

[Sp e62a]. Life

[Bea66, Cal68a, F us67a, Hol65b, Kou61, Sha65, Smi69a, W at65, Bri63, Uy e64].

Lifeline [Ras66]. Ligh t [O’D69, Raz64, Sc h62a]. Ligh ting [O’D69].

Ligh tning [Sha65]. Lilien thal [Kle63b]. Lillian [Ro c66]. Lilly [PS66].

Limited [Duv66]. Lincolnshire [F us66a]. Lindt [Rin68]. Line [Dau60a].

Lineal [Gli69a]. Linguistic [Puh64]. Liniger [Smi63]. Liniger-Goumaz

[Smi63]. Link [Rob66, Spi60]. Linn [Con63c]. L’in v en teur [Gol66b]. Lionel

[McN64]. Lip etz [Bar66a]. Liquid [Emm62c]. Listen [P et65]. Lister

[Bat62]. Literature [Gul69, Mar69b, dlC63]. Liu [hC66]. Liv es

[Smi67e, Rol67]. Living [Hun67, Ihd65, Hie63]. Livingston [Shr68].

Llew ellyn [F er64c]. Llo yd [Bed65a]. Lo cation [Ros64a]. Lo c k emann

[F ar61]. Lo c kheeds [Sca65a]. Lo c ks [W ul66a]. Lo co [Whi68a]. Lo comotiv e

[Con66b, Whi68d]. Lo comotiv es [Sto69b, Whi68b, Con63c]. Logan

[Con63a]. London [Smi68b, W o o69b, Smi69b, W ri68]. Long [The62, Nie67b].

Long-T erm [The62]. Longb o w [Esp65]. Lo ok [Tho65b, W er67, Rob65].

Lo os [Dau60a]. L’orange [Smi63]. Lore [Whi68c]. Loris [O’D69]. Louis

[Da v64, McC67, Sca65b]. Lo v e [P et65]. Lo w [McN64]. Lo wdon [Gut64].

Lo yd [Dun68]. L ¨ ubk e [dSP61]. Lucy [PS65]. Ludwig [Kel69c]. Luigi

[Con66a, Mei66a]. Lum b ering [Hid68]. Lunar [Hol65c, Tha69]. Ly all

[Bur66d]. Lync h [Wil61a]. Lynn [Str63, BB66].

M [Bil68, Ble61, Buc68a, Bul62, Cal67, Cal69b, Col66, De 68d, Edw67, Esp67,

F er68b, F us67a, Gol65, Hig65b, Hol61a, Hol65a, Ihd69, La y67, Lew64, Lew69a,

Mec66, Mer65, Nel66, Pil66, Ras68b, Rie68a, Ro d62a, Rot60, San61a, Sca67,

She65a, Shr68, Sn y62, Sto63, Sto64a, Sto65b, W er64b]. M.D. [Shr63].

Mab oth [Cal68a]. macc hine [Bun66a]. MacDonald [Mei66b, Ste68c].

Mac hinarum [Alt69a]. Mac hine [Alt69a, Bed68b, Dru68, Har60, Kel69a,

Mar69b, Ogd66, Ush61, W o o61b, W o o66a, W o o65, Gil63, Bo e62, W o o69b].

Mac hinery [Bur60b, F er68b, Gil63, Hip69, Rog60, Wik60, Kel69b, W o o66b].

Mac hines

[Hei67, Rie67, Ros64b, F er66a, Har60, Mei68, Rei62b, Dib69a, Kol62].

MacKa y e [Bry64b, Ma y69a]. Mac k el [Ede65]. Macon [T op66a]. Made

[Aus68, Con63b, Joh62]. Madrid [Ret67b]. Mae [Rob66]. Magazine

[Pur65a]. Magnificen t [Hig66a]. Magn us [Bor65a, Kur61a, Le 63, Jol68].

Mail [Bur60a]. Mails [Kni65]. Main [Agn67]. Mainland [hC66]. Mair

[PS65]. Mairi [Hou63]. maison [Mor69b]. Maizels [V er64]. Ma j [San60].

Mak e [Hei67]. Mak ers [Bed64b, Rob69, Bed64c, Gar65]. Making

[Bur60a, Dib64, Smi60, Wis67, Gue62a, Wil65b]. Male [Mo e69].

Malmesbury [Whi61]. Man [Bru68, Bur64a, Bur69b, Che61a, Cla62, Cle61,

Dor68a, Hol65b, Hol61b, Kol62, Mum60, Mum65, Mum66, Ro c66, Ste63,

W er66b, Fin62c, Sal65, Tho66, Ang67, Bor65b, Bur62b, Con63b, Lub65a].

Man-Made [Con63b]. Managemen t

[F re69b, Gue61, Har65b, Jaf65b, P en66, Bo y67, T ei68, Chr61]. Managerial

[Gru68, She65c]. Managers [Flo69a, Lew64]. Manc hester [Fin63a].

Manfligh t [Gar67]. Mankind [Hir64, Mei66a, Pru62, Kan66, Pru62, Gre63].

Manley [Cha69a]. Mann [Wil64a]. Manned [Sto64a]. Manp o w er

[Bir62, Did62, Ev a65, Gru68, Rin65, Rin66, W er66a, De 68b, Jaf65a, McC66b,

McC67, Rin66]. Mansfield [Sn y66]. Man toux [Kra64]. Man ufacture

[Gra65]. Man ufactures [Dob62]. Man ufacturing

[Arm62, Bar62, DeG69a, F or60, Hid60, Out62, Sc h62b, Str64, Joh62, Mor69a].

Man uscript [Sv o67]. Maramec [McH65]. marc h ´ es [Smi63]. Marconi

[Sha63b, Sha63b]. Marcson [Bir62]. Marcus [Ste62]. Mare [Las67].

Margaret [Jaf67, Spi64a]. Margery [Kel68]. Maria [Har61, Ma y67b, Gli66].

Marian [Str67]. Marine [Mul69]. Mariner [Sto64b]. Marino [Lor67a].

Mario [Con64b]. Marion [Bed64c, T an65]. Mark [Lok68, Meu64, T ra65].

Mark et [Jaf67]. Mark ets [Sc h64a]. Marland [Dib66]. Marshall

[Hal60b, W ei63, W er66b]. Marston [Bur62a, Con68b]. Martin

[Lei63, Smi60, Smi68b]. Martini [Ret63]. Marvin [Cal68d, Ham68, Son63].

Marx [W o o65]. Marxism [Bla63]. Marxist [Jor61]. Mary [P ea65, Rie67].

Mason [Hig68a, She61b, She65b]. Mass [Ber65b]. Massac h usetts [Lea66].

Master [dC61b, Edw67]. Mata [Gli69a]. Material [Do w65, Spi69].

Materials [Go o68a, Rot69, Con62a]. Mat ´ eriel [Hig66b]. Mathematical

[Rei62b]. Mathematics [Lev61b, Lev61b]. Mathias [Wil60a]. Math urin

[SS61]. Matk el [Ede64, Ede65]. Mattfeld [Bak66]. Matthew

[Hug60, Rei62a]. Matthias [Ros68]. Mature [Ble61]. Mauel [Bry69].

Maurice [Ben62a, F or63a, Ma y69c]. Maury [Rei62a]. Maus [Hin64]. Max

[Car62c, Kur61b, Smi63]. Ma y [Liv69, Sto64a]. Ma y o [Sp e62a]. Mazlish

[W er68a]. McC [Kra66]. McCallum [Wil67, Wil67]. McClelland [Da v62].

McClin to c k [W ei63, W ei63]. McCormic k [McK65]. McDonald

[Smi62, W ei64]. McGo v ern [Las66]. McGuire [Rin64]. McHale

[Bur65b, Bur66a]. Mcluhan [W er66b]. McNamara [Smi69c]. Mead

[Arn65]. Meaning [Bri65, Sol68]. Means [Gar67, Gar67, Hea63]. Measure

[Gil60a, Sol68]. Measures [F ou64]. Mec hanical

[F er64a, F or64b, Pur68b, Ras68a, Smi61c]. Mec hanicals [Cal68c].

Mec hanics [Alt69b, Hal60b]. Mec hanism [Bo w66, dSP64]. Mec hanistic

[dSP64]. Mec hanization [Ros64b]. Mec hanized [Hol61a]. Mec klen burg

[Bau64]. Medal

[Ano63e, Ano64c, Ano65c, Ano66b, Ano67c, Ano68c, Ano69e]. Mediaev al

[Smi69a, Lei63]. Medical [Gai67, Car62a]. Medicine

[Go o65b, Nee69, Rob66, Mil61]. Mediev al [Bo y60, Bo y69, Cla66, Esp68,

Gli69c, Go o61, Hal61b, She61a, She61b, She65b, She69, Gli68, Str63].

Medio ev o [Len60]. Mediterranean [Gil62]. Meeting

[Ano60a, Ano61d, Ano62j, Ano63h, Ano63g, Ano64f, Ano64e, Ano65d,

Ano66g, Ano67k, Ano68g, Ano69b]. Meiji [Lon66]. Melsen [Mid63]. Melvin

[Buc68b]. Mem b ers [Smi67e]. Memoirs [PSD67]. Men [And68b, Hig66a,

Hig68a, Ros64b, Sc h64a, Ste65, Cal66, Cal68b, Emm62b, Rie67, W er64b].

Mendelsc hen [Whi68e]. Men tal [Deu65]. Merc han ts [F er69b]. Mercury

[Sto64a, Sto64a, Dun68, Rob66]. Merdinger [Fin64a]. Merle [Ras66].

Merril [Kle64]. Merrimac k [Lea67]. Merton [Sto63]. Mesop otamia

[F or65a]. Metal [Wil69a, Hou63]. Metal-fabricating [Wil69a]. Metallic

[W el66]. Metallograph y [Meh61]. Metallurgical [Zap62]. Metallurgy

[Ano64g, F or64a, Nee64, P an60, Smi61b, W er64a, Bur67, F or64a]. Metals

[Meh61, Smi61a, Smi65a]. Meter [F ra64]. Metho dology [Ger66b].

Metho ds [Bur60a, Hid60, Smi60, Str64]. M ´ etiers [F or60, Cha68]. Metraux

[And64]. Metrop olitan [Con63a, Joh62, Uy e68a]. Mexican [Ham68].

Mexico [DeG69a]. Mey er [Uy e68b]. Mey ers [McC66b]. Miasmas [Shr63].

Mic hael [Sw a67b, T of66, All62, Gol65]. Mic hal [Ble61]. Mic hel [F ar63b].

Mic hele [Sev65]. Mic helet [Gol66b]. Microscop e [Mid68]. Microscop y

[Bed68a]. Mid [Kur61a, McC63, Sca68b]. Mid-1930 [McC63].

Mid-Cen tury [Kur61a]. Mid-nineteen th [Sca68b]. Middle

[Bo w66, F us67a, Gha61, Hal60b, Whi60]. Middleton

[Con63d, Hal65a, Sc h62a]. Midland [Car68]. Miedzyw o jenn ym [Mos67].

Mies [Con66d]. Miessner [Kin66]. Mik esell [Son63]. Miles [Hig66c, Har69].

Militaire [Smi67a]. Military [DPS66, Esp66a, PS67, Smi68c, Smi69c]. Mill

[Ush64, Hid62]. Miller [Go o65b]. Milling [Ush61]. Mills

[Dib69a, Gha68b, Hid62, Hun67, Phi63, Rob66, W ul66b]. Milo

[Cal67, Cal69b]. Milton [Hol65b]. Milw auk ee [Ols69]. Minds [Rei64].

Minerals [Jol68]. miner ´ ıa [Gli69b]. Mining

[Arm62, F er69a, Ham68, Hou61, Smi68a, Smi64a]. Ministry [Hig65b].

Missiles [Hun64]. Missing [Spi60]. Mission [Sto64b]. Missouri [Pur64].

Mitc hell [Hol61b]. Mobilit y [W ol65]. Mo del [Man65]. Mo dels [Kil62].

Mo dern [Ben66, Ben62a, Ces69a, Con64a, Dru63, Emm61, Emm62a, Emm67,

F re69b, IU65, Ra v65, Rie67, WW62, Ush60, De 67b]. Mo dernization

[Koh67, Ro d61, Sp e69]. Mohammed [Ro d67]. Mohan [Bro62]. Molecules

[Shr63]. Mollo y [Hig68a]. Monop oly [Rae61b]. Mon tague [DeG65a].

Mon te [Pur68b]. Mon tgomery [Hec67]. Mon thly [Pur65a]. Mon treal

[Ano65d]. Mon umen ts [W ai67]. Mo on [Sw e68]. Mo on-Doggle [Sw e68].

Mo oney [Smi67e]. Mo ore [Hid68]. Morandi [Con67b]. Mora vians [Rin68].

Morgan [Hin66, McK64b, Con63e, Gue60]. Morison [Rie67]. Morris

[F ar68b, Gha68b, Gha68b]. Morro w [Bry66b]. Morse [Smi69d, DeG65b].

Mortimer [Gha67, Gha69b, Go o69a]. Morton [San64]. Moseley [Cal68a].

Motion [Hug62a]. Motor [Gor68, Sco66]. Motorenerfinder [Bry68b].

Motorization [Mos67]. motors [Bry67a]. Motoryzacyjna [Mos67].

Mo v emen t [Hew66]. Mr. [Smi60]. Mrs [Edw67]. Mule [Lei67]. Mullen

[Bo y67]. Multhauf [F ar68a, Kil62]. Mumford [Dru68, W er68a]. Munden

[Sc h63a]. m undi [Hug67a]. Mundo [Gli69b]. Munson [Sca68b]. Murdo c k

[Les60]. Murph y [Sv o67, W at68]. Murra y [Rei62b]. Musaeorum [Jac69].

Mus ´ ee [Cha68]. Museo [Bon69]. Museum

[Bed64c, Bou66, F er68b, Fin65b, Had68, Lew69a, Mul65a, S ¨ us65, W el65,

W o o60a, W o o69a, W o o69b, Lea67, F er68b, Hec67]. Museums

[Bed65b, Bro65a, F er65d, Hip69, P er69, Gra62]. Music [Gul69]. Musson

[Duv66]. Must [Bor65b]. Muzea [S ¨ us65]. My [Sha63b]. My ers

[Ev a65, T ei68]. Myron [Col65, Sp e69]. m ystics [Sin60b]. Myth

[Dru68, WW66, Hug62a, Le 63].

N [All62, And62b, Bra69, Dea69, Deu66, Esp66b, Had69, Hig68b, Joh65a,

Lew69a, Rei67, T ok68]. Nacional [Ret67b]. Naev e [Cal67, Cal69b]. Nagler

[Ma y68]. Nail [Smi60]. Nail-Making [Smi60]. Name [Put67]. Names

[Gha68a]. naquit [Bry68a]. Narro w [Whi68b]. Narro w-Gauge [Whi68b].

Narto v [Ogd66, Alt69a]. NASA [Gru67]. Nash [T ra65]. Nasser [San61b].

Nathan [Men66]. Nation [Kol66]. National

[Cha68, hC66, Emm63a, F er68b, Hof65, Kle65, Lo c69, Ric68, Rin65, Rin66,

Ro d62b, San61a, Smi66b, Sto64a, Sto65a, Pur68c]. Nationalized [Wis61].

nationalsozialistisc hen [Ma y67a]. Nations [PS65]. Natural

[And65a, And65b, Bla63, DeG65b, T an65, Tho65b]. Naturalis [F er64b].

Nature [Con69c, Lea68, Mum66, Spi64a, T a v69, W at68]. Naturv¨ olk er

[Ma y67b]. Na v al [F ul63, McC63, P ea66b]. Na vigating [Bed64c].

Na vigation [Vir68]. Na vigations [McC65]. Na vigator [Bra65b]. Na vy

[T op66a]. Near [Con69b]. Necessities [Dib69a]. Nedoluha [She63]. Need

[Dup69, Wis66]. Needham [Go o61, Cha61, tZS64]. Needs

[Bur65b, Mic64, W er66a]. Nef [Do w65, Mor63a]. Neglected

[Bur61c, Mum61]. Nei [Nee69]. Neil [Bar61a]. Nel [Do w64]. Nels [Hun64].

Nelson [Cha69c, Kea68]. Nervi [Con66a]. Nest [Las67]. Netsc hert

[Tho61a]. Neuburg [Had64b]. Neuen [F or61a]. Neueren [Ret61]. Neville

[Hat66]. Nevins [Wik64]. New castle [Bur66d]. New comen

[F er64d, Har62a, Jew64, Nix64]. Next [Gol65]. Nieburg [Joh65b, Put67].

Nigh tmare [Lok68]. Nik ola [Sha65]. Nineteen th [Aus65, Bar67b, Car67,

Hid60, Hug63, Koh64, Mah61, Men66, Mul68, Ste68c, Sca68b, P ea66b, Had61].

Nineteen th-Cen tury [Bar67b, Car67, P ea66b]. Nitsk e [Bry66b]. No

[Mul69, Whi63]. Noah [Big64]. Nob el [Duv64]. Noble [Ush64, Bul66]. No el

[F ai62]. Nonstop [Sca65b]. Non union [McH61]. Norb ert [Bro65b].

Nordatlan tik [San68]. Nordatlan tik-P assagierdampfer [San68].

Norman [Bar66b, Con62a, Sal64, Tho61b]. Normand [P a y64]. Norris

[McH65, Whi68d]. North [Nie67c, Pru65, Hip69, McC65]. Northern

[Car68, McC69]. Norton [Bak67]. Note

[Ano61f, Ano63c, Ano66f, Dor68b, She69]. Notes

[Ano60c, Ano61e, Ano61g, Ano62d, Ano62e, Ano63f, Ano64d, Ano65a,

Ano65e, Ano65f, Ano66c, Ano66d, Ano66e, Ano67d, Ano67e, Ano67f, Ano68d,

Ano68e, Ano68f, Ano69f, Ano69g, Bed64c, Dru61b, F er60, W ul65, W ul66b].

Nothing [Hig65b]. No v els [Bri62a]. Nuclear

[Gru68, Hew64, Hig68b, Nie62, Joh65b]. Nuev o [Gli69b]. Num b er

[Ano60f, Ano60d, Ano60e, Ano61k, Ano61i, Ano61j, Ano61h, Ano62i, Ano62g,

Ano62h, Ano62f, Ano63l, Ano63j, Ano63k, Ano63i, Ano64k, Ano64i, Ano64j,

Ano64h, Ano65j, Ano65h, Ano65i, Ano65g, Ano66k, Ano66i, Ano66j, Ano66h,

Ano67h, Ano67g, Ano67i, Ano67j, Ano68i, Ano68h, Ano68j, Ano68k, Ano69j,

Ano69i, Ano69k, Ano69l, T as66]. N ¨ urn b erg [Whi68e].

O [Gha61, Gra62, Hig64, Hug61c, Jen67, Sw e67]. O AH

[Hig68c, Lew67, Rae68]. Oak eshott [Gra61]. Ob jects [Sam65]. Occiden t

[Smi67a]. Occupation [Ra v65]. Ocean [Dun68]. Octa v e [F er65a]. Octob er

[Ano67j, Ano68k, Ano69l, Emm69]. Odisha w [Emm64]. OECD [Lo c69].

Oersted [Hug62b]. Office [Gil66, Rei60, Chr62]. Offices [Con61a].

Officinae [Mo e66]. Ogorkiewicz [Hol61a]. Oil

[Dau60a, Dau62, Dau64, And68a, Dau60a]. Okresie [Mos67]. Old

[Bed65a, Hid68, Lan68]. Oleg [Con66c]. Oliv er [T a y67]. One

[F er64c, Kou65]. O’Neil [Jor62]. Op erational [Hig65b]. Opp enheim

[F or65a]. Optical [Bed67c, Sc h62a]. Oral [Nun63]. Orange [Cal66]. oranger

[Smi63]. Orbital [Sto64a]. Order [EW62]. Ordnance [Sp e62a]. Ordw a y

[Emm68b]. Organic [F ar63b]. Organization [Ble61, Chr61, Hug67b, Lew66,

P ar66, Sk o67, Hig65b, Gue67, Dea69, Jaf63, Jaf65b, Ros63]. Organizational

[Ano60c, Ano61f, Ano61g, Ano62e, Ano65f, Bir62]. Organizations

[Lew64, Lew65, T ei67]. Organizers [Gue62b]. Organizing [Sk o61]. Orien t

[Smi67a]. Origin

[Bac69, Bo w66, Bry67b, F ra63, HS69, Hig64, Pru62, Sc h63b, Sha64]. Original

[Gil63]. Origins

[F ar68a, F o x69, Lon66, MW63, dSP64, Sto65a, Whi68d, Wie64]. Orlans

[Ma y69b, Nie67a]. Orleans [Did62]. Orth [Lew64, Lew65]. Osb orne [PS66].

Oscar [Kle63a, McK64a]. Ostia [P ac68]. Other [Dor68d]. Otto

[Con68c, F ry61, Bry66c, Bry67a, Kle63b]. Otto-motors [Bry67a]. Ottoson

[Zim65]. Our [Bri68]. Outer [Dry61]. Outline [Con68a, Kle67, Rae62].

Outlo ok [Mil62]. Output [Sha67b]. Outstanding [Ogd66]. Ouv erture

[SS61]. Ov ercast [Las66]. Ov erlapping [Meu66]. Ov erseas [Nix65]. Ow en

[W ol65]. Ownership [Wis61]. Oxidation [Jen69]. Oxygen [Jen69].

P [Buc68a, Bur65e, Chi65, Chr61, Con63e, F ar68a, F er65b, Fle65, F us67b,

Gue60, Kil62, Kol62, Le 64, Mer65, Rob65, Ros64a, Sk o61, W ei66b]. P acific

[Car61b]. P addle [Cha64]. P addle-Wheel [Cha64]. P ains [Hud65b].

P ain ted [Bul66]. P akistan [Gha69a, Mor67, Ro d67]. P alace [dC61a].

P alenque [Out62]. P amor [F ra63, W ul65]. P annell [Buc68a, Mer65]. P aolo

[Bun66a]. P ap er [Jar66, Wis66]. P ap ers [Bra66, Sha67a, Spi64a, W o o60a].

P app enfort [Mec66]. P arac h ute [Whi68f]. P arc hmen t [PR62]. P areti

[Mei66a]. P ark [Spi64a]. P ark e [Rol67]. P arkhill [Smi67d]. P armelee

Relation [Lei63]. Relations [Bee65, Gue68, Mon67]. Relationship

[Dru61b]. Relationships [Con65b]. Religion [Nee69]. Religious [And62b].

Reminiscences [Sc h66]. Remo ving [Ede64]. Renaissance

[Smi69a, Bed65c, dlC63, Kel65]. Ren ´ e [F or61b, Ang67]. Rennie [W at65].

Rensselaer [Cal69a]. Replacemen t [Esp65]. Replies [F ar69]. Reply

[Aga67, Bur60a, Gil60b, Smi60, Wis67]. Rep ort

[Go o67a, Pia61, Pre62a, Pre62b, Pre62c, Pre62d, Pre62e, V og67, Gai67].

Repubblica [Lor67a]. Republic [Jac64]. Researc h

[Bur68, Dea69, Emm62b, Emm62c, Fly68, F ro66, Gab66, Han61, Her62,

Hig65b, Hug67b, Jac64, Lew64, Lew65, Lew66, Mes69b, Nie67c, P ea66b,

Pur68c, Rei65b, Sc h64b, Sha67b, Sk o67]. Resistance [PSD64, Str67].

Resisted [W el63]. Resource [DeG65b, Ev a65, P en66]. Resources

[Bur65b, Meu64, Sk o67, T an65, Tho65b, W er66a, Rin65, P ea65]. Resp onse

[And68a, Cal68d, Deu66, Gla62, Jew68, Pie63, Sal64, Sp e64, Str67].

Resp onses [And62b]. Ressen timen t [Car62c]. Results [Sto64a]. Ret

[Wil68]. Reti [W ul66b]. Retraining [Jaf67]. Rev [Mar63]. Rev erence

[Ha w66]. Revi [Had61, Had64a]. Review

[Ben68, Fin61, Wil61b, Agn67, All62, Alt65, Alt69a, And62b, And62a, And64,

And65a, And65b, And68b, And68a, Ang67, Arm62, Arm67, Arn65, Arn69,

Aus63b, Aus63a, Aus65, Aus68, Ayr67, Bak65, Bak66, Bak67, Bar65a, Bar67a,

Bar69b, Bar69a, Bar61b, Bar61a, Bar66a, Bar66b, Bar67b, Bar67c, Bar62,

Bar63b, Bar63c, Bar64, Bar65b, Bar66c, Bar66d, Bat62, Bat66b, Bat66a, Bat67,

Bea66, Bed61a, Bed61b, Bed64a, Bed64b, Bed64c, Bed65a, Bed67b, Bed68a,

Bee66, Ben66, Ben62a, Ben63, Ber65a, Ber65b, Ber67, Big64, Bil68, Bir62,

Bir66, Bla63, Bla64, Bla62, Ble61, Ble63, Bo e62, Bo e63, Bor65a, Bor65b, Bou61,

Bou67, Bo y67, Bo y69, Bra69, BT69, Bra66, Bra65a, Bra65b, Bri65, Bri68,

Bri61, Bri62b, Bri63, Bro62, Bro65b, Bru68, Bry64a, Bry64b, Bry66a, Bry66b].

review [Bry67a, Bry68a, Bry68b, Bry69, Buc68a, Buc68b, Bul62, Bul66,

Bun66a, Bur62a, Bur64a, Bur64b, Bur65a, Bur61a, Bur62b, Bur65b, Bur66a,

Bur63, Bur67, Bur68, Bur69a, Bur65c, Bur61d, Bur65d, Bur65e, Bur66c,

Bur66d, Bur69c, BB62, Cah67, Cal66, Cal67, Cal68a, Cal68b, Cal68c, Cal68d,

Cal69a, Cal69b, Car69, Car61a, Car61b, Car62a, Car62b, Car67, Car68,

Car60, Car61c, Car62c, Ces65, Ces67, Ces69b, Ces69a, Cha66, Cha61, Cha64,

Cha69a, Cha68, Cha69b, Cha69c, Che61a, Che61b, Chi63, Chi65, hC66,

Chr61, Chr62, Cla66, Cle61, Coh69, Col61, Col65, Col66, Con60b, Con60a,

Con61b, Con61a, Con62c, Con62a, Con62b, Con63a, Con63d, Con63b,

Con63c, Con63e, Con64a, Con64b, Con64c, Con65a, Con66a, Con66b, Con66c,

Con66d, Con67b, Con67a, Con68b, Con68c, Con68a, Con69b]. review

[Con69a, Con69c, Dau60a, Dau62, Dau64, Da v68, Da v62, Da v64, De 68a,

De 64, DeG65a, DeG65b, De 67a, De 67b, De 68b, De 68c, DeG69a, DeG69b,

De 68d, Dea69, Deu65, Deu66, Dib69a, Dib64, Dib66, Dib69b, Dib69c, Did62,

Dob62, Dor68d, Do w64, Do w65, Dru68, Dun69, Dun63, Dun68, Duv64,

Duv66, Edw67, Emm61, Emm62a, Emm62b, Emm62c, Emm63a, Emm64,

Emm67, Emm68b, Erm64, Esp66a, Esp66b, Esp67, Esp68, Ev a65, F ai62,

F al65, F ar61, F ar63a, F ar63b, F ar64a, F ar64b, F ar65, F ar68a, F ar68b, F er61,

F er63a, F er64b, F er64c, F er64d, F er64a, F er65b, F er65a, F er66b, F er66a, F er67,

F er68a, F er68b, F er69a, F er69b, Fin62a, Fin63b, Fin63a, Fin64a, Fin65a,

Fin62c, Fin64b, Fin68, Fle65, Flo69a, Fly68, F or60, F or61b, F or61a, F or61c,

F or62, F or63a, F or63b, F or64b, F or64a]. review

[F or65a, F or65b, F or66, F ou64, F re69a, F ro66, F ry61, F us66c, F us66b, F us66a,

F us67b, F us67a, F us68, Gab66, Gai67, Gar67, Gar65, Ger66b, Gha61, Gha65,

Gha67, Gha68b, Gha68c, Gha68a, Gha69a, Gha69b, Gil64, Gil66, Gla62,

Gli66, Gli69a, Gli69b, Goi69, Gol66a, Gol66b, Gol65, Go o61, Go o65a, Go o65b,

Go o66a, Go o68b, Go o68a, Go o69a, Gra60, Gra62, Gra61, Gra65, Gre65,

Gre63, Gru67, Gru68, Gue60, Gue61, Gue62b, Gue62a, Gue65, Gue67, Gue68,

Gul61a, Gul61b, Gul64, Gul69, Gut64, Had61, Had63, Had64b, Had64a,

Had67, Had68, Had69, Hal60b, Hal65a, Hal66, Hal68, Hal65b, Ham68, Ham69,

Han61, Han67, Har69, Har60, Har61, Har62a, Har63, Har64, Har65a, Har66,

Har67, Har65b, Hat62, Ha w66, Hea61, Hea63, Hec67, Her62, Hew66]. review

[Hew67, Hid60, Hid62, Hid68, Hie63, Hig63, Hig64, Hig65c, Hig65a, Hig65b,

Hig66a, Hig66b, Hig66d, Hig66e, Hig66c, Hig68a, Hig68b, Hig69a, Hig69b,

Hin62, Hin66, Hin64, Hip67, Hof64, Hof65, Hol61a, Hol65b, Hol65a, Hol69,

Hol61b, Hol65c, Ho o62, Ho o64, Ho o65, Ho o66b, Ho o66a, Hou61, Hou63,

Hub64, Hud65a, Hug60, Hug61b, Hug61c, Hug62a, Hug62b, Hug63, Hug67a,

Hug67b, Hug68, Hug69, Hun62, Hun63a, Hun64, Hut63, Hut66, Ihd64, Ihd65,

Ihd67, Ihd69, IU65, Jac68, Jac69, Jaf61, Jaf63, Jaf64, Jaf65a, Jaf65b, Jaf67,

Jaf68, Jen67, Jen69, Jew64, Joh62, Joh65a, Joh69a, Joh65b, Joh69b, Jol68,

Jor62, Jun68, K.61, Kam63, Kan65, Kan66, Kat63, Kea68, Kel65, Kel68,

Kel69b, Kel69c, Kel69a, Kil62, Kil64, Kin66, Kin68, Kle62, Kle63a, Kle64,

Kle67, Kle63b]. review

[Kni65, Kni67, Koh64, Koh66, Koh67, Koh68, Koh69, Kol62, Kol64, Kol66,

Kou61, Kou65, Kou66, Kra66, Kra64, Kre67, Kur61b, Kur61a, Kur63, Kyr64,

Lam61, Lan68, Las66, Las67, La y66, La y67, La y68, La y69, Le 63, Le 64, Le 65,

Lei61a, Lei63, Les60, Lev61a, Lev61b, Lew64, Lew65, Lew66, Lew69a, Lo c69,

Lok68, Lon65, Lon66, Lon67, Lon69, Lor67a, Lub65a, Lub65b, Lyn67, Mah61,

Man65, Mar69a, Mar63, Mar69b, Ma w65, Ma y69a, Ma y69b, Ma y67a, Ma y67b,

Ma y68, Ma y69c, Ma y69d, McC66a, McC66b, McC67, McG65, McH66a,

McH61, McH65, McH66b, McK64a, McK64b, McK65, McN64, Mec66, Meh61,

Mei62b, Mei66b, Mei66a, Mei68, Men66, Mer65, Meu64, Mey60, Mic64,

Mic66, Mid63, Mid68, Mil61, Mil62, Mil64, Min65a, Min65b, Mon67, Mor69a].

review [Mor63a, Mor63b, Mor69b, Mor61, Mos67, Mul68, Mul69, Mul62,

Mur69, Nea64, Nee69, Nel66, Net65, New66a, New66b, Nie62, Nie64, Nie65,

Nie67a, Nie67b, Nie67c, Nie69, Nil61, Nix64, Nix65, O’D69, Ogd66, Oli60,

Ols69, Out65, Ow e65, P ar66, P at62, P au65, P au67b, P au67a, P a y63, P a y64,

P ea66a, P ea65, P en66, P er68, P et65, Phi63, PS64, PS65, PS66, PSD67, PS67,

PS68, Pie64, Pie66, Pil66, dSP61, Pru62, Pru65, Pur64, Pur65a, Pur65b,

Pur68b, Pur68a, Put67, Rae61a, Rae61b, Rae62, Rae66, Rae69, Ran63, Ras61,

Ras64a, Ras66, Ras67, Ras68b, Ra v66, Raz64, Rei65a, Rei62a, Rei65b, Rei67,

Rei62b, Rei63, Rei64, Ret61, Ric68, Rie65, Rie67, Rie68b, Rie68a, Rin64,

Rin65, Rin66, Rin68, Rob69, Rob65, Rob66, Ro c66, Ro d61, Ro d62a, Ro d62b].

review

[Ro d65, Ro d67, Rog69, Rol64, Rol65, Rol67, Rol68, Ros65b, Ros65a, Ros67,

Ros68, Ros69, Ros63, Ros64a, Ros66, Ros61, Rot60, Rot65, Rot69, Rub67,

Ry a67, Sal64, Sal65, San60, San61a, San61b, San64, San68, Sca61, Sca65b,

Sca65a, Sca66, Sca67, Sca68a, Sca68b, Sc h64a, Sc h62a, Sc h63a, Sc h63b, Sc h66,

Sco66, Sco61, Sel69, Sev65, Sha67a, Sha67b, Sha63a, Sha63b, Sha65, She61a,

She63, She65a, She65c, She68, She65d, Shr68, Shr63, Sil69, Sin66, Sin69b,

Sin60b, Sk o61, Sk o67, Smi64a, Smi61c, Smi61a, Smi62, Smi63, Smi64d,

Smi64b, Smi64c, Smi65a, Smi66b, Smi66a, Smi67d, Smi67a, Smi67e, Smi67b,

Smi68b, Smi68a, Smi68c, Smi69a, Smi69c, Smi69d, Sn y62, Sn y66, Son63,

Sp e62a, Sp e69, Spi60, Spi64a, Spi64b, Spi68a, Spi68b, Spi69, Sp o63, Ste67].

review [Ste68c, Ste68a, Ste68b, Ste63, Ste65, Ste62, Sto63, Sto64a, Sto64b,

Sto65a, Sto65b, Sto68, Sto69a, Sto69b, Str67, Str63, tZS64, S ¨ us65, S ¨ us68a,

S ¨ us68b, Sut66a, Sut66b, Sv o67, Sw a67a, Sw a67b, Sw e65, Sw e67, Sw e68, T ag69,

T an65, T a v69, T a y67, T ei67, T ei68, Tha69, Tho65a, Tho60, Tho61b, Tho61a,

Tho65b, Tho66, T of66, T of67, T ok68, T op65a, T op65b, T op66a, T o w63, T o w64,

T o w65, T ra65, Ush61, Ush64, Uy e64, Uy e68a, Uy e68b, V at68, V er64, Viv68,

V og69, W ar68, W at61b, W at63, W at65, W at68, W ei62, W ei63, W ei64, W ei66a,

W ei66b, W el65, W el67, W er64b, W er65, Whi63, Whi67, Whi68a, Whi68e,

Whi68b, Whi68c, Wie64, Wik61, Wik64, Wil69a, Wil65a, Wil60a, Wil60b,

Wil61a, Wil64a, Wil61c, Wil64b, Wil67, Wil68, Wil69b, Wis63, Wis61, W ol65].

review [W ol67, W ol66, W o o60a, W o o61a, W o o61b, W o o66b, W o o66a,

W o o69a, W o o69b, W o o65, W o o68, Wyn60, Y ab67, Y am68, Zap62, Zim64,

Zim65, Zuc68, d’A68, dC61a, dC63b, dC63a, dM67, vW67]. Review er

[F ar69]. Reviews [Lea68, Wil61b, Lo c69]. Rev olution

[Bar61a, Dru61b, Dru66, Etz66, Gul61b, Hal61a, Hea63, Hun64, Kra64,

Ros63, San64, Gul64, Han61, Rei65a, Ste67, Tho61b, Sca65a]. Rev olutions

[Col66]. Revue [Spi68a]. Reyc hman [Mos67]. Reynolds

[Spi69, W at63, Wil68]. Reznec k [Cal69a]. Rho desia [DeG65a]. Riccardo

[Con67b]. Ric hard [Dib69a, F ro66, Hea61, Hol61a, Kea68, Kle63a, Man65,

Mil61, Sca61, Sca65a, T op66a]. Ric hards [Rot60]. Rico [DeG69a]. Riddle

[Ric68]. Rider [Go o68b]. Riedel [Ros68]. Rifle [Gil63, Hal65b]. Rifles

[Ho o66b]. Rigid [T op65a]. Rinascimen to [Len60]. Rings [Cle61]. Rinman

[Alt69b]. Rise [Bak65, Bar66d, Cha64, Gil60a, La y66]. Rising [Hig66d].

Risk [Hid60]. Risks [Str64]. Ritc hie [Hie63, Car69]. Rittenhouse [Wil65a].

Riv aliẗ at [Bry69]. Riv az [Gol66b]. Riv er [F ra64, Hid62, Pur64, Sw a67a].

Road [Gha65]. Roads [Bat67]. Rob ert [Bry66b, Con64b, Dau62, Emm62c,

F ar68a, F er68b, F or62, Gru67, Har60, Hid62, Hol65b, Hol65c, Ihd65, Jaf63,

Jaf64, Joh69b, Kil62, Kol62, Kra66, Mei68, Mey60, Mic64, P en66, Phi63,

Rie68b, Ros63, Rub67, Sc h64a, Smi69c, Tho60, Ush61, V at68, W at63, Vir68].

Rob ertson [Hou63]. Robin [Nie69, Nix65, PS67, T op65a]. Rob ots [Rei64].

Robson [Wis61]. Ro c k [Hou61]. Ro c k et

[Emm62c, Emm63b, P en63, Roa63, Sto65b, T as66, T ok63, Emm62c, Sut66b].

Ro c k et-Belt [Roa63]. Ro c k etry [BT69, Emm68a, Emm68b]. Ro c k ets

[T ok68]. Ro dman [Smi64a]. Ro ethlisb erger [Gue67]. Rohe [Con66d].

Rok ok o [Dib69c]. Role

[Bak67, Bed64d, Bo e63, Bou66, Bru68, Dup69, Fin62b, Flo69a]. Rollo

[Ry a67]. Rolls [Sco66]. Rolt [Cal68c, Nix64, Sca68a, W o o66a]. Romaine

[K.61]. Roman [F or64b, F us68, Mei66b, P ac68]. Romans [Lei69]. ron

[Y am68]. Ronald [Bed64a, Bur61d, Car68, Erm64, Pil66, Sco66]. Ronall

[Gha61]. Rondo [Sco61]. Ro ots [Bir66]. Ropp [Emm61]. Rosecrance

[Hig68b]. Rosen thal [Flo69a]. Rosholt [Gru67]. Rossi [Bun66a]. Rossman

[Ma w65]. Routes [Nix65]. Ro y [Bar64, Hub64, Joh62, Ow e65]. Ro y al

[Hig64, Hig65b, Hig69a, Kel68, Sil69]. Ro yce [Sco66]. Ro yston

[Ste67, Ste68b]. Rubin [Gla62]. Rudd [Ihd65]. Rudolf

[Bat66a, Kin66, Bry66b]. Rule [She61b, T op66b, Out65]. Rules [Wis67].

Rural [Bau64, Mos67, Wik62]. rurale [Mor69b]. Rush ton [Cha69a].

Russak off [Chr62]. Russell [Ro d67, O’D69]. Russia [Jor61, Vir68, Esp68].

Russian [Alt69a, Wyn60, BT69, T ok68]. Russk ogo [Wyn60].

R ¨ ustungsp olitik [Ma y67a]. Ruth [F er61]. Rutk o wski [Smi68c]. Rutman

[Lan68]. Ruttan [Ger66b].

S [Agn67, And64, Bed68a, Bur64b, Cla66, Con64c, Con65a, Dun68, F or62,

Gol66a, Han61, Har60, Hip67, Ho o66a, Jaf67, Joh69b, Kel69b, Mei68, Mid68,

Min65b, O’D69, Ogd66, P ea66a, Pur65a, Rae62, Rei65a, Rei63, Ros67,

Sca65b, Sc h66, Sin66, Sk o61, Ste68a, Ush61, Wil69b, Zuc68]. Safer [Pur68a].

Saga [Hun62]. Sail [Mul69]. Sails [Esp67]. Sak akibara [Gra65]. Sal

[Mul65b]. Salisbury [De 64]. Salsbury [Joh69a]. Salt [Ros61, Ros61].

Salv ador [PS66]. Salv adori [Con64b]. Salzgittergebiet [Ros68]. Sam

[Goi69, Tho61a]. Sam uel

[Big64, Cal69a, Gul69, Har65b, Rol67, Ros66, Dob62]. San [Mul69, Ano66g].

Sanders [Sca65a, Nie64]. S¨ anger [Sca66, Sut66b]. Sanitary [Gai67].

Sank alia [Gha68a]. San ta [Dor68a]. Sargan t [Ros64a]. Sass [Bry64a].

Satellite [Hal63, Sto69a, Cle61]. Sa ving [Hug63, Min65b]. Saxon [P et65].

Sa yles [She65c]. Sa yre [Nel66, Rie68a]. Scales [Kle67]. Scarcit y [DeG65b].

Scen t [Ho o64]. Sc harff [Joh69b]. Sc heler [Car62c]. Sc herer [Hol65a, Sto63].

Sc hmo okler [Ces69b]. Sc hneider [Bur64a]. Sc hofield [Hol65c]. Sc holar

[tZS65]. Sc holar-T ec hnologist [tZS65]. Sc holarly [W o o60c]. Sc ho ol

[Kan65]. Sc hraub e [Bat66a]. Sc hreib er [Bar69b]. Sc hro eder [Fin68].

Sc h uc hardin [Gol66a]. Sc h ultz [Con61a]. Sc h urr [Tho61a]. Sc h w erin

[And68a]. Science

[Aga66, Bed65b, Bee65, Bla63, Bor65a, Bun66b, Bur65b, Bur66a, Bur69a,

Car65, Con65b, De 65, Dru61b, Esp66a, F ei61, Fin61, Fin65b, Go o68b, Hac68,

Hal60b, Hew67, Hol65c, Ker61, KH61, Le 63, Lo c69, Mor67, Mul68, Mul65a,

P er68, dSP65, Rae61c, Ran63, Ras67, Ra v66, Rie65, Sin69b, Sk o67, Smi61b,

Smi66b, Sn y62, Ste63, Tib67, Uy e64, Wik62, W o o69b, Zv o61b, Rie67, And64,

Bar67c, Con68a, Dun63, Hin62, Hof64, Kur61a, Put67, Rol64, And62a, Bar66b,

Ces65, Gul61a, Kre67, Ma y69b, Men66, Mid63, San60, tZS64, Sw a67b].

Sciences [Cha68, F or60, Sk o67, Col65]. Scien tific

[Bak66, Bak67, Bar66a, F er63a, Gab66, Gar65, Gue61, Gul61b, Gul64, Hal61a,

Har65b, Lei61b, Rie65, Ros63, S ¨ us65, Smi64c, Gru68, Sin66, Smi64c].

Scien tist [Bir62, Cha69b, Hew66, Hug61c]. Scien tists

[And62b, Lew64, Lew65, Rei62a, Sto64a, Fin64b]. Scienza [Bon69]. Sco ville

[Col61]. Screw [Sin69a]. Scrolls [PR62]. Sea [Joh69b, PR62, Fin68]. Sean

[Bur65d, Wyn60]. Seap ort [W ar68]. Searc h [Hug63, Mor63a]. Sears [Bri63].

Sebastian [Kur63]. Secolo [Do w64]. Second [Rob65, De 67a]. Secrecy

[Joh65b]. Secret [Lei69]. Sector [Jaf68]. Securit y [San61a]. Seg´ o [Gli66].

Seifert [Rae69]. Seine [F or61a, Bry69]. Selden [Rae61b]. Select [Go o68b].

Selected [F or60, Bee66]. Selections [Rol67]. Self [Bo y68]. Self-Starter

[Bo y68]. Sellers [Sin69a, Sc h66]. Semiconductor [Kra68]. Seminar [La y69].

Seonaid [Hou63]. Septim us [Whi68d]. Sergeevic h [Esp66b]. Serrurier

[SS61]. Serv an [Bar69b]. Serv an-Sc hreib er [Bar69b]. Service

[Jaf68, Sk o61, Tho66, Smi64b, Ras67]. Services [Sk o61, Sp e62a].

Sesquicen tennial [Cal69a]. Setting [She69]. Settlemen t [Kra66, F us66a].

Settlemen ts [Rot69]. Sev en teen th [Y ab67]. Seymour [Con67a, Ras68b].

Shak ers [Ros61]. Shap ed [Con68b]. Sharlin [Dib64, Mul68]. Sha w

[Con62b]. Sheahan [Mil64]. Shell [Con64b, Con65a]. Shelter [Lub65a].

Sherington [F us66b]. Sherw o o d [Hin66]. Shipley [Sil69]. Shipping

[Lam61]. Ships [Mul69]. Ship wrigh ts [F er69b]. Shirley [Emm62b]. Shop

[Smi67c, Gil64, Bed61a]. Short

[Car68, Dib69a, Hin64, P a y63, Rol65, W o o66a]. SHOT

[Hei68, Hig68c, Lew67, Rae68]. SHOT-AEA [Hei68]. SHOT-O AH

[Hig68c, Lew67, Rae68]. Shriev er [Rae69]. Shry o c k [Mil61]. Sh ultz [Chr61].

Sh um w a y [P au65, P au67a]. Sh ute [Hat66]. Sidney

[Bar67a, Bar66d, Gha68c, Hid62]. Sieg [Bry69]. Siegel [Ben68, Con64a].

Siegfried [Ste62]. Siemens [Hug69]. Sigfrid [Hug69]. Sigfried [Bur65a].

Significance [Le 64]. Silen t [Bry66c, F er68a, Nie69]. Silk [Han61]. Silv er

[Ry a67]. Silvio [Gar65, Ho o64]. Sim [Net65]. Simmons [Car62b, Con61a].

Simon [Bir62, De 67b, Hal66, Hal68]. Simonson [Hol69]. Since

[And62a, Bed64b, Jaf65a]. Sinclair [Bur68]. Singer [Kra60, Ro d65]. Sir

[Bar65b, Bor65b, Gha67, Gha69b, Hig63, Hig66c, Hig69b, Lew66, McG65,

Mic66, Spi64b, Tho60, Hun63a]. Site [Ric68]. Sixteen th [Gra65, Ede66].

Sixteen th-Cen tury [Ede66]. Sixt y [Da v61]. Sixt y-T on [Da v61]. Size

[Ros64a]. Sk etc hes [Smi67e]. Ski [Dre67]. Skies [Cha69c]. Skills

[F ei66, Smi69a]. Skin [Pru65]. Sk olimo wski [Jar66]. Sk olnik off [Kre67].

Sk ornia [W ei66b]. Sky [Sca65a, Con61a, Hig63]. Skyscrap er [Con68d].

Skyw a ys [Pur68a]. Slac k [Sw a67a]. Slater [Dob62, Bor65b]. Sla v es

[Kur61a]. Slide [T op66b]. Sliderule [Hat66]. Slipstream [Hig66e]. Sloan

[Agn67]. Sloane [Ha w66, W el65]. Slo v akia [Tib67]. Slukhai [BT69]. Smart

[Bed64b]. Smelhaus [Jac69]. Smelser [Bar61a]. Smelter

[Eic64, Ret65, Smi64f, Sp e63]. Smelting [Phi63, Smi68a]. Smiles [Rol67].

Smith [F er67, Hew66, Bur60a, Bur67, Bur69a, De 68b, Fin63b, Hid62, Lon67,

Meh61, Sv o67, T op66a, T ra65]. Smithsonian [W o o69a, V og67, W er67].

Sno dgrass [Ho o65]. Sno w [Rob65, Le 64]. Soap [Duv66]. So cial

[Bar63a, Bar67c, Ben63, Bir66, Con61b, Con62c, Da v64, Hol65c, Ho w69,

Jar66, Kil64, Kur61b, La y66, Liv69, P ea66a, Rie68b, Sc h65b, Sk o67, Str63,

Smi64c, Bar61a]. So cialism [Ham69]. So cieties [Sin66, Min65b]. So ciet y

[Bar66d, Cal69a, Dup69, F er64d, F us66a, Gil62, Har62a, Hig69a, Hol65c,

Jew64, Kel68, Mil61, Mor67, Ra v65, Ros63, Sil69, Spi64a, Ste68a, Sw a67b,

T as66, Tha69, W at63, W ei66b, W o o68, Flo69a, Hig69a, Mes65, Mes69b, Rie67,

T as66, Zap62, Bar66b, Ber65b, Ces69a, Da v62, F al65, Ihd67, Kil62, Mor63b,

Rie65, Rin64, Rin66, Ro c66, Smi69d, Sv o67, Gil66]. So ciological [Bar61b].

So ciology [Dun63, Hin64]. Sok ol’skii [T ok68]. Sol [PS64]. Soldier [Bat67].

Solid [T ok68]. Solid-F uel [T ok68]. Solla [And62a]. Solving [Jew69]. Some

[Bir62, Ger66b, Hal60a, Lew64, Mes69b, Pur68d, Ros64b]. Sonja [F re69a].

Sonnen uhr [dSP61]. Sons [Duv66, Hea61]. Sorb y [Ano64g, Bur67]. Soria

[Gli69a]. Sound [Mul69]. Source [Hat66, New66a, Go o68a, Ihd69].

Sourceb o ok [Kol62]. Sources [Rei60, Ros66, Wyn60, Bur69a, Go o66a].

South [F us66a, Nea64]. Southern [DeG65a, Hun67, W ai68]. South w est

[Hid68]. So viet [Bak67, Bla64, Ham69, Hug61b, Nie67c, Dal64, Jor61, T ok63,

Zv o60, Zv o61b, Bla63, Hug67b, Wil69a]. Space

[All62, Car61a, Dry61, Emm62b, Emm63a, Emm68b, Gut64, Hof65, Lon69,

MW63, Sca67, Smi66b, Sn y62, Sto64a, Sto65a, Sw e65, Sw e68, Uy e64, Sw e68,

Car62a, Emm64, S ¨ us68a, Rob66, Ro c66, Sca66, Sto68]. Spanish

[Out65, W ol66, La 64]. Spatial [Rog69]. Sp ecial [DeG65a]. Sp ecies [Gre63].

Sp eed [Wik61, F er68a]. Sp ence [Wik61]. Sp encer [De 68c, Mar69a]. Spicer

[dM67]. Spiegel [Pie64]. Spielereien [Dib69c]. Spinning [Hip67]. Sp orn

[Fin65a, Tho66]. Sp ot [Ede64]. Sp otter [Whi68a]. Sprague

[Fin62a, F or64b]. Spread [De 67b]. Sprec k els [Koh69]. Spring

[Ano60d, Ano61i, Ano62g, Ano63j, Ano64i, Ano65h, Ano66i]. Springfield

[W o o61b]. Square [She65b]. SST [Smi69c]. St [Aus68, Jor62]. Staal [Alt65].

Stacy [F ou64]. Staff [Sto64b, Sto65a, Smi66b]. Stages [Con65b].

Stahlho c h baus [Rot65]. Standard [Aga66, Lea68, Sin69a]. Standards

[Pur68c]. Stanley [Bri62b, Bur67, Bur69a, Jaf65a, Meh61, Shr68, Bur60a].

Start [Hou63]. Starter [Bo y68]. State [Gai67, Joh69a, Koh67, Liv69, T ra64].

States

[Bed61b, Go o65b, Gra62, Kle63a, Kni67, Mon67, Mul62, Mul65a, Pur65b,

Rae66, Sha67b, Sp e62a, T op66a, P en63, Sin66, Sw a67b, Zap62, Zim65].

Stationary [V og69]. Statistical [dSP65]. Statues [Da v61]. Steam

[Bur68, Cle61, F er67, F ry61, Ker61, Nix64, Piz68, Pur69a, Pur69b, Rol65,

Sc h65a, Vir68, V og69, Wik61, Con63e, Bur65d, Whi67, Con63c, Gue60].

Steam-Engine [Sc h65a]. Steam b oating [Pur64]. Steel

[And68a, Aus63a, Aus65, Bur69a, Cha61, De 64, Mar69b, McH66b, Rei65a,

SS61, Smi64e, W ul65, Aus63b, Smi64d]. Steele [Jaf61]. Steelmaking

[Zap62]. Steelw ork ers [McH61]. Steensb erg [Arn69]. Stefan [Mos67].

Steinman [Kou61, W at61a]. Steirman [Hun62]. Stekler [Sw e67]. Stephen

[Bla62, Joh69a]. Stereo [New66b]. Stereographs [New66b]. Stevin

[Hal68, Hal66]. Stew art [T a y67]. Stieb [Bar67b]. Stifler [F er67]. Stigler

[Ber67]. Still [Gul61a]. Sto c kholm [De 67a]. Stone

[De 64, Man65, Spi68b, Sin60b, Bat66c, Gha68a]. Stone-Cutting [Bat66c].

Stones [P er69]. Storage [Dal69]. Storia [Bon69, Kel69a, Len60]. Story

[F ar61, F ar68b, F or61c, Gor69, Joh69b, Nil61, Nix65, Raz64, Sha65, Smi69c,

T as66, Sin60b]. Strassman [Hid60]. Strassmann [DeG69a]. Strategies

[Ev a65]. Strategy [De 68b, Hig68b, Emm67, Wil64b, W ol65]. Stream

[Dau60a]. Street [Agn67]. Strok e [Bry67b]. Structural

[Con64d, Con68d, Dor68b, Jew67, Jew69]. Structure

[Con64a, De 67b, McG65, Meh61, P ac68, Sk o66, Sw e67, Wil64b, Con64a,

Con66d, Ros67, Con64b, Con67a]. Structures [Con60a]. Struggle [Lub65a].

Stuart [Bir66, Mei62b]. Studen ts [Go o68b]. Studies

[All62, Bar66a, Bau64, Hig65b, Joh62, Kam63, Lev61a, McC66b, Sam65,

Sha67b, Str67, S ¨ us65, Smi64c, Had68, Had69, Che61b, Had67, Lev61a].

Study [Bru68, Buc68c, Dau62, Ede64, Emm63a, F er64d, F us66a, Gab66,

Gha68b, Gue62a, Ham68, Har69, Har60, Hea61, Jor62, Lub65b, Mec66, Nel66,

P ac68, P ea66b, dSP65, Puh64, Ras68a, Rie68b, Ros66, She61a, Smi68c,

Spi64a, Tho61a, T op65a, Ush61, Whi61, Wil65c, Deu65, Mei66b]. Stuhlinger

[Hof64]. Sturt [Gil64]. Sub ject [Pur65a]. Submarine [Dib69b].

Subsequen t [Hig64]. Success [Aga67]. Successful [Jaf63]. Suction [Sha64].

Sufrin [Bar67a]. Sugar [Koh69, Ros65b]. Sulliv an [Con64d]. Sumerians

[Big64]. Summary [Sto64a, Jun68]. Summer

[Ano60e, Ano61j, Ano62h, Ano63k, Ano64j, Ano65i, Ano66j]. Sung [Y ab67].

Sup erior [Sco66]. Sup ersonic [Smi69c]. Supplemen t [F er64b]. Supply

[Sp e62a]. Supp ort [Pur68c]. Sure [Bur69b]. Surgical [Ger66a]. Surv ey

[Bro65a, W ai67, BT69, Bur69c, Had63]. Surv eying [Bed64b, Gli68].

Surviv or [Gil63]. Susan [F er67]. Susskind [Kin66]. Sutermeister [Jaf64].

Sw ain [Zim64]. Sw anson [Dau64]. Sw eden [F er61]. Sw enson [Dun68].

Sw ord [Hig65c]. Sym b ol [Kou66]. Symp osium

[Ano64g, Bur67, Che61b, Gil66, Kle65, Ras68b]. Syn thetic [Hug66].

syn thetisc he [Ma y67a]. Syrett [Bra66]. System

[Buc62, Con64d, Gil66, Hei62, Rie68b, Sc h65b, Zuc68]. Systems

[F us67c, Rae69]. Szec h y [Viv68].

T [Bak67, Cal68c, Car69, Go o66a, Ihd67, Kol64, McK64b, Mul69, Nix64,

P a y63, Rei67, Rei64, Sca65b, Sca68a, W ar68, W at65, W ei66a, Wil67, W o o66a].

T-2 [Sca65b]. T a-c h ung [hC66]. T abulation [Mur69]. T ak es

[Bur62b, Kun60, Sc h60]. T ale [Nil61]. T anning [W el63, Pur65b]. T aplin

[Aus63a]. T appan [Pru65]. T araso v [Ho o66a]. T ariff [Pur62]. T ask [Deu66].

T assel [Sw a67b]. T atnall [Smi67b, Smi67b]. T atra [Mos67]. T ax [PS64].

T a ylor [Joh69b, Wil65c]. T a ylorism [Gue61]. T eap ot [Wie64]. T ec hnical

W ac hsmann [Con64a]. W ages [Bar62]. W agley [PS68]. W agner [Son63].

W agon [P au65, P au67a]. W aldstein [Ush64]. W ales [F us67b]. W alsh

[Hea61]. W alter [Bra65a, Con61a, Dun63, Joh69b, Kol62, S ¨ us68b, T o w65].

W anetta [Sha65]. W an ted [Kle65]. W ar

[F ul63, Hac68, Sk o61, Sp e62a, W ei66a, Hal66, Hig65b, Hig69b, Jaf61, P at62,

Rei62a, San60, Sc h63a, Sk o61, Emm61, Ros64a]. W are [Nee69]. W arfare

[Sk o61, Hun64, Nie69]. W arner [Goi69, Ra v66, Smi69d]. W arren

[Col61, P ea65, T ei67]. W ars [Mos67]. W as [S ¨ us68b]. W ashington

[Ano62j, Ano67k]. W atc h [Bed61b, Ho o66a]. W atc hes [Bed65a, Bed67b].

W ater [F er67, Hun67, Kel69b, Pur69a, She65d, W ul66b]. W ater-driv en

[Kel69b]. W ater-Mills [Hun67]. W aters [Kou61, Sw a67a]. W aterto wn

[Gue61]. W aterwheels [Ret65, Ret67c]. W atkins [V og69]. W atney

[Wil64a]. W atson [Tho60, Tho60]. W atson-W att [Tho60, Tho60]. W att

[Sc h65a, Tho60, Tho60]. W a v e [Kil63, Kin66]. W a yne

[Bri61, W o o61b, Liv69]. W ealth [Sha67b, Bou61, Sha67b]. W eap ons

[Gra61, Hig65b, Hol65a, Nie69, Sto63, T op65a, Ho o65]. W eather [Mul62].

W ea v ers [Mo e69]. W ebb [Esp66a]. W edel [Ho o62]. W edgw o o d [Sc h62b].

W eeks [Kol62]. W eg [Ret61]. W egb ereiter [Hug69]. W eidner [Bo e63].

W eigh ts [Kle67, F ou64]. W eiher [Hug69]. W einer [Cha69b, Sp e69]. W ells

[Lok68]. W elsh [Pur65b]. W elt [Bry66a]. W en tzel [Bed68b]. W erk [Kin68].

W erner [Con66d, Hug69]. W ernher [Emm68b, Sto68]. W ertime

[Aus63b, Smi64d]. W esley [Pie66]. W est [Mar69b, P au67b, Smi64a, Wil67].

W estcott [Con63c]. W estern

[Bru68, Buc68b, Jaf67, McG65, Nie67c, Oli60, She68, Mil62]. W estin [Jac68].

W est w ard [P au65, P au67a]. Wheel [F er64c, Whi68d, Cha64]. Wheeler

[Hig65b, Gha67, Gha69b, Hig66a]. Wheelo c k [San61b]. Wheels

[Rae61b, Kol66]. Wheelwrigh t [Gil64]. Where [T yl62, Bri63]. Whisler

[Chr61]. White [Sto69b, Str63, Con66b, F er61, F us68, Gra60, Her62].

Whitehead [Bur66c]. Whitfield [Sv o67]. Whitnah [Mul62, Pur68a].

Whitney [F ed60, W o o60b]. Who [And68b, Sca65a, Mic64]. Wide [W at63].

Wiejski [Mos67]. Wiener [Bro65b]. Wilburn [Jaf68]. Wilderness [Cal68d].

Wilfred [Edw67, W ol65]. Wilhelm [Bat66a, Whi68e]. Wilk es [Bur66d].

William [Bee66, Bor65b, Bru68, Bur61a, Car61b, Con63d, Fin64b, Flo69a,

Gue67, IU65, Kou61, Mei66b, New66b, Pur64, Rae61b, Rae69, Rob69, Rub67,

Sel69, Whi68c, Wis61, Sin69a, Sil69]. Williams [P a y63, Wil61b]. Wilmon

[Sw a67a]. Wilson [W ei66b, W ol67, Bry66b, Hig66e, Lew69a]. Wind [S ¨ us68a].

Windmills [W ai68]. Wing [Hig66c]. Wingo [Gut64]. Winslo w [Qui65].

Win ter [Ano61h, Ano62f, Ano63i, Ano64h, Ano65g, Ano66h]. Win terth ur

[Hec67, Cal67, Cal69b, Kou65]. Wire [Wil67]. Wireless [Hut66].

Wirkungen [Ma y69d]. Wirtsc hafts [Ma y67a]. Wirtsc hafts- [Ma y67a].

Wirtsc haftsp olitik [F re69a]. Wirtsc haftsraumen [F or61a]. Wisdom

[Aga67]. within [Jaf68]. Witt [Min65a]. Wittek [Rot65]. Witten b erg

[Ras66]. Wittmann [W o o61a]. W olf [Bur64a]. W olfe [Ow e65]. W olfgang

[Ma y67a, New66a]. W oman [Ber65a]. W omen [Bak66, Bak67]. W onders

[F or61b]. W o o d [Shr63, Ha w66]. W o o dbury [F or62, Har60, Hug61c, Ush61].

W o o dman [Bla62]. W o o druff [Bru68]. W o o dson [Pie66]. W o o dw orking

[F er66b, W el66]. W o olen [Ush64]. W o olf [Ces65]. W o olley [Spi64b].

W o olric h [And68b, Cal66]. W orcester [Smi67e]. W ords [Tho65c]. W ork

[Jac64, Kur63, Smi69a, W at65, Wil65c, Zv o61a, Ber65a, McC66a]. W ork er

[Deu65, Deu66, Gue62a, Gue65]. W ork ers [Bur65e]. W orkmanship

[Con69c]. W orks [Hal68, McH65, Pur69a, She65a]. W orkshops

[Bul62, Cal68d]. W orld [Bo e63, Bru68, Bur65b, Cle61, Hac68, Har62b,

Hig65a, Hin62, Kle63a, Pil66, San61a, San64, Sk o61, Sp e62a, Ste63, V er64,

WW62, W at63, W ei66b, F ul63, Do w65, Emm61, Emm62a, F or61b, F us68,

Ho o66b, Lub65a, Mei66a, Bur65b, Bur66a, Le 65]. W orld-Wide [W at63].

W orlds [Rin68]. W oroniak [De 68c]. w ozu [S ¨ us68b]. W ritings [Ret65].

W rough t [Con62b]. wu [Y ab67, tZS65]. W ulff [She68, W er68b]. Wyld

[McN64]. Wynn [She65d].

XI I [Mar63]. XIX [Do w64]. XVI I [Do w64]. XVI I Ith [Alt69a]. XXXI

[Har62a]. XXXI I [F er64d]. XXXI I I [Jew64].

Y amada [Y am68]. Y amey [Min65b]. Y ank ee [T ra65, F er61]. Y ear

[Bur66a, Sc h63b, Tho65b, Whi68c]. Y ears

[Lea69, Mes66, P au65, P au67a, Sto65a, PSD67]. Y eh [hC66]. Ying [Y ab67].

Ying-hsing [Y ab67]. Y ork [And65b, Ano61d, Joh62, Pur69a, Uy e68a].

Y orkshire [Phi63]. Y oung [F er65a, Nie67c]. Y oungson [Mor61]. Y outh

[McC67]. Y udelman [DeG65a].

Z [Jac69]. Zagorskii [Esp66b]. Zaub erman [Ros65a]. Zeic hnens [Har61,

She63]. Zeiss [Kin68]. Zeit [Ma y67b, Ret61]. Zemedelsk ´ eho [S ¨ us65]. zum

[W o o61a]. zur [Ma y67a, New66a, dSP61]. Zv orikine [Dru61a]. Zv orkine

[Zv o61a]. zwisc hen [Bry69]. Zw¨ olfbr ¨ uderstiftung [Whi68e].

References

Agassi:1966:CBS

[Aga66] Joseph Agassi. The confusion b et w een science and tec hnology in

the standard philosophies of science. T e chnolo gy and Cultur e, 7

(3):348–366, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894580/pdf. See [Wis66] and replies [Aga67, Wis67 ].

Agassi:1967:PSR

[Aga67] Joseph Agassi. Planning for success: a reply to Professor Wis-

dom. T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):78–81, Jan uary 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894492/pdf. See [Wis66 ].

Agnew:1967:CMS

[Agn67] Donald C. Agnew. Classr o oms on Main Str e et b y Harold F. Clark,

Harold S. Sloan (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):535–537, Oc-

tob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894425/

pdf .

Allen:1962:PSI

[All62] F rancis R. Allen. Pr op ose d Studies on the Implic ations of Pe ac e-

ful Sp ac e A ctivities for Human Affairs b y Donald N. Mic hael (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):216–219, Spring 1962. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895401/pdf .

Althin:1965:EA V

[Alt65] T orsten Althin. Ec onomische Asp e cten van b et “Dir e cte Pr o c e de” vo or

de Ber eiding van Ijzer en Staal b y R. B. Hartev eld (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(3):454–455, Summer 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894686/pdf .

Althin:1967:HH

[Alt67] T orsten Althin. Hargra v es, not Hargrea v es. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(4):491, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894402/pdf .

Althin:1969:NHT

[Alt69a] T orsten Althin. Nartov and His The atrum Machinarum, R ussian

XVIIIth Century Machine T o ols b y V. V. Danilevskii (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(1):96–99, Jan uary 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892325/pdf .

Althin:1969:R TM

[Alt69b] T orsten Althin. Rinman’s treatise on mec hanics. T e chnolo gy and

Cultur e, 10(2):185–186, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892359/pdf.

Anderson:1962:SSB

[And62a] Da vid L. Anderson. Scienc e Sinc e Babylon b y Derek J. de Solla Price

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):175–177, Spring 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895380/pdf .

Anderson:1962:IAE

[And62b] Da vid L. Anderson. The Imp act of A tomic Ener gy: a History of R e-

sp onses by Governments, Scientists, and R eligious Gr oups b y Erwin

N. Hieb ert (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):355–358, Summer

1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895153/pdf .

Anderson:1964:ESE

[And64] Da vid L. Anderson. The Evolution of Scienc e ed. b y Guy S. Metraux

and F ran¸ cois Crouzet (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):598–600,

F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894824/

pdf .

Anderson:1965:NPEb

[And65a] Da vid L. Anderson. The Natur al Philosopher ed. b y Daniel E. Ger-

shenson and Daniel A. Green b erg (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):536–537, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894727/pdf .

Anderson:1965:NPV

[And65b] Da vid L. Anderson. The Natur al Philosopher, V ol. I I I, edited b y

Daniel E. Gershenson and Daniel A. Green b erg. New Y ork: Blaisdell,

1964, Pp. vii + 111 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):132–134,

Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894795/

pdf .

Anderson:1968:OSP

[And68a] Rob ert T. Anderson. Oil and Ste el: Pr o c esses of Karinya Cultur e

Change in R esp onse to Industrial Development b y Karl H. Sc h w erin

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):267–268, April 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894331/pdf.

Anderson:1968:MW C

[And68b] Oscar E. Anderson, Jr. The Men Who Cr e ate d Cold: a History of

R efriger ation b y W. R. W o olric h (review). T e chnolo gy and Cultur e,

9(1):140–141, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894375/pdf .

Angel:1967:MAR

[Ang67] J. La wrence Angel. Man A dapting b y Ren ´ e dub os (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(1):148–150, Jan uary 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894525/pdf .

Anon ymous:1960:CMD

[Ano60a] Anon ymous. The Chicago Meeting, Decem b er 28–30, 1959. T e chnol-

o gy and Cultur e, 1(2):195–200, Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895262/pdf .

Anon ymous:1960:IVT

[Ano60b] Anon ymous. Index to v olume I of T e chnolo gy and Cultur e. T e chnolo gy

and Cultur e, 1(4):431–433, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895627/pdf .

Anon ymous:1960:ON

[Ano60c] Anon ymous. Organizational notes. T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):426–

429, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895626/

pdf .

Anon ymous:1960:VNSa

[Ano60d] Anon ymous. V olume 1, n um b er 2, spring 1960. T e chnolo gy and

Cultur e, 1(2):??, Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1960:VNSb

[Ano60e] Anon ymous. V olume 1, n um b er 3, summer 1960. T e chnolo gy and

Cultur e, 1(3):??, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194.

Anon ymous:1960:VNF

[Ano60f ] Anon ymous. V olume 1, n um b er 4, fall 1960. T e chnolo gy and Cultur e,

1(4):??, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1961:Aa

[Ano61a] Anon ymous. Announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):217–218,

Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895568/

pdf .

Anon ymous:1961:Ab

[Ano61b] Anon ymous. Announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):437–439,

F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895456/

pdf .

Anon ymous:1961:IVI

[Ano61c] Anon ymous. Index to v olume I I of T e chnolo gy and Cultur e. T e chnol-

o gy and Cultur e, 2(4):440–446, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895457/pdf .

Anon ymous:1961:NYM

[Ano61d] Anon ymous. The New Y ork Meeting, Decem b er 27–30, 1960. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 2(2):206–216, Spring 1961. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895567/pdf .

Anon ymous:1961:NA

[Ano61e] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

2(3):302–304, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895488/pdf .

Anon ymous:1961:ONa

[Ano61f ] Anon ymous. Organizational note. T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):96,

Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895604/

pdf.

Anon ymous:1961:ONb

[Ano61g] Anon ymous. Organizational notes. T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):435–

436, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895455/

pdf .

Anon ymous:1961:VNW

[Ano61h] Anon ymous. V olume 2, n um b er 1, win ter 1961. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(1):??, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1961:VNSa

[Ano61i] Anon ymous. V olume 2, n um b er 2, spring 1961. T e chnolo gy and

Cultur e, 2(2):??, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1961:VNSb

[Ano61j] Anon ymous. V olume 2, n um b er 3, summer 1961. T e chnolo gy and

Cultur e, 2(3):??, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1961:VNF

[Ano61k] Anon ymous. V olume 2, n um b er 4, fall 1961. T e chnolo gy and Cultur e,

2(4):??, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1962:Aa

[Ano62a] Anon ymous. Announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):245–246,

Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895410/

pdf .

Anon ymous:1962:Ab

[Ano62b] Anon ymous. Announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):373–375,

Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895161/

pdf .

Anon ymous:1962:IVI

[Ano62c] Anon ymous. Index to v olume I I I (1962) of T e chnolo gy and Cultur e.

T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):662–667, F all 1962. CODEN TECUA3.

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894915/pdf .

Anon ymous:1964:NA

[Ano64d] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

5(3):484–488, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894889/pdf .

Anon ymous:1964:PMD

[Ano64e] Anon ymous. The Philadelphia Meeting, Decem b er 27–29, 1963. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 5(2):282–295, Spring 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894916/pdf .

Anon ymous:1964:P AM

[Ano64f ] Anon ymous. Program for 1964 ann ual meeting. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(4):645–647, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894847/pdf .

Anon ymous:1964:SCS

[Ano64g] Anon ymous. Sorb y cen tennial symp osium on the history of metal-

lurgy . T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):295–296, Spring 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894917/pdf .

Anon ymous:1964:VNW

[Ano64h] Anon ymous. V olume 5, n um b er 1, win ter 1964. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(1):??, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1964:VNSa

[Ano64i] Anon ymous. V olume 5, n um b er 2, spring 1964. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(2):??, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1964:VNSb

[Ano64j] Anon ymous. V olume 5, n um b er 3, summer 1964. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(3):??, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194.

Anon ymous:1964:VNF

[Ano64k] Anon ymous. V olume 5, n um b er 4, fall 1964. T e chnolo gy and Cultur e,

5(4):??, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1965:EN

[Ano65a] Anon ymous. Editor’s notes. T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):??, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894775/pdf .

Anon ymous:1965:IVV

[Ano65b] Anon ymous. Index to v olume VI (1965) of T e chnolo gy and Cultur e.

T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):697–711, F all 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894671/pdf .

Anon ymous:1965:L VM

[Ano65c] Anon ymous. The Leonardo da Vinci Medal. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(2):324–326, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894772/pdf .

Anon ymous:1965:MMD

[Ano65d] Anon ymous. The Mon treal Meeting, Decem b er 27–30, 1964. T e chnol-

o gy and Cultur e, 6(2):327–345, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894773/pdf .

Anon ymous:1965:NA

[Ano65e] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

6(4):692–695, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894670/pdf .

Anon ymous:1965:ONA

[Ano65f ] Anon ymous. Organizational notes and announcemen ts. T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):541–546, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894730/pdf.

Anon ymous:1965:VNW

[Ano65g] Anon ymous. V olume 6, n um b er 1, win ter 1965. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(1):??, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1965:VNSa

[Ano65h] Anon ymous. V olume 6, n um b er 2, spring 1965. T e chnolo gy and

Cultur e, 6(2):??, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1965:VNSb

[Ano65i] Anon ymous. V olume 6, n um b er 3, summer 1965. T e chnolo gy and

Cultur e, 6(3):??, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1965:VNF

[Ano65j] Anon ymous. V olume 6, n um b er 4, fall 1965. T e chnolo gy and Cultur e,

6(4):??, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1966:IVV

[Ano66a] Anon ymous. Index to v olume VI I (1966) of T e chnolo gy and Cultur e.

T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):583–594, F all 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894575/pdf .

Anon ymous:1966:L VM

[Ano66b] Anon ymous. The Leonardo da Vinci Medal. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 7(2):206–208, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895175/pdf .

Anon ymous:1966:NAa

[Ano66c] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

7(1):136–142, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/893848/pdf .

Anon ymous:1966:NAb

[Ano66d] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

7(3):448–451, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894610/pdf .

Anon ymous:1966:NAc

[Ano66e] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

7(4):580–582, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894574/pdf .

Anon ymous:1966:PN

[Ano66f ] Anon ymous. Prefatory note. T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):301–302,

Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894576/

pdf .

Anon ymous:1966:SFM

[Ano66g] Anon ymous. The San F rancisco Meeting Decem b er 27–30, 1965. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(2):209–224, Spring 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895176/pdf .

Anon ymous:1966:VNW

[Ano66h] Anon ymous. V olume 7, n um b er 1, win ter 1966. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 7(1):??, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1966:VNSa

[Ano66i] Anon ymous. V olume 7, n um b er 2, spring 1966. T e chnolo gy and

Cultur e, 7(2):??, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1966:VNSb

[Ano66j] Anon ymous. V olume 7, n um b er 3, summer 1966. T e chnolo gy and

Cultur e, 7(3):??, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1966:VNF

[Ano66k] Anon ymous. V olume 7, n um b er 4, fall 1966. T e chnolo gy and Cultur e,

7(4):??, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194.

Anon ymous:1967:A

[Ano67a] Anon ymous. Announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):332–333,

April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894485/

pdf .

Anon ymous:1967:IVT

[Ano67b] Anon ymous. Index to v olume 8 (1967) of T e chnolo gy and Cul-

tur e. T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):549–561, Octob er 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894430/pdf .

Anon ymous:1967:L VM

[Ano67c] Anon ymous. The Leonardo da Vinci Medal. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(2):310–313, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894483/pdf .

Anon ymous:1967:NAa

[Ano67d] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

8(1):156–157, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894529/pdf .

Anon ymous:1967:NAb

[Ano67e] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

8(3):434–436, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894456/pdf .

Anon ymous:1967:NAc

[Ano67f ] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

8(4):543–548, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894429/pdf .

Anon ymous:1967:VNJa

[Ano67g] Anon ymous. V olume 8, n um b er 1, Jan uary 1967. T e chnolo gy and

Cultur e, 8(1):??, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194.

Anon ymous:1967:VNA

[Ano67h] Anon ymous. V olume 8, n um b er 2, April 1967. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(2):??, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t),

1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1967:VNJb

[Ano67i] Anon ymous. V olume 8, n um b er 3, July 1967. T e chnolo gy and Cultur e,

8(3):??, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1967:VNO

[Ano67j] Anon ymous. V olume 8, n um b er 4, Octob er 1967. T e chnolo gy and

Cultur e, 8(4):??, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1967:WMD

[Ano67k] Anon ymous. The W ashington Meeting, Decem b er 27–30, 1966. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(2):314–331, April 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894484/pdf .

Anon ymous:1968:IVT

[Ano68a] Anon ymous. Index to v olume 9 (1968) of T e chnolo gy and Cul-

tur e. T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):642–656, Octob er 1968. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894245/pdf .

Anon ymous:1968:ICH

[Ano68b] Anon ymous. In ternational Co op eration in History of T ec hnology

Committee (ICOHTEC). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):142, Jan uary

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894376/pdf .

Anon ymous:1968:L VM

[Ano68c] Anon ymous. The Leonardo da Vinci Medal. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):328–331, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894338/pdf .

Anon ymous:1968:NAa

[Ano68d] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

9(2):354–355, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894340/pdf .

Anon ymous:1968:NAb

[Ano68e] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

9(3):527–530, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894293/pdf .

Anon ymous:1968:NAc

[Ano68f ] Anon ymous. Notes and announcemen ts. T e chnolo gy and Cultur e,

9(4):637–641, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894244/pdf .

Anon ymous:1968:TMD

[Ano68g] Anon ymous. The T oron to Meeting Decem b er 27–29, 1967. T e chnolo gy

and Cultur e, 9(2):332–353, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894339/pdf .

Anon ymous:1968:VNJa

[Ano68h] Anon ymous. V olume 9, n um b er 1, Jan uary 1968. T e chnolo gy and

Cultur e, 9(1):??, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1968:VNA

[Ano68i] Anon ymous. V olume 9, n um b er 2, April 1968. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):??, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t),

1097-3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1968:VNJb

[Ano68j] Anon ymous. V olume 9, n um b er 3, July 1968. T e chnolo gy and Cultur e,

9(3):??, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL /journal/194 .

Anon ymous:1968:VNO

[Ano68k] Anon ymous. V olume 9, n um b er 4, Octob er 1968. T e chnolo gy and

Cultur e, 9(4):??, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL /journal/194.

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894420/pdf .

Bac hrac h:1969:O A C

[Bac69] Bernard S. Bac hrac h. The origin of Armorican c hiv alry . T e chnolo gy

and Cultur e, 10(2):166–171, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/892352/pdf .

Bak er:1965:RA C

[Bak65] A. Alb ert Bak er, Jr. The R ise of the A meric an Chemistry Pr ofes-

sion, 1850–1900 b y Edw ard H. Beardsley (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 6(4):659–660, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894653/pdf .

Bak er:1966:WSP

[Bak66] Elizab eth F aulkner Bak er. Women and the Scientific Pr ofessions ed.

b y Jacquelyn A. Mattfeld and Carol G. V an Ak en (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 7(4):571–574, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894570/pdf .

Bak er:1967:WSE

[Bak67] Elizab eth F aulkner Bak er. Women in the Soviet Ec onomy, Their R ole

in Ec onomic, Scientific, and T e chnolo gic al Developments b y Norton

T. Do dge (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):242–245, April 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894475/pdf .

Barb er:1961:SCI

[Bar61a] Bernard Barb er. So cial Change in the Industrial R evolution: an Ap-

plic ation of The ory to the British Cotton Industry, 1770–1840 b y Neil

J. Smelser (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):57–59, Win ter 1961.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895585/pdf .

Barb er:1961:SAE

[Bar61b] Bernard Barb er. So ciolo gic al Asp e cts of Ec onomic Gr owth b y Bert

F. Hoselitz (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):264–266, Summer

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895468/pdf.

Barkin:1962:R WM

[Bar62] Solomon Barkin. R e al Wages in Manufacturing, 1890–1914 b y Alb ert

Rees (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):343–346, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895148/pdf .

Baranson:1963:ESC

[Bar63a] Jac k Baranson. Economic and so cial considerations in adapting tec h-

nologies for dev eloping coun tries. T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):22–29,

Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895030/

pdf .

Barnes:1963:BEG

[Bar63b] Donald Gro v e Barnes. British Ec onomic Gr owth 1688–1959 b y Ph yl-

lis Deane and W. A. Cole (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4

(3):350–352, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894983/pdf .

Barnes:1963:HBU

[Bar63c] Donald Gro v e Barnes. He avens Below: Utopian Exp eriments in Eng-

land, 1560–1960 b y W. H. G. Arm ytage (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 4(1):69–71, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895041/pdf .

Barnes:1964:BER

[Bar64] Donald Gro v e Barnes. The British Ec onomy b y Ro y Harro d (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):462–464, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894880/pdf .

Baranson:1965:DUC

[Bar65a] Jac k Baranson. Development and Under development b y Celso F ur-

tado (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):510–512, Summer 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894714/pdf .

Barnes:1965:CEH

[Bar65b] Donald Gro v e Barnes. A Concise Ec onomic History of Britain: F r om

the Earliest Times to 1750 b y Sir John Clapham, and: A Concise

Ec onomic History of Britain: F r om 1750 to R e c ent Times b y W. H. B.

Court (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):455–457, Summer 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894687/pdf .

Barb er:1966:GCS

[Bar66a] Bernard Barb er. A Guide to Case Studies of Scientific A ctivity b y

Ben-Ami Lip etz (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):440–441,

Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894604/

pdf .

Barb er:1966:SSE

[Bar66b] Bernard Barb er. Scienc e and So ciety ed. b y Norman Kaplan (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):570–571, F all 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894569/pdf .

Barnes:1966:BEH

[Bar66c] Donald Gro v e Barnes. British Ec onomic History, 1870–1914: Com-

mentary and Do cuments b y W. H. B. Court (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(4):530–532, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894549/pdf .

Barnes:1966:RIS

[Bar66d] Donald Gro v e Barnes. The R ise of Industrial So ciety in England,

1815–1885 b y Sidney G. Chec kland (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 7(1):84–86, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/893866/pdf .

Baranson:1967:T A T

[Bar67a] Jac k Baranson. T e chnic al Assistanc e — The ory and Guidelines b y

Sidney C. Sufrin (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):519–520,

Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894419/

pdf .

Barb er:1967:D AD

[Bar67b] Bernard Barb er. Drug A dulter ation: Dete ction and Contr ol in

Ninete enth-Century Britain b y Ernst W. Stieb (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 8(3):431–432, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894454/pdf .

Barb er:1967:SFS

[Bar67c] Bernard Barb er. The So cial F unction of Scienc e b y J. D. Bernal

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):532–533, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894423/pdf .

Baranson:1969:EPT

[Bar69a] Jac k Baranson. Ec onomic Policies towar d L ess Develop e d Coun-

tries b y Harry G. Johnson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10

(1):133–135, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892347/pdf .

Baranson:1969:A CD

[Bar69b] Jac k Baranson. The A meric an Chal lenge (“L e D ´ efi A m ´ eric ain ”) b y J.-

J. Serv an-Sc hreib er (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):484–486,

July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901646/

pdf .

Battison:1962:DCI

[Bat62] Edwin A. Battison. De c or ative Cast Ir onwork in Gr e at Britain b y

Ra ymond Lister (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):316–317,

Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895135/

pdf .

Battison:1966:KSR

[Bat66a] Edwin A. Battison. Die Kultur geschichte der Schr aub e b y Rudolf

Kellermann and Wilhelm T reue (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 7(1):76, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/893860/pdf .

Battison:1966:K GT

[Bat66b] Edwin A. Battison. Knaurs Geschichte der T e chnik b y Carl Graf

v on Klinc k o wstro em (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):229–230,

Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895179/

pdf.

Battison:1966:SCP

[Bat66c] Edwin A. Battison. Stone-Cutting and Polishing L athe, b y Jacques

Besson. T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):202–205, Spring 1966. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895174/pdf .

Battison:1967:BSF

[Bat67] Edwin A. Battison. The British Soldier’s Fir e arm, 1850–1864 b y C.

H. Roads (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):223–224, April 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894468/pdf .

Baumgarten:1964:SRB

[Bau64] Karl Baumgarten. Studies of rural buildings in Mec klen burg. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 5(2):234–240, Spring 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894895/pdf .

Bush-Bro wn:1962:ABA

[BB62] Alb ert Bush-Bro wn. A meric an Building A rt: The Twentieth Century

b y Carl W. Condit (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):190–192,

Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895389/

pdf .

Bo y er:1966:L T

[BB66] Carl B. Bo y er and Marjorie N. Bo y er. Lynn Thorndik e (1882–

1965). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):391–394, Summer 1966. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894584/pdf .

Beatt y:1966:L TE

[Bea66] William K. Beatt y . The Life and Times of Emil H. Grubb e b y P aul C.

Ho dges (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):241–242, Spring 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895186/pdf .

Bedini:1961:SRD

[Bed61a] Silvio A. Bedini. Shop R e c or ds of Daniel Burnap, Clo ckmaker b y

P enrose R. Ho op es (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):280–282,

Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895477/

pdf .

Bedini:1961:USC

[Bed61b] Silvio A. Bedini. Unite d States Clo ck and Watch Patents, 1790–

1890 b y George H. Ec khardt (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2

(3):278–280, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895476/pdf .

Bedini:1962:CCC

[Bed62] Silvio A. Bedini. The compartmen ted cylindrical Clepsydra. T e chnol-

o gy and Cultur e, 3(2):115–141, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895376/pdf .

Bedini:1964:KF C

[Bed64a] Silvio A. Bedini. The Knibb F amily — Clo ckmakers b y Ronald A.

Lee (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):608–610, F all 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894829/pdf .

Bedini:1964:MSI

[Bed64b] Silvio A. Bedini. The Makers of Surveying Instruments in A mer-

ic a sinc e 1700 b y Charles E. Smart (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(2):260–261, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894902/pdf .

Bedini:1964:PMC

[Bed64c] Silvio A. Bedini. The Pe ab o dy Museum Col le ction of Navigating In-

struments, with Notes on Their Makers b y Marion V. Brewington

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):640–641, F all 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894845/pdf .

Bedini:1964:RAH

[Bed64d] Silvio A. Bedini. The role of automata in the history of tec hnology .

T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):24–42, Win ter 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894920/pdf.

Bedini:1965:BOC

[Bed65a] Silvio A. Bedini. The Bo ok of Old Clo cks and Watches b y Ernst

v on Bassermann-Jordan, and: The Col le ctor’s Dictionary of Clo cks

b y H. Alan Llo yd (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):451–454,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894685/

pdf .

Bedini:1965:ESM

[Bed65b] Silvio A. Bedini. The ev olution of science m useums. T e chnolo gy and

Cultur e, 6(1):1–29, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894776/pdf .

Bedini:1965:RLL

[Bed65c] Silvio A. Bedini. A Renaissance lapidary lathe. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(3):407–415, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894675/pdf .

Bedini:1967:A T

[Bed67a] Silvio A. Bedini. The aerial telescop e. T e chnolo gy and Cultur e,

8(3):395–401, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894437/pdf .

Bedini:1967:W CC

[Bed67b] Silvio A. Bedini. Watches b y Cecil Clutton, George Daniels (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):94–95, Jan uary 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894498/pdf .

Bedini:1967:EOL

[Bed67c] Silvio A. Bedini. An early optical lens-grinding lathe. T e chnolo gy

and Cultur e, 8(1):74–77, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894491/pdf .

Bedini:1968:HAM

[Bed68a] Silvio A. Bedini. Historic al Asp e cts of Micr osc opy ed. b y S. Bradbury ,

G. L’E. T urner (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):603–604, Oc-

tob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

Blac k:1963:SMN

[Bla63] Cyril E. Blac k. Soviet Marxism and Natur al Scienc e, 1917–1932 b y

Da vid Jora vsky (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):123–124, Win-

ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895063/

pdf .

Blac k:1964:SID

[Bla64] Cyril E. Blac k. The Soviet Industrialization Deb ate, 1924–1928 b y

Alexander Erlic h (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):461–462,

Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894879/

pdf .

Bleic h:1961:CPC

[Ble61] Edm und M. Bleic h. Centr al Planning in Cze choslovakia: Or ganiza-

tion for Gr owth in a Matur e Ec onomy b y Jan M. Mic hal (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):426–428, F all 1961. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895451/pdf .

Bleic h:1963:IGP

[Ble63] Edm und M. Bleic h. Investment and Gr owth Policies in British In-

dustrial Firms b y Tib or Barna (review). T e chnolo gy and Cultur e,

4(3):354–355, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894985/pdf .

Bo ehm:1962:PMP

[Bo e62] Dwigh t Bo ehm. The Po et and the Machine b y P aul Ginestier (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):230–234, Spring 1962. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895408/pdf .

Bo elter:1963:WR U

[Bo e63] L. M. K. Bo elter. The World R ole of Universities b y Edw ard W.

W eidner (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):239–241, Spring 1963.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895019/pdf .

Bonelli:1969:RIM

[Bon69] Maria Luisa Righini Bonelli. Rehabilitation of the istituto e m useo di

storia della scienza in Florence. T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):62–64,

Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892316/

pdf .

Borgstrom:1965:FST

[Bor65a] Georg Borgstrom. F o o d Scienc e and T e chnolo gy b y Magn us Pyk e (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):665–666, F all 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894656/pdf .

Borgstrom:1965:MME

[Bor65b] Georg Borgstrom. Man Must Eat b y Sir William Slater (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):494–496, Summer 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894706/pdf .

Boulding:1961:CWJ

[Bou61] Kenneth E. Boulding. The Causes of We alth b y Jean F ourasti ´ e (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):262–264, Summer 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895467/pdf .

Boulding:1966:RMP

[Bou66] Kenneth E. Boulding. The role of the m useum in the propagation of

dev elop ed images. T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):64–66, Win ter 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893853/pdf .

Boulding:1967:IDC

[Bou67] Kenneth E. Boulding. The Institutional Drive b y Carl G. Gusta vson

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):534–535, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894424/pdf .

Bo wles:1966:OKM

[Bo w66] Edm und A. Bo wles. On the origin of the k eyb oard mec hanism in

the Late Middle Ages. T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):152–162, Spring

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895170/pdf .

Bo y er:1960:MP A

[Bo y60] Marjorie Nice Bo y er. Mediev al piv oted axles. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 1(2):128–138, Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895248/pdf .

Bo yd:1964:CFK

[Bo y64] T. A. Bo yd. The Charles F. Kettering Arc hiv es. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(3):412–415, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894862/pdf .

Bo y er:1966:RBA

[Bo y66] Marjorie N. Bo y er. Rebuilding the bridge at albi, 1408–1410. T e chnol-

o gy and Cultur e, 7(1):24–37, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/893850/pdf .

Bo y er:1967:PPM

[Bo y67] Ronald K. Bo y er. Personality and Pr o ductivity in Management b y

James H. Mullen (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):255–257,

April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894481/

pdf .

Bo yd:1968:SS

[Bo y68] T. A. Bo yd. The self-starter. T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):585–591,

Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894218/

pdf .

Bo yle:1969:EMG

[Bo y69] Leonard E. Bo yle. English Me dieval Gr affiti b y V. Pritc hard (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):607, Octob er 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892410/pdf .

Brauer:1965:NEI

[Bra65a] Kinley J. Brauer. The New Empir e: an Interpr etation of A meric an

Exp ansion, 1860–1898 b y W alter LaF eb er (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 6(4):657–659, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894652/pdf.

Braugh:1965:HBN

[Bra65b] F rank C. Braugh. History and Biblio gr aphy of The New A meric an

Pr actic al Navigator and The A meric an Co ast Pilot b y John F. Camp-

b ell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):131–132, Win ter 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894794/pdf .

Bran t:1966:P AH

[Bra66] Irving Bran t. The Pap ers of A lexander Hamilton, V ol. VIII: F ebruary

1791–July 1791; V ol. IX: July 1791–De c emb er 1791 ed. b y Harold C.

Syrett and Jacob E. Co ok e (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):

539–542, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894554/pdf .

Bram w ell:1969:HA C

[Bra69] A. R. S. Bram w ell. History of A viation and Cosmonautics. V ol. V

(Iz istorii aviatsii i kosmonautiki, Vyp. 5) ed. b y N. D. Anoshc henk o

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):468–470, July 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901640/pdf .

Brittain:1961:RHA

[Bri61] Rob ert Brittain. R e adings in the History of A meric an A gricultur e

ed. b y W a yne D. Rasm ussen (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2

(2):183–185, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895557/pdf .

Brigh tfield:1962:CRE

[Bri62a] Myron F. Brigh tfield. The coming of the railroad to Early Victorian

England, as view ed b y no v els of the p erio d (1840–1870). T e chnolo gy

and Cultur e, 3(1):45–72, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895413/pdf .

Brittain:1962:FDS

[Bri62b] Rob ert Brittain. The F armer’s Dilemma b y Stanley Andrews (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):353–355, Summer 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895152/pdf.

Brittain:1963:WTL

[Bri63] Rob ert Brittain. Wher e Ther e Is Life b y P aul B. Sears (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(1):113–114, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895058/pdf .

Brin ton:1965:MHE

[Bri65] Crane Brin ton. The Me aning of History b y Eric h Kahler (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):535–536, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894726/pdf .

Brin ton:1968:CHC

[Bri68] Crane Brin ton. Change and Habit: The Chal lenge of Our Time b y

Arnold J. T o yn b ee (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):102–103,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894353/

pdf .

Bro wn:1962:TCC

[Bro62] Rob ert McAfee Bro wn. T e chnolo gy and Christian Cultur e ed. b y

Rob ert P aul Mohan (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):371–372,

Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895160/

pdf .

Bro wn:1965:STC

[Bro65a] John J. Bro wn. A surv ey of tec hnology in Canadian m useums. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(1):83–98, Win ter 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894781/pdf .

Bro wn:1965:GGI

[Bro65b] Rob ert McAfee Bro wn. Go d & Golem, Inc. b y Norb ert Wiener (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):531–532, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894724/pdf .

Brugmans:1968:IWM

[Bru68] H. Brugmans. Imp act of Western Man. A Study of Eur op e’s R ole in

the World Ec onomy 1750–1960 b y William W o o druff (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(1):98–100, Jan uary 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894351/pdf .

Bry an t:1964:GD V

[Bry64a] Lyn w o o d Bry an t. Geschichte des deutschen V erbr ennungsmotor en-

b aues von 1860 bis 1918 b y F riedric h Sass (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 5(1):82–86, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894928/pdf .

Bry an t:1964:NEP

[Bry64b] P aul T. Bry an t. The New Explor ation: a Philosophy of R e gional

Planning b y Ben ton MacKa y e (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5

(3):469–471, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894883/pdf .

Bry an t:1966:KWK

[Bry66a] Lyn w o o d Bry an t. Kr aft f ¨ ur die Welt: 1864–1964; Kl¨ ockner–

Humb oldt–Deutz A G b y Gusta v Goldb ec k (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(3):429–432, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894599/pdf .

Bry an t:1966:RDP

[Bry66b] Lyn w o o d Bry an t. R udolf Diesel: Pione er of the A ge of Power b y W.

Rob ert Nitsk e and Charles Morro w Wilson (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(1):90–93, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/893869/pdf .

Bry an t:1966:SO

[Bry66c] Lyn w o o d Bry an t. The silen t Otto. T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):184–

200, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895172/pdf .

Bry an t:1967:GK G

[Bry67a] Lyn w o o d Bry an t. Geb¨ andigte Kr aft: Die Geschichte der Erfindung

des Otto-motors b y Gusta v Goldb ec k (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(1):105–107, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894504/pdf.

Bry an t:1967:OFS

[Bry67b] Lyn w o o d Bry an t. The origin of the four-strok e cycle. T e chnolo gy

and Cultur e, 8(2):178–198, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894458/pdf .

Bry an t:1968:ANA

[Bry68a] Lyn w o o d Bry an t. A insi naquit l’automobile b y Jacques Ic kx (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):237–239, April 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894313/pdf .

Bry an t:1968:CR U

[Bry68b] Lyn w o o d Bry an t. Christian R eithmann: Uhrmacher und Motor en-

erfinder, 1818–1909 b y Gusta v Goldb ec k (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 9(3):489–491, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894271/pdf .

Bry an t:1969:RZH

[Bry69] Lyn w o o d Bry an t. Die R ivalit¨ at zwischen Heissluftmaschine und V er-

br ennungsmotor als Kleingewerb emaschinen zwischen 1860 und 1890.

Der Sie g des V erbr ennungsmotors und seine Gr ¨ unde b y Kurt Mauel

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):104–106, Jan uary 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892330/pdf .

Bram w ell:1969:RRH

[BT69] A. R. S. Bram w ell and G. A. T ok at y . R ussian R o cketry: a Histor-

ic al Survey b y I. A. Slukhai (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10

(1):124–125, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892340/pdf .

Buc hanan:1962:TSE

[Buc62] Scott Buc hanan. T ec hnology as a system of exploitation. T e chnolo gy

and Cultur e, 3(4):535–543, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895110/pdf .

Buc hanan:1968:TIA

[Buc68a] R. A. Buc hanan. T e chniques of Industrial A r chae olo gy b y J. P

. M.

P annell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):109–111, Jan uary

Cultur e, 6(3):504–506, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894711/pdf .

Burnham:1965:BBH

[Bur65c] Alan Burnham. Bulfinch’s Boston, 1787–1817 b y Harold Kirk er and

James Kirk er (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):468–469, Sum-

mer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894693/

pdf .

Burstall:1965:BLG

[Bur65d] Aubrey F. Burstall. Bul leid: L ast Giant of Ste am b y Sean Da y Lewis

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):457–459, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894688/pdf .

Burstall:1965:EIW

[Bur65e] Aubrey F. Burstall. Engine ers, Inventors and Workers b y P . W.

Kingsford (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):276–277, Spring

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894745/pdf .

Burger:1966:WDS

[Bur66a] Da vid H. Burger. World Design Scienc e De c ade, 1965–1975: Phase

1 (1965), Do cument III: Compr ehensive Thinking; Phase 1 (1965);

Do cument IV: The T en Y e ar Pr o gr am b y R. Buc kminster F uller and

John McHale (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):262–264, Spring

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895196/pdf .

Burk e:1966:BBF

[Bur66b] John G. Burk e. Bursting b oilers and the F ederal p o w er. T e chnolo gy

and Cultur e, 7(1):1–23, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/893849/pdf .

Burstall:1966:GLR

[Bur66c] Aubrey F. Burstall. Garr etts of L eiston b y R. A. Whitehead (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):88–90, Win ter 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893868/pdf.

Burstall:1966:TCN

[Bur66d] Aubrey F. Burstall. T yneside Classic al, the Newc astle of Gr ainger,

Dobson and Clayton b y Ly all Wilk es and Gordon Do dds (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):242–244, Spring 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895187/pdf .

Burk e:1967:SCS

[Bur67] John G. Burk e. The Sorby Centennial Symp osium on the History

of Metal lur gy ed. b y Cyril Stanley Smith (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(1):82–86, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894493/pdf .

Burk e:1968:ERF

[Bur68] John G. Burk e. Early R ese ar ch at the F r anklin Institute: The Inves-

tigation into the Causes of Ste am Boiler Explosions: 1830–1837 b y

Bruce Sinclair (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):230–232, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894309/pdf .

Burk e:1969:SHS

[Bur69a] John G. Burk e. Sour c es for the History of the Scienc e of Ste el, 1532–

1786 ed. b y Cyril Stanley Smith (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(1):94–96, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892324/pdf .

Burk e:1969:CLS

[Bur69b] John G. Burk e. Commen t: Let’s b e sure tec hnology is for man. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(1):11–13, Jan uary 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892309/pdf .

Burst yn:1969:BPU

[Bur69c] Harold L. Burst yn. Benjamin Peir c e and the U.S. Co ast Survey b y

Victor F. Lenzen (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):452–453,

July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901632/

pdf.

Cahn:1967:PVB

[Cah67] R. W. Cahn. Pir ote chnia b y V anno ccio Biringuccio (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 8(1):88–90, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894495/pdf .

Calder:1962:C

[Cal62a] Ritc hie Calder. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):516–518,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895107/

pdf .

Calder:1962:TF

[Cal62b] Ritc hie Calder. T ec hnology in fo cus. T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):

563–580, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895114/pdf .

Calhoun:1966:MIB

[Cal66] John C. Calhoun, Jr. Men of Ingenuity fr om b ene ath the Or ange

T ower b y W. R. W o olric h (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):111–

112, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

893881/pdf .

Calv ert:1967:WPI

[Cal67] Mon te A. Calv ert. Winterthur Portfolio II ed. b y Milo M. Naev e (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):406–407, July 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894442/pdf .

Calv ert:1968:IGL

[Cal68a] H. R. Calv ert. Ir ascible Genius: a Life of Charles Babb age, Inventor

b y Mab oth Moseley (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):122–123,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL http://www.jstor.org/stable/3102064;

                                                                         https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894364/pdf .

Calv ert:1968:MIE

[Cal68b] Mon te A. Calv ert. Men and Ide as in Engine ering: Twelve Histones

fr om Il linois b y R. A. Kingery

, et al. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):239–240, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894314/pdf .

Calv ert:1968:MPP

[Cal68c] Mon te A. Calv ert. The Me chanic als: Pr o gr ess of a Pr ofession b y L.

T. C. Rolt (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):611–612, Octob er

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894229/pdf .

Calv ert:1968:WWE

[Cal68d] Mon te A. Calv ert. Workshops in the Wilderness: The Eur op e an R e-

sp onse to A meric an Industrialization, 1830–1860 b y Marvin Fisher

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):125–126, Jan uary 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894366/pdf .

Calv ert:1969:ETS

[Cal69a] Mon te A. Calv ert. Educ ation for a T e chnolo gic al So ciety: a Sesqui-

c entennial History of R ensselaer Polyte chnic Institute b y Sam uel Rez-

nec k (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):319–320, April 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892374/pdf .

Calv ert:1969:WPI

[Cal69b] Mon te A. Calv ert. Winterthur Portfolio III ed. b y Milo M. Naev e

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):448–449, July 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901630/pdf .

Carmic hael:1960:HCH

[Car60] Leonard Carmic hael. The Human Condition b y Hannah Arendt (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 1(2):177–178, Spring 1960. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895253/pdf .

Carlson:1961:P AS

[Car61a] Eric T. Carlson. Psychophysiolo gic al Asp e cts of Sp ac e Flight ed. b y

Bernard E. Flahert y (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):433–434,

F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895454/

pdf.

Carlson:1961:UPR

[Car61b] Rob ert E. Carlson. The Union Pacific R ailr o ad: a Case in Pr ematur e

Enterprise b y Rob ert William F ogel (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(4):405–407, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895441/pdf .

Carmic hael:1961:CCE

[Car61c] Leonard Carmic hael. Cr e ativity and Its Cultivation ed. b y Harold H.

Anderson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):89–92, Win ter 1961.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895602/pdf .

Carlson:1962:MBA

[Car62a] Eric T. Carlson. Me dic al and Biolo gic al Asp e cts of the Ener gies of

Sp ac e ed. b y P aul A. Campb ell (review). T e chnolo gy and Cultur e,

3(2):214–216, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895400/pdf .

Carlson:1962:RBH

[Car62b] Rob ert E. Carlson. The R ailways of Britain: an Historic al In-

tr o duction b y Jac k Simmons (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3

(3):317–319, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895136/pdf .

Carmic hael:1962:RMS

[Car62c] Leonard Carmic hael. R essentiment b y Max Sc heler (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 3(2):228–230, Spring 1962. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895407/pdf .

Cardw ell:1965:PT A

[Car65] D. S. L. Cardw ell. P o w er tec hnologies and the adv ance of science,

1700–1825. T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):188–207, Spring 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894732/pdf .

Carlson:1967:GRN

[Car67] Rob ert E. Carlson. Government and the R ailways in Ninete enth-

Century Britain b y Henry P arris (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(1):99–102, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894501/pdf .

Carlson:1968:SHM

[Car68] Rob ert E. Carlson. A Short History of the Mid land & Gr e at North-

ern Joint R ailway b y Ronald H. Clark (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):233–235, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894310/pdf .

Careless:1969:CBR

[Car69] J. M. S. Careless. Canada Builds, 1861–1961 b y T. Ritc hie (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):113–114, Jan uary 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892334/pdf .

Chase:1964:ICA

[CB64] Edw ard T. Chase and Emile Benoit. The issues and c hallenges of

air transp ortation: The impact of new tec hnology . T e chnolo gy and

Cultur e, 5(1):57–67, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894922/pdf .

Cesari:1965:SCF

[Ces65] Gene S. Cesari. Scienc e as a Cultur al F or c e ed. b y Harry W o olf (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):683–686, F all 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894666/pdf .

Cesari:1967:EQG

[Ces67] Gene S. Cesari. Envir onmental Quality in a Gr owing Ec onomy ed.

b y Henry Jarrett (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):523–524,

Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894421/

pdf .

Cesari:1969:PDD

[Ces69a] G. S. Cesari. Pr o gr ess and Disil lusion: The Diale ctics of Mo dern So-

ciety b y Ra ymond Aron (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):478–

480, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

901643/pdf.

Cesari:1969:IEG

[Ces69b] Gene S. Cesari. Invention and Ec onomic Gr owth b y Jacob Sc hmo ok-

ler (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):127–128, Jan uary 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892342/pdf .

Chang:1961:DIS

[Cha61] Tien S. Chang. The Development of Ir on and Ste el T e chnolo gy

in China b y Joseph Needham (review). T e chnolo gy and Cultur e,

2(2):170–171, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895551/pdf .

Chap elle:1964:RDP

[Cha64] Ho w ard I. Chap elle. The R ise and De cline of the Padd le-Whe el b y

Greville Bathe (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):611–612, F all

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894831/pdf .

Chandler:1966:EEE

[Cha66] Alfred D. Chandler, Jr. Explor ations in Enterprise ed. b y Hugh G.

J. Aitk en (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):434–436, Summer

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894601/pdf .

Chapin:1968:HPL

[Cha68] Seymour L. Chapin. Histoir e et pr estige de l’A c ad ´ emie des Sci-

enc es, 1666–1966 b y the Mus ´ ee du Conserv atoire National des Arts

et M ´ etiers (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):126–128, Jan uary

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894367/pdf .

Chap elle:1969:RHT

[Cha69a] Ho w ard I. Chap elle. R ushton and His Times in A meric an Cano e-

ing b y A t w o o d Manley , P aul F. Jamieson (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 10(1):107–109, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892331/pdf .

Chapin:1969:RSR

[Cha69b] Seymour L. Chapin. R asp ail, Scientist and R eformer b y Dora B.

W einer (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):457–459, July 1969.

Condit:1962:HBM

[Con62a] Carl W. Condit. A History of Building Materials b y Norman Da v ey

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):323–325, Summer 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895139/pdf .

Condit:1962:PCW

[Con62b] Carl W. Condit. Peter Co op er and the Wr ought Ir on Be am b y Esmond

Sha w (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):325–326, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895140/pdf .

Condit:1962:AAS

[Con62c] Carl W. Condit. The A r chite ctur e of A meric a: a So cial and Cultur al

History b y John Burc hard and Alb ert Bush-Bro wn (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 3(1):98–101, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895422/pdf .

Condit:1963:EEM

[Con63a] Carl W. Condit. Envir onmental Engine ering and Metr op olitan Plan-

ning ed. b y John A. Logan, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e,

4(3):360–362, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894989/pdf .

Condit:1963:MMA

[Con63b] Carl W. Condit. Man-Made A meric a: Chaos or Contr ol? b y Christo-

pher T unnard and Boris Pushk arev (review). T e chnolo gy and Cultur e,

4(3):362–365, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894990/pdf .

Condit:1963:SLE

[Con63c] Carl W. Condit. Ste am L o c omotives ed. b y Linn H. W estcott (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):75–80, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895045/pdf .

Condit:1963:IEW

[Con63d] Carl W. Condit. The Interurb an Er a b y William D. Middleton (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):223–224, Spring 1963. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895012/pdf .

Condit:1963:VRH

[Con63e] Carl W. Condit. The Vir ginian R ailway b y H. Reid, and: Cana-

dian Ste am ed. b y Da vid P

. Morgan (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(1):80–82, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895046/pdf .

Condit:1964:CA T

[Con64a] Carl W. Condit. Chinese A r chite ctur e and T own Planning, 1500

B.C.–A.D. 1911 b y Andrew Bo yd, and: The T urning Point of Build-

ing: Structur e and Design b y Konrad W ac hsmann, and: Structur e

and F orm in Mo dern A r chite ctur e b y Curt Siegel (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 5(1):92–96, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894931/pdf .

Condit:1964:SAM

[Con64b] Carl W. Condit. Structur e in A r chite ctur e b y Mario Salv adori and

Rob ert Heller, and: Candela: The Shel l Builder b y Colin F ab er (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):618–620, F all 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894836/pdf .

Condit:1964:TUT

[Con64c] Carl W. Condit. The T e chnolo gy of Urb an T r ansp ortation b y Don-

ald S. Berry

, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):262–263,

Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894904/

pdf .

Condit:1964:SSA

[Con64d] Carl W. Condit. The structural system of Adler and Sulliv an’s Garric k

Theater building. T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):523–540, F all 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894817/pdf .

Condit:1965:SAJ

[Con65a] Carl W. Condit. Shel l A r chite ctur e b y J ¨ urgen Jo edic k e, and: The

Pe ople’s A r chite cts ed. b y Harry S. Ransom (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):476–478, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894697/pdf .

Condit:1965:CSR

[Con65b] Carl W. Condit. Commen t: Stages in the relationships b et w een sci-

ence and tec hnology . T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):587–590, F all 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894640/pdf .

Condit:1966:A TB

[Con66a] Carl W. Condit. A esthetics and T e chnolo gy in Building b y Pier Luigi

Nervi (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):432–434, Summer 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894600/pdf .

Condit:1966:CLB

[Con66b] Carl W. Condit. Cincinnati L o c omotive Builders, 1845–1868 b y John

H. White (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):428–429, Summer

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894598/pdf .

Condit:1966:IAD

[Con66c] Carl W. Condit. Islamic A r chite ctur e and Its De c or ation b y Derek

Hill and Oleg Grabar (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):228–229,

Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895178/

pdf .

Condit:1966:MVR

[Con66d] Carl W. Condit. Mies van der R ohe: The A rt of Structur e b y W erner

Blaser (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):552–554, F all 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894561/pdf .

Condit:1967:SAA

[Con67a] Carl W. Condit. Structur e: an A r chite ct’s Appr o ach b y H. Seymour

Ho w ard, Jr. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):507–508, Octob er

1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894411/pdf .

Condit:1967:CAR

[Con67b] Carl W. Condit. The Concr ete A r chite ctur e of R ic c ar do Mor andi

b y Giorgio Boaga, Benito Boni (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(1):111–113, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894509/pdf .

Condit:1968:HO A

[Con68a] Carl W. Condit. A Historic al Outline of A r chite ctur al Scienc e b y

Henry J. Co w an (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):226–227,

April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894306/

pdf .

Condit:1968:ABH

[Con68b] Carl W. Condit. A meric an Building: The Historic al F or c es That

Shap e d It b y James Marston Fitc h (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):227–229, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894307/pdf .

Condit:1968:HBU

[Con68c] Carl W. Condit. Highrise Building and Urb an Design b y Hans Areg-

ger and Otto Glaus (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):502–503,

July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894279/

pdf .

Condit:1968:FR C

[Con68d] Carl W. Condit. The first reinforced-concrete skyscrap er: The ingalls

building in Cincinnati and its place in structural history . T e chnolo gy

and Cultur e, 9(1):1–33, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894341/pdf .

Condit:1969:HEA

[Con69a] Carl W. Condit. A History of Egyptian A r chite ctur e: The Empir e

(The New Kingdom) b y Alexander Bada wy (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 10(4):603–604, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892407/pdf .

Condit:1969:AAE

[Con69b] Carl W. Condit. A r chite ctur e in A ncient Egypt and the Ne ar East

b y Alexander Bada wy (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):86–87,

Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892320/

pdf .

Condit:1969:NA W

[Con69c] Carl W. Condit. The Natur e and A rt of Workmanship b y Da vid

Py e (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):307–309, April 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892366/pdf .

dArge:1968:EIC

[d’A68] Ralph d’Arge. The Ec onomics of Irrigation b y Colin Clark (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):269–271, April 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894333/pdf .

Dalrymple:1964:A TC

[Dal64] Dana G. Dalrymple. The American tractor comes to So viet agri-

culture: The transfer of a tec hnology . T e chnolo gy and Cultur e, 5

(2):191–214, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894892 .

Dalrymple:1969:D A T

[Dal69] Dana G. Dalrymple. The dev elopmen t of an agricultural tec hnol-

ogy: Con trolled-atmosphere storage of fruit. T e chnolo gy and Cultur e,

10(1):35–48, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892313/pdf .

Daum:1960:OSH

[Dau60a] Arnold R. Daum. Oil on Str e am! A History of Interstate Oil Pip e

Line Comp any, 1909–1959 b y John L. Lo os (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 1(3):276–278, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895642/pdf .

Daumas:1960:LGT

[Dau60b] Maurice Daumas. L’Histoire generale des tec hniques. T e chnolo gy and

Cultur e, 1(4):415–418, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/895623/pdf.

Daum:1962:POS

[Dau62] Arnold R. Daum. The Politics of Oil: a Study of Private Power

and Demo cr atic Dir e ctions b y Rob ert Engler (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 3(3):365–368, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895158/pdf .

Daum:1964:COG

[Dau64] Arnold R. Daum. A Century of Oil and Gas in Bo oks: a Descriptive

Biblio gr aphy comp. b y E. B. Sw anson (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(1):134–136, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894954/pdf .

Da vison:1961:TST

[Da v61] C. St. C. Da vison. T ransp orting sixt y-ton statues in Early Assyria

and Egypt. T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):11–16, Win ter 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895571/pdf .

Da vis:1962:ASD

[Da v62] Rob ert C. Da vis. The A chieving So ciety b y Da vid C. McClelland

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):351–353, Summer 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895151/pdf .

Da vis:1964:D AS

[Da v64] Rob ert C. Da vis. A Dictionary of A meric an So cial R eform b y Louis

Filler (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):125–126, Win ter 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894949/pdf .

Da vis:1966:PJB

[Da v66] Natalie Zemon Da vis. The Protestan tism of Jacques Besson. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(4):513, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894536/pdf .

Da v enp ort:1968:TCP

[Da v68] William H. Da v enp ort. T e chnolo gy and Cultur e in Persp e ctive b y

Harv ey Co x, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):103–105,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894354/

pdf .

deCamp:1961:HD A

[dC61a] L. Sprague de Camp. The House of the Double Axe: The Palac e

at Knossos b y Agnes Carr V aughan (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(1):53–54, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895583/pdf .

deCamp:1961:MGA

[dC61b] L. Sprague de Camp. Master Gunner ap ollonios. T e chnolo gy and

Cultur e, 2(3):240–244, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895461/pdf .

deCamp:1963:PPE

[dC63a] L. Sprague de Camp. Phar aoh’s Pump b y Edw ard J. Kunk el (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):56–57, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895036/pdf .

deCamp:1963:P AF

[dC63b] L. Sprague de Camp. The Pyr amids b y Ahmed F akhry (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):54–56, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895035/pdf .

deCamp:1964:CI

[dC64a] L. Sprague de Camp. Custom and inno v ation. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(4):595, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894822/pdf .

deCamp:1964:EPL

[dC64b] L. Sprague de Camp. An early paten t la w prop osal? T e chnolo gy

and Cultur e, 5(3):377–379, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894854/pdf .

deCamp:1965:D A

[dC65] L. Sprague de Camp. The “Darkhouse” of Alexandria. T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):423–427, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

Dibner:1965:A GL

[Dib65] Bern Dibner. “Assaying Gold” b y Lazarus Erc k er. T e chnolo gy and

Cultur e, 6(3):445–446, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894681/pdf .

Dibner:1966:EEC

[Dib66] Bern Dibner. Early Ele ctric al Communic ation b y E. A. Marland (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):96–98, Win ter 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893873/pdf .

Dibbits:1969:MMU

[Dib69a] H. A. M. C. Dibbits. Machines, Mil ls and Unc ountable Costly Ne-

c essities: a Short History of the Dr ainage of the F ens b y Ric hard L.

Hills (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):312–313, April 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892369/pdf .

Dibner:1969:CSC

[Dib69b] Bern Dibner. Cableships and Submarine Cables b y K. R. Haigh (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):102–104, Jan uary 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892329/pdf .

Dibner:1969:ESI

[Dib69c] Bern Dibner. Elektrische Spieler eien im Bar o ck und R okoko b y F ritz

F raun b erger (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):100–101, Jan-

uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892327/

pdf .

Didsbury:1962:PME

[Did62] Ho w ard F. Didsbury

, Jr. Pr ofessional Manp ower and Educ ation in

Communist China b y Leo A. Orleans (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(2):226–227, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895405/pdf .

delaCroix:1963:LFR

[dlC63] Horst de la Croix. The literature on fortification in Renaissance Italy.

T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):30–50, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895031/pdf .

deMedina:1967:HPT

[dM67] Carlos Alb erto de Medina. Human Pr oblems in T e chnolo gic al Change

ed. b y Edw ard H. Spicer (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):138–

143, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894522/pdf .

Dobro v oln y:1962:SSF

[Dob62] Jerry S. Dobro v oln y . Samuel Slater, F ather of A meric an Manufac-

tur es b y E. H. Cameron (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):188–

189, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895387/pdf .

Dorn b erger:1963:GV

[Dor63] W alter R. Dorn b erger. The German V-2. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(4):393–409, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894960/pdf .

Dorf:1968:TMF

[Dor68a] Ric hard C. Dorf. T ec hnology and Man’s F uture: Univ ersit y of San ta

Clara April 1968. T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):580–584, Octob er

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894217/pdf .

Dorn:1968:NSA

[Dor68b] Harold Dorn. A note on “Structural An teceden ts of the I-Beam”.

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):415–418, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894257/pdf. See [Jew67 ].

Dorn:1968:R

[Dor68c] Harold Dorn. The rejoinder. T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):427–429,

July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894259/

pdf.

Dorw art:1968:FEO

[Dor68d] Reinhold A. Dorw art. Fir e Engines and Other Fir e-fighting Appli-

anc es b y K. R. Gilb ert (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):120,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894362/

pdf .

Do wd:1964:ALA

[Do w64] Douglas F. Do wd. Gli A r atri e l’Ec onomia A gr aria Nel Bolo gnese,

dal XVII al XIX Se c olo b y Carlo P oni (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(4):604–605, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894827/pdf .

Do wd:1965:CMW

[Do w65] Douglas F. Do wd. The Conquest of the Material World b y John

Nef (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):651–653, F all 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894650/pdf .

DeGregori:1966:TTM

[DPS66] Thomas De Gregori and Oriol Pi-Sun y er. T ec hnology

, traditionalism,

and military establishmen ts. T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):402–407,

Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894587/

pdf .

Dresb ec k:1967:SHH

[Dre67] LeRo y J. Dresb ec k. The ski: Its history and historiograph y . T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(4):467–479, Octob er 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894398/pdf .

Druc k er:1961:DCZ

[Dru61a] P eter F. Druc k er. Druc k er’s commen ts on Zv orikine. T e chnolo gy

and Cultur e, 2(3):253–254, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895464/pdf. See [Zv o61a ].

Druc k er:1961:TRN

[Dru61b] P eter F. Druc k er. The tec hnological rev olution: Notes on the re-

lationship of tec hnology

, science, and culture. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(4):342–351, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895432/pdf .

Druc k er:1963:MT A

[Dru63] P eter F. Druc k er. Mo dern tec hnology and ancien t jobs. T e chnolo gy

and Cultur e, 4(3):277–281, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894971/pdf .

Druc k er:1966:FTR

[Dru66] P eter F. Druc k er. The first tec hnological rev olution and its lessons.

T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):143–151, Spring 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895169/pdf .

Druc k er:1968:MMT

[Dru68] P eter F. Druc k er. The Myth of the Machine: T e chnics and Hu-

man Development b y Lewis Mumford (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(1):94–98, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894350/pdf .

Druc k er:1969:CTP

[Dru69] P eter F. Druc k er. Commen t: Is tec hnology predictable? T e chnolo gy

and Cultur e, 10(4):522–527, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/892397/pdf .

Dryden:1961:FEU

[Dry61] Hugh L. Dryden. F uture exploration and utilization of outer

space. T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):112–126, Spring 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895546/pdf .

Price:1961:USA

[dSP61] Derek J. de Solla Price. Die Uhr, von der Sonnenuhr zur A tomuhr b y

An ton L ¨ ubk e (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):49–50, Win ter

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895581/pdf .

Price:1964:A OM

[dSP64] Derek J. de Solla Price. Automata and the origins of mec hanism and

mec hanistic philosoph y . T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):9–23, Win ter

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894919/pdf .

Price:1965:THI

[dSP65] Derek J. de Solla Price. Is tec hnology historically indep enden t of

science? A study in statistical historiograph y . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(4):553–568, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894638/pdf .

Duncan:1963:SSE

[Dun63] Otis Dudley Duncan. The So ciolo gy of Scienc e ed. b y Bernard Barb er

and W alter Hirsc h (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):372–373,

Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894996/

pdf .

Duncan:1968:NOH

[Dun68] F rancis Duncan. This New Oc e an: a History of Pr oje ct Mer cury

b y Lo yd S. Sw enson, Jr., et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e,

9(2):254–256, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894325/pdf .

Dun bar:1969:BBH

[Dun69] Rob ert G. Dun bar. The Black Bo ok of Hunger b y Josu ´ e de Castro

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):342–343, April 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892388/pdf .

Dupree:1969:CR T

[Dup69] A. Hun ter Dupree. Commen t: The role of tec hnology in so ciet y

and the need for historical p ersp ectiv e. T e chnolo gy and Cultur e, 10

(4):528–534, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892398/pdf .

Duv een:1964:NPC

[Duv64] Denis Duv een. Nob el Prizewinners in Chemistry 1901–1961 b y Ed-

uard F arb er (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):114, Win ter 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894942/pdf.

Duv een:1966:ESC

[Duv66] Denis Duv een. Enterprise in So ap and Chemic als: Joseph Cr osfield

and Sons, Limite d, 1815–1965 b y A. E. Musson (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(4):538–539, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894553/pdf .

Edelstein:1964:AMF

[Ede64] Sidney M. Edelstein. The allerley matk el (1532): F acsimile text,

translation, and critical study of the earliest prin ted b o ok on sp ot re-

mo ving and dy eing. T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):297–321, Summer

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894849/pdf .

Edelstein:1965:MM

[Ede65] Sidney M. Edelstein. “Matk el” or “Mac k el”. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(3):444, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894680/pdf .

Edelstein:1966:DFS

[Ede66] Sidney M. Edelstein. Dy eing fabrics in Sixteen th-Cen tury V enice.

T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):395–397, Summer 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894585/pdf .

Edw ards:1967:MPH

[Edw67] Charles E. Edw ards. Master of Pr e cision: Henry M. L eland b y Mrs.

Wilfred C. Leland (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):503–505,

Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894409/

pdf .

Edw ards:1968:BKL

[Edw68] Charles E. Edw ards. Bo yd on k ettering and Leland. T e chnolo gy and

Cultur e, 9(4):592–593, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894219/pdf .

Eic hner:1964:CPF

[Eic64] L. C. Eic hner. The co oling pit of Filarete’s smelter. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(3):404–405, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894859/pdf. See [Sp e63, Sp e64 ].

Eisenman:1966:BD A

[Eis66] Harry J. Eisenman. The brush double-arc lamp. T e chnolo gy and

Cultur e, 7(4):511–512, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894535/pdf .

Emme:1961:WMW

[Emm61] Eugene M. Emme. War in the Mo dern World b y Theo dore Ropp

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):275–277, Summer 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895474/pdf .

Emme:1962:AMW

[Emm62a] Eugene M. Emme. A viation in the Mo dern World b y James V.

Bernardo (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):105, Win ter 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895425/pdf .

Emme:1962:MSP

[Emm62b] Eugene M. Emme. Men of Sp ac e: Pr ofiles of the L e aders of

Sp ac e R ese ar ch, Development and Explor ation b y Shirley Thomas

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):212–214, Spring 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895399/pdf .

Emme:1962:RDL

[Emm62c] Eugene M. Emme. R o cket Development: Liquid F uel R o cket R e-

se ar ch, 1929–1941 b y Rob ert H. Go ddard (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 3(3):364–365, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895157/pdf .

Emme:1963:NAS

[Emm63a] Eugene M. Emme. The National A er onautics and Sp ac e A ct: a Study

of the Development of Public Policy b y Alison Griffith (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(2):231–232, Spring 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895015/pdf.

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894978/pdf .

F arb er:1963:MEC

[F ar63b] Eduard F arb er. Michel Eug ` ene Chevr eul, Pione er of Or ganic Chem-

istry b y Alb ert B. Costa (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):74–75,

Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895044/

pdf .

F arb er:1964:HCJ

[F ar64a] Eduard F arb er. A History of Chemistry b y J. R. P artington (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):602–603, F all 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894826/pdf .

F arb er:1964:JCE

[F ar64b] Eduard F arb er. Ein Jahrhundert Chemie b y Ernst B¨ aumler (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):440–441, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894866/pdf .

F arb er:1965:HCJ

[F ar65] Eduard F arb er. A History of Chemistry b y J. R. P artington (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):280–282, Spring 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894748/pdf .

F arb er:1968:OCR

[F ar68a] Eduard F arb er. The Origins of Chemistry b y Rob ert P

. Multhauf

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):224–226, April 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894305/pdf .

F arb er:1968:SFH

[F ar68b] Eduard F arb er. The Story of F ritz Hab er b y Morris Goran (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):499–500, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894277/pdf .

F arb er:1969:RR

[F ar69] Eduard F arb er. The review er replies. T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):

183, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

892357/pdf .

F ederico:1960:REW

[F ed60] P

. J. F ederico. Records of Eli Whitney’s cotton gin paten t. T e chnolo gy

and Cultur e, 1(2):168–176, Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895252/pdf .

F eibleman:1961:PSA

[F ei61] James K. F eibleman. Pure science, applied science, tec hnology

, engi-

neering: an attempt at definitions. T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):305–

317, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895429/

pdf .

F eibleman:1966:TS

[F ei66] James K. F eibleman. T ec hnology as skills. T e chnolo gy and Cultur e,

7(3):318–328, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894578/pdf .

F erguson:1960:N

[F er60] Eugene S. F erguson. Notes. T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):292–297,

Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895648/

pdf .

F erguson:1961:YSD

[F er61] Eugene S. F erguson. Y anke e fr om Swe den: The Dr e am and the R e ality

in the Days of John Ericsson b y Ruth White (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 2(1):65–67, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895589/pdf .

F erguson:1962:CBHa

[F er62a] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (part i). T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):73–84, Win ter 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895414/pdf.

F erguson:1962:CBHb

[F er62b] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (P art I I). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):167–174, Spring

1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895379/pdf .

F erguson:1962:CBHc

[F er62c] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (P art I I I). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):298–306, Summer

1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895130/pdf .

F erguson:1963:BIS

[F er63a] Eugene S. F erguson. Biblio gr aphy of Interlingual Scientific and T e ch-

nic al Dictionaries b y UNESCO (review). T e chnolo gy and Cultur e,

4(1):125–126, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895064/pdf .

F erguson:1963:CBH

[F er63b] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (P art IV). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):318–330, Summer

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894975/pdf .

F erguson:1964:HME

[F er64a] Eugene S. F erguson. A History of Me chanic al Engine ering b y Aubrey

F. Burstall (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):438–440, Summer

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894865/pdf .

F erguson:1964:BAP

[F er64b] Eugene S. F erguson. Biblio gr aphia A ntiqua: Philosophia Natur alis,

Supplement II, 1950–1960 b y R. J. F orb es (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 5(4):639–640, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894844/pdf .

F erguson:1964:CW O

[F er64c] Eugene S. F erguson. Co gs in the Whe el. One Hundr e d Bo oks fr om the

Llewel lyn Powel l Col le ction of Early T e chnolo gy (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(1):133–134, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894953/pdf .

F erguson:1964:GIT

[F er64d] Eugene S. F erguson. Gener al Index to T r ansactions, V olumes I–

XXXII 1920–1960 b y the New comen So ciet y for the Study of the

History of Engineering and T ec hnology (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(1):136–137, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894955/pdf .

F erguson:1964:CBHa

[F er64e] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (P art V). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):416–434, Summer

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894863/pdf .

F erguson:1964:CBHb

[F er64f ] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history

of tec hnology (P art VI). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):578–594, F all

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894821/pdf .

F erguson:1965:OCB

[F er65a] Eugene S. F erguson. Octave Chanute, 1832–1910: a Biblio gr aphy

b y P earl I. Y oung (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):147–148,

Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894804/

pdf .

F erguson:1965:BP A

[F er65b] Eugene S. F erguson. The Business Pr ess in A meric a, 1750–1865 b y

Da vid P . F orsyth (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):538–540,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894729/

pdf .

F erguson:1965:CBH

[F er65c] Eugene S. F erguson. Con tributions to bibliograph y in the history of

tec hnology (P art VI I). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):99–107, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894782/pdf.

F erguson:1965:TMI

[F er65d] Eugene S. F erguson. T ec hnical m useums and in ternational exhibi-

tions. T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):30–46, Win ter 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894777/pdf .

F erguson:1966:TMG

[F er66a] Eugene S. F erguson. A The atr e of Machines b y A. G. Keller (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):527–528, F all 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894546/pdf .

F erguson:1966:HWT

[F er66b] Eugene S. F erguson. The History of Wo o dworking T o ols b y W. L.

Go o dman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):525–527, F all 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894545/pdf .

F erguson:1967:BCS

[F er67] Eugene S. F erguson. The Be ginnings of a Century of Ste am and

Water He ating by the H. B. Smith Comp any b y Susan Reed Stifler

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):502–503, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894408/pdf .

F erguson:1968:AR V

[F er68a] Eugene S. F erguson. A tmospheric R ailways: a Victorian V entur e in

Silent Sp e e d b y Charles Hadfield (review). T e chnolo gy and Cultur e,

9(4):612–613, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894230/pdf .

F erguson:1968:HPM

[F er68b] Eugene S. F erguson. Hal l of Power Machinery, Museum of His-

tory and T e chnolo gy, U.S. National Museum b y Rob ert M. V ogel

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):75–85, Jan uary 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894347/pdf .

F erguson:1968:CIA

[F er68c] Eugene S. F erguson. Cast-iron aqueduct in Rees’s “Cyclopaedia”.

T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):597–600, Octob er 1968. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894221/pdf .

F erguson:1969:ECM

[F er69a] Eugene S. F erguson. Essays in Cornish Mining History b y D. B.

Barton (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):449–452, July 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901631/pdf .

F erguson:1969:HHE

[F er69b] Eugene S. F erguson. The Harveys of Hayle. Engine Builders, Ship-

wrights and Mer chants of Cornwal l b y Edm und V ale (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(2):313–314, April 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892370/pdf .

Finc h:1961:ESH

[Fin61] James Kip Finc h. Engineering and science: a historical review and

appraisal. T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):318–332, F all 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895430/pdf .

Finc h:1962:HAA

[Fin62a] James Kip Finc h. The Her oic A ge of A meric an Invention b y L.

Sprague de Camp (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):95–98, Win-

ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895421/

pdf .

Finc h:1962:RPT

[Fin62b] James Kip Finc h. The role of purely tec hnical inno v ation in the his-

tory of engineering. T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):307–309, Summer

1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895131/pdf .

Fink elstein:1962:I IM

[Fin62c] N. A. Fink elstein. Industrialism and Industrial Man b y Clark Kerr,

et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):346–348, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895149/pdf.

Finc h:1963:TBT

[Fin63a] James K. Finc h. T r ail Blazers of T e chnolo gy b y Harland Manc hester

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):344–347, Summer 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894981/pdf .

Finc h:1963:ECR

[Fin63b] James Kip Finc h. Engine ering as a Car e er b y Ralph J. Smith (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):212–214, Spring 1963. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895005/pdf .

Finc h:1964:CET

[Fin64a] James Kip Finc h. Civil Engine ering thr ough the A ges b y Charles J.

Merdinger (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):435–438, Summer

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894864/pdf .

Fink elstein:1964:SIW

[Fin64b] Nisson A. Fink elstein. Scientists in Industry b y William Kornhauser

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):115–117, Win ter 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894943/pdf .

Finc h:1965:FEP

[Fin65a] James Kip Finc h. F oundations of Engine ering b y Philip Sp orn (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):263–266, Spring 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894739/pdf .

Finn:1965:SMT

[Fin65b] Bernard S. Finn. The science m useum to da y . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(1):74–82, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894780/pdf .

Finn:1968:CSP

[Fin68] Bernard S. Finn. Contact at Se a b y P eter B. Sc hro eder (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(3):498, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894276/pdf.

F o x:1969:FPO

[F o x69] Rob ert F o x. The fire piston and its origins in Europ e. T e chnolo gy

and Cultur e, 10(3):355–370, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/901618/pdf .

F rank el:1963:OIP

[F ra63] J. P . F rank el. The origin of Indonesian “P amor”. T e chnolo gy and

Cultur e, 4(1):14–21, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895029/pdf .

F razier:1964:DFH

[F ra64] Arth ur H. F razier. Daniel F arrand Henry’s cup t yp e “T elegraphic”

riv er curren t meter. T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):541–565, F all 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894818/pdf .

F reuden b erger:1969:KWI

[F re69a] Herman F reuden b erger. Die Kaiserliche Wirtschaftsp olitik im Banat

im 18. Jahrhundert b y Sonja Jordan (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):314–315, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892371/pdf .

F reuden b erger:1969:GMM

[F re69b] Herman F reuden b erger. On the “ Genesis of mo dern managemen t

”. T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):593–602, Octob er 1969. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892406/pdf .

F ro omkin:1966:ERD

[F ro66] Joseph N. F ro omkin. Ec onomics of R ese ar ch and Development ed. b y

Ric hard A. T yb out (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):564–566,

F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894566/

pdf .

F ryling:1961:EHD

[F ry61] Glenn R. F ryling. Die Entwicklung des Ho chdruckdampfes in Deutsch-

land (The Development of High Pr essur e Ste am in Germany) b y

Ernst-Otto Jo c hmann (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):178–

180, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895555/pdf .

F ulton:1963:GCT

[F ul63] Garland F ulton. The general climate for tec hnological dev elopmen ts

in Na v al aeronautics on the ev e of W orld W ar I. T e chnolo gy and

Cultur e, 4(2):154–165, Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894999/pdf .

F ussell:1966:SSS

[F us66a] G. E. F ussell. Settlement and So ciety: a Study of the Early A gr arian

History of South Linc olnshir e b y H. E. Hallam (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(3):418–420, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894593/pdf .

F ussell:1966:SFF

[F us66b] G. E. F ussell. Sherington: Fiefs and Fields of a Buckinghamshir e

Vil lage b y A. C. Chibnall (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):524–

525, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894544/

pdf .

F ussell:1966:CA G

[F us66c] G. E. F ussell. The Conditions of A gricultur al Gr owth: The Ec onomics

of A gricultur al Change under Population Pr essur e b y Ester Boserup

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):415–418, Summer 1966. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894592/pdf .

F ussell:1967:CEH

[F us67a] G. E. F ussell. Cambridge Ec onomic History of Eur op e, V ol. I: The

A gr arian Life of the Midd le A ges ed. b y M. M. P ostan (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(3):403–405, July 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894439/pdf .

F ussell:1967:AHE

[F us67b] G. E. F ussell. The A gr arian History of England and Wales. Gen-

er al e ditor, H. P. R. Finb er g. V ol. IV: 1500–1640 ed. b y Joan Thirsk

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):492–495, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894403/pdf .

F ussell:1967:FSC

[F us67c] G. E. F ussell. F arming systems of the Classical Era. T e chnolo gy

and Cultur e, 8(1):16–44, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894487/pdf .

F ussell:1968:AIR

[F us68] G. E. F ussell. A gricultur al Implements of the R oman World b y K. D.

White (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):602–603, Octob er 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894223/pdf .

Gab or:1966:CSH

[Gab66] Dennis Gab or. A Case Study of the History of the Inc andesc ent L amp,

1830–1940: F r om Scientific R ese ar ch to Industrial Pr o duction b y Ti-

b or Bal´ azs (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):534–535, F all 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894551/pdf .

Gaines:1967:RSC

[Gai67] Da vid I. Gaines. R ep ort on the Sanitary Conditions of the L ab ouring

Population of Gr e at Britain b y Edwin Chadwic k, and: Do ctors and

the State: The British Me dic al Pr ofession and Government A ction in

Public He alth, 1870–1912 b y Jeanne L. Brand (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 8(2):225–228, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894469/pdf .

Garv an:1965:EAS

[Gar65] An thon y N. B. Garv an. Early A meric an Scientific Instruments and

Their Makers b y Silvio A. Bedini (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):464–465, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894691/pdf .

Garb er:1967:JMP

[Gar67] P aul Edw ard Garb er. James Me ans and the Pr oblem of Man-

flight: During the Perio d 1882–1920 b y James Ho w ard Means (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):115–117, Jan uary 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894511/pdf .

Gerstner:1966:SIB

[Ger66a] P atsy A. Gerstner. Surgical instrumen ts, from Brunsc h wig’s Cirur gia.

T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):70–71, Win ter 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893856/pdf .

Gertel:1966:EDI

[Ger66b] Karl Gertel. The Ec onomic Demand for Irrigate d A cr e age: New

Metho dolo gy and Some Pr eliminary Pr oje ctions, 1954–1980 b y V er-

non W. Ruttan (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):245–248,

Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895189/

pdf .

Ghasw ala:1961:IME

[Gha61] S. K. Ghasw ala. Industrialization in the Midd le East b y Kurt Grun-

w ald, Joac him O. Ronall (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):79–

82, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895596/pdf .

Ghasw ala:1965:HRD

[Gha65] S. K. Ghasw ala. History of R o ad Development in India (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(2):301–303, Spring 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894760/pdf .

Ghasw ala:1967:CIV

[Gha67] S. K. Ghasw ala. Civilizations of the Indus V al ley and Beyond b y

Sir Mortimer Wheeler (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):90–91,

Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894496/

pdf .

Ghasw ala:1968:SA T

[Gha68a] S. K. Ghasw ala. Stone A ge T o ols: Their T e chniques, Names and

Pr ob able F unctions b y H. D. Sank alia (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(1):136–137, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894372/pdf.

Ghasw ala:1968:EIL

[Gha68b] S. K. Ghasw ala. The Emer genc e of an Industrial L ab or F or c e in India:

a Study of the Bomb ay Cotton Mil ls, 1854–1947 b y Morris Da vid

Morris (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):137–139, Jan uary 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894373/pdf .

Ghasw ala:1968:F CI

[Gha68c] S. K. Ghasw ala. The F ortifie d Cities of India b y Sidney T o y (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):139–140, Jan uary 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894374/pdf .

Ghasw ala:1969:BIC

[Gha69a] S. K. Ghasw ala. The Birth of Indian Civilization: India and Pak-

istan b efor e 500 B.C. b y Bridget Allc hin, Ra ymond Allc hin (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):606, Octob er 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892409/pdf .

Ghasw ala:1969:ICS

[Gha69b] S. K. Ghasw ala. The Indus Civilization b y Sir Mortimer Wheeler

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):604–605, Octob er 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892408/pdf .

Gilfillan:1960:AMR

[Gil60a] S. C. Gilfillan. An attempt to measure the rise of American in v en ting

and the decline of paten ting. T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):201–214,

Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895628/

pdf .

Gilfillan:1960:DGR

[Gil60b] S. C. Gilfillan. Dr. Gilfillan’s reply . T e chnolo gy and Cultur e, 1

(3):227–234, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895631/pdf .

Gilfillan:1962:ILC

[Gil62] S. Colum Gilfillan. The in v en tiv e lag in classical Mediterranean so-

ciet y . T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):85–87, Win ter 1962. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895415/pdf .

Gilb ert:1963:ARM

[Gil63] K. R. Gilb ert. The Ames Recessing Mac hine: a surviv or of the orig-

inal Enfield rifle mac hinery . T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):207–211,

Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895004/

pdf .

Gilb ert:1964:WSG

[Gil64] K. R. Gilb ert. The Whe elwright’s Shop b y George Sturt (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):610–611, F all 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894830/pdf .

Gilfillan:1966:ASU

[Gil66] S. C. Gilfillan. “175th A nniversary Symp osium of the U.S. Patent

System” in the Journal of the P aten t Office So ciet y (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(4):546–547, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894557/pdf .

Glaab:1962:CRI

[Gla62] Charles N. Glaab. Canal or R ailr o ad? Imitation and Innovation in the

R esp onse to the Erie Canal in Philadelphia, Baltimor e, and Boston b y

Julius Rubin (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):321–323, Sum-

mer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895138/

pdf .

Glic k:1966:FVS

[Gli66] Thomas F. Glic k. L a F ont de la V al l de Se g´ o b y Jos ´ e Mar ´ ıa Cueco

Adri´ an (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):522–524, F all 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894543/pdf .

Glic k:1968:LLS

[Gli68] Thomas F. Glic k. Lev els and lev elers: Surv eying irrigation canals in

Mediev al V alencia. T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):165–180, April 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894295/pdf.

Glic k:1969:ASM

[Gli69a] Thomas F. Glic k. A rtur o Soria y Mata y la Ciudad Line al ed. b y

George R. Collins and Carlos Flores (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(3):460–461, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/901636/pdf .

Glic k:1969:MNM

[Gli69b] Thomas F. Glic k. L a miner ´ ıa en el Nuevo Mundo b y Carlos Pri-

eto (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):607–608, Octob er 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892411/pdf .

Glic k:1969:MIC

[Gli69c] Thomas F. Glic k. Mediev al irrigation clo c ks. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(3):424–428, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/901623/pdf .

Goist:1969:PCP

[Goi69] P ark Dixon Goist. The Private City: Philadelphia in Thr e e Perio ds of

Its Gr owth b y Sam Bass W arner, Jr. (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(4):618–620, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892417/pdf .

Goldsc hmidt:1962:TEC

[Gol62] Arth ur Goldsc hmidt. T ec hnology in emerging coun tries. T e chnolo gy

and Cultur e, 3(4):581–600, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895115/pdf .

Goldb ec k:1963:C

[Gol63] Gusta v Goldb ec k. Comm unication. T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):127,

Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895065/

pdf .

Goldstein:1965:NGD

[Gol65] W alter Goldstein. The Next Gener ation b y Donald M. Mic hael (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):686–688, F all 1965. CODEN

Graham:1962:MDU

[Gra62] W. Earl Graham. Museums Dir e ctory of the Unite d States and

Canada ed. b y Erwin O. Christensen (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(1):108–109, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/895427/pdf .

Grancsa y:1965:MAH

[Gra65] Stephen V. Grancsa y . The Manufactur e of A rmour and Helmets in

Sixte enth Century Jap an b y Sak akibara K¯ ozan (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(2):299–301, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894759/pdf .

Greene:1963:MEE

[Gre63] John C. Greene. Mankind Evolving: The Evolution of the Human

Sp e cies b y Theo dosius Dobzhansky (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(1):111–112, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/895057/pdf .

Green:1965:IAK

[Gre65] E. R. R. Green. Industrial A r chae olo gy b y Kenneth Hudson (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):688–690, F all 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894668/pdf .

Grundstein:1967:AHN

[Gru67] Nathan D. Grundstein. A n A dministr ative History of NASA, 1958–

1963 b y Rob ert L. Rosholt (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8

(4):511–512, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894414/pdf .

Grundstein:1968:SMM

[Gru68] Nathan D. Grundstein. Scientific and Managerial Manp ower in Nu-

cle ar Industry b y James W. Kuhn (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):260–262, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894328/pdf.

Guen ther:1960:SFH

[Gue60] P aul E. Guen ther. Ste am’s Finest Hour ed. b y Da vid P

. Morgan

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):273–276, Summer 1960. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895641/pdf .

Guest:1961:TW A

[Gue61] R. H. Guest. T aylorism at Watertown A rsenal: Scientific Manage-

ment in A ction 1908–1915 b y Hugh G. J. Aitk en (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 2(2):191–193, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895561/pdf .

Guest:1962:PF C

[Gue62a] R. H. Guest. A Polish F actory: a Case Study of Workers’ Partici-

p ation in De cision Making b y Jiri Kola ja (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 3(1):103–104, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895424/pdf .

Guest:1962:GOE

[Gue62b] Rob ert H. Guest. The Gr e at Or ganizers b y Ernest Dale (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):349–351, Summer 1962. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895150/pdf .

Guest:1965:AFF

[Gue65] Rob ert H. Guest. A lienation and F r e e dom: The F actory Worker and

His Industry b y Rob ert Blauner (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):518–519, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894718/pdf .

Guest:1967:CO W

[Gue67] Rob ert H. Guest. Counseling in an Or ganization b y William J. Dic k-

son, F ritz J. Ro ethlisb erger (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8

(4):539–540, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894427/pdf .

Guest:1968:IRB

[Gue68] Rob ert H. Guest. Industrial R elations in a British Car F actory b y

Garfield Clac k (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):242–243, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894316/pdf .

Gullette:1961:SEC

[Gul61a] George A. Gullette. Scienc e and Educ ation at the Cr ossr o ads: a View

fr om the L ab or atory b y Joseph W. Still (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 2(3):300–301, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895487/pdf .

Gullette:1961:SR C

[Gul61b] George A. Gullette. The Scientific R evolution: Chal lenge and

Pr omise ed. b y Gerald W. Elb ers, P aul Duncan (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 2(1):88–89, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895601/pdf .

Gullette:1964:T AE

[Gul64] George A. Gullette. T e chnolo gy and the A c ademics: an Essay on

Universities and the Scientific R evolution b y Eric Ash b y (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):600–601, F all 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894825/pdf .

Gullette:1969:ELA

[Gul69] George A. Gullette. Engine ering and the Lib er al A rts: a T e chnolo-

gist’s Guide to History, Liter atur e, Philosophy, A rt, and Music b y

Sam uel C. Florman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):135–136,

Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892348/

pdf .

Gutman:1964:CSF

[Gut64] Rob ert Gutman. Cities and Sp ac e: The F utur e Use of Urb an L and ed.

b y Lo wdon Wingo, Jr. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):628–

631, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894840/

pdf .

Hac k er:1968:GCC

[Hac68] Barton C. Hac k er. Greek catapults and catapult tec hnology: Sci-

ence, tec hnology

, and w ar in the ancien t w orld. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(1):34–50, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894342/pdf .

Haden:1960:CG

[Had60] H. J. Haden. Ceramics and glass. T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):364–

371, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895614/

pdf .

Haden:1961:NCG

[Had61] H. J. Haden. Ninete enth Century Glass: Its Genesis and Devel-

opment b y Alb ert Christian Revi (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(1):68–70, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895590/pdf .

Haden:1963:AA G

[Had63] H. J. Haden. A nalysis of A ncient Glasses, 1790–1957: a Compr e-

hensive and Critic al Survey b y Earle R. Caley (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 4(1):58–61, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895037/pdf .

Haden:1964:APG

[Had64a] H. J. Haden. A meric an Pr esse d Glass and Figur e Bottles b y Alb ert

Christian Revi (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):605–608, F all

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894828/pdf .

Haden:1964:A GF

[Had64b] H. J. Haden. A ncient Glass b y F rederic Neuburg (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(1):74–76, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894925/pdf .

Haden:1967:JGS

[Had67] H. Jac k Haden. Journal of Glass Studies (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(2):215–219, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894464/pdf.

Haden:1968:JGS

[Had68] H. Jac k Haden. Journal of Glass Studies b y Corning Museum of

Glass (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):113–117, Jan uary 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894359/pdf .

Haden:1969:JGS

[Had69] H. Jac k Haden. Journal of Glass Studies ed. b y P aul N. P errot (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):346–349, April 1969. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892391/pdf .

Hagen:1963:VV

[Hag63] John P

. Hagen. The Viking and the V anguard. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(4):435–451, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894962/pdf .

Hall:1960:HTS

[Hal60a] A. Rup ert Hall. “A history of tec hnology”: Some editorial reflections.

T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):311–319, F all 1960. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895607/pdf .

Hall:1960:SMM

[Hal60b] A. Rup ert Hall. The Scienc e of Me chanics in the Midd le A ges b y

Marshall Clagett (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):259–262,

Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895635/

pdf .

Hall:1961:ESR

[Hal61a] A. Rup ert Hall. Engineering and the scien tific rev olution. T e chnolo gy

and Cultur e, 2(4):333–341, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895431/pdf .

Hall:1961:MMP

[Hal61b] A. Rup ert Hall. More on mediev al piv oted axles. T e chnolo gy and

Cultur e, 2(1):17–22, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895572/pdf.

Hall:1962:CT A

[Hal62] A. Rup ert Hall. The c hanging tec hnical act. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):501–515, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895106/pdf .

Hall:1963:EUS

[Hal63] R. Cargill Hall. Early U.S. Satellite Prop osals. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(4):410–434, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894961/pdf .

Hall:1965:HBW

[Hal65a] A. Rup ert Hall. The History of the Bar ometer b y W. E. Kno wles Mid-

dleton (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):130–131, Win ter 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894793/pdf .

Halsey:1965:PKR

[Hal65b] Ashley Halsey

, Jr. The Pennsylvania–Kentucky R ifle b y Henry J.

Kauffman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):126–128, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894791/pdf .

Hall:1966:A WS

[Hal66] A. Rup ert Hall. The A rt of War b y Simon Stevin (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(1):72–73, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/893857/pdf .

Hall:1968:PWS

[Hal68] A. Rup ert Hall. The Princip al Works of Simon Stevin. V ol. V: En-

gine ering ed. b y R. J. F orb es, et al. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):481–483, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894268/pdf .

Hamill:1968:MMI

[Ham68] Hugh M. Hamill, Jr. The Mexic an Mining Industry, 1890–1950: a

Study of the Inter action of Politics, Ec onomics, and T e chnolo gy b y

Marvin D. Bernstein (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):134–136,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894371/

pdf .

Hammond:1969:PPU

[Ham69] Thomas T. Hammond. Planning and Pr o ductivity under Soviet

So cialism b y Abram Bergson (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(3):462–464, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/901638/pdf .

Hanford:1961:RRL

[Han61] W. E. Hanford. The R ese ar ch R evolution b y Leonard S. Silk (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):298–300, Summer 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895486/pdf .

Hannah:1967:IRI

[Han67] Theo dore M. Hannah. Izobr etenie R adio (“The Invention of R adio”)

ed. b y A. I. Berg (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):411–413,

July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894445/

pdf .

Harten b erg:1960:HGC

[Har60] R. S. Harten b erg. History of the Ge ar-Cutting Machine: a Histor-

ic al Study in Ge ometry and Machines b y Rob ert S. W o o dbury (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 1(2):186–187, Spring 1960. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895257/pdf .

Harten b erg:1961:GTZ

[Har61] R. S. Harten b erg. Geschichte des T e chnischen Zeichnens b y F ranz

Maria F eldhaus (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):45–49, Win-

ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895580/

pdf .

Harten b erg:1962:TNS

[Har62a] R. S. Harten b erg. T r ansactions of the Newc omen So ciety, V ol. XXXI,

1957–58, 1958–59 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):313–316,

Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895134/

pdf.

Hewlett:1966:PHS

[Hew66] Ric hard G. Hewlett. A Peril and a Hop e: The Scientists’ Movement

in A meric a, 1945–47 b y Alice Kim ball Smith, and: Day of T rinity

b y Lansing Lamon t (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):250–252,

Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895191/

pdf .

Hewlett:1967:P AS

[Hew67] Ric hard G. Hewlett. The Politics of A meric an Scienc e, 1939 to the

Pr esent ed. b y James L. P enic k, Jr., et al. (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(1):125–126, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894517/pdf .

Hidy:1960:R TI

[Hid60] Ralph W. Hidy . R isk and T e chnolo gic al Innovation: A meric an Manu-

facturing Metho ds during the Ninete enth Century b y P aul W. Strass-

man (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):272–273, Summer 1960.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895640/pdf .

Hidy:1962:MDH

[Hid62] Ralph W. Hidy

. Mil l on the Dan: a History of Dan R iver Mil ls, 1882–

1950 b y Rob ert Sidney Smith (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3

(3):341–343, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895147/pdf .

Hidy:1968:ABC

[Hid68] Ralph W. Hidy . A ndr ew Br own and Cypr ess Lumb ering in the Old

Southwest b y John Hebron Mo ore (review). T e chnolo gy and Cultur e,

9(4):610–611, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894228/pdf .

Hieb ert:1963:LAR

[Hie63] Erwin N. Hieb ert. Living with the A tom b y Ritc hie Calder (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):104–107, Win ter 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895053/pdf.

Higgins:1960:EE

[Hig60] Thomas James Higgins. Electrical engineering. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 1(4):408–410, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895621/pdf .

Higgins:1961:BBEa

[Hig61a] Thomas James Higgins. A biographical bibliograph y of electrical engi-

neers and electroph ysicists (P art I). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):28–

32, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895574/pdf .

Higgins:1961:BBEb

[Hig61b] Thomas James Higgins. A biographical bibliograph y of electrical

engineers and electroph ysicists (P art I I). T e chnolo gy and Cultur e,

2(2):146–165, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895549/pdf .

Higham:1963:SF A

[Hig63] Robin Higham. Sky F ever: The A utobio gr aphy of Sir Ge offr ey de Hav-

il land (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):99–100, Win ter 1963.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895051/pdf .

Higham:1964:RAB

[Hig64] Robin Higham. The R oyal A rsenal: Its Backgr ound, Origin, and

Subse quent History b y Brigadier O. F. G. Hogg (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(2):255–257, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894899/pdf .

Higham:1965:HW A

[Hig65a] Robin Higham. A History of the World’s A irlines b y R. E. G. Da vies

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):481–482, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894700/pdf .

Higham:1965:LNF

[Hig65b] Robin Higham. . . . That Nothing F aile d Them: T esting A er oplanes

in War b y A. H. Wheeler, and: Op er ational R ese ar ch in the R oyal

A ir F or c e by the A ir Ministry, and: The Design and Development

of We ap ons: Studies in Government and Industrial Or ganization b y

M. M. P ostan, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):478–480,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894698/

pdf .

Higham:1965:BSD

[Hig65c] Robin Higham. The Blunte d Swor d b y Da vid Divine (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(1):151–152, Win ter 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894807/pdf .

Higham:1966:BAMa

[Hig66a] Robin Higham. Building A er oplanes for “Those Magnific ent Men ”

b y Allen H. Wheeler (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):112–113,

Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893882/

pdf .

Higham:1966:BAMb

[Hig66b] Robin Higham. Buying A ir cr aft: Mat ´ eriel Pr o cur ement for the A rmy

A ir F or c es b y Irving Brin ton Holley

, Jr. (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(4):558–560, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894563/pdf .

Higham:1966:W AS

[Hig66c] Robin Higham. Out on a Wing: an A utobio gr aphy b y Sir Miles

Thomas (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):443–444, Summer

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894606/pdf .

Higham:1966:QRA

[Hig66d] Robin Higham. Qantas R ising: The A utobio gr aphy of the Flying Fysh

b y Hudson Fysh (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):560–561, F all

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894564/pdf .

Higham:1966:SAA

[Hig66e] Robin Higham. Slipstr e am: The A utobio gr aphy of an A ir Cr aftsman

b y Eugene E. Wilson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):441–443,

Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894605/

pdf .

Higham:1968:BMF

[Hig68a] Robin Higham. Bold Men, F ar Horizons: Pione er Pilots and Their

Flights b y Herb ert Mollo y Mason, Jr. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):247–248, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894319/pdf .

Higham:1968:DRB

[Hig68b] Robin Higham. Defense of the R e alm: British Str ate gy in the Nu-

cle ar Ep o ch b y R. N. Rosecrance (review). T e chnolo gy and Cultur e,

9(4):620–621, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894236/pdf .

Higham:1968:GIT

[Hig68c] Robin Higham. Go v ernmen t, industry

, and tec hnological c hange: The

SHOT-O

AH program April 1967. T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):63–69,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894345/

pdf .

Higham:1969:CBA

[Hig69a] Robin Higham. A Century of British A er onautics: The Centenary

Journal of the R oyal A er onautic al So ciety, 1866–1966 b y Ro y al Aero-

nautical So ciet y (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):323–324,

April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892377/

pdf .

Higham:1969:QWS

[Hig69b] Robin Higham. Qantas at War b y Sir Hudson Fysh (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(1):119–120, Jan uary 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892338/pdf .

Hindle:1962:A WS

[Hin62] Bro ok e Hindle. A dventur es in the World of Scienc e b y Charles Greeley

Abb ot (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):334–335, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895143/pdf.

Hinkle:1964:SHS

[Hin64] Rosco e C. Hinkle. A Short History of So ciolo gy b y Heinz Maus (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):123–125, Win ter 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894948/pdf .

Hine:1966:EAM

[Hin66] Rob ert V. Hine. Explor ation of A laska, 1865–1900 b y Morgan B.

Sherw o o d (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):108, Win ter 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893879/pdf .

Hipp en:1967:JHS

[Hip67] James C. Hipp en. James Har gr e aves and the Spinning Jenny b y C.

Aspin, S. D. Chapman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):95–97,

Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894499/

pdf .

Hipp en:1969:ITM

[Hip69] James C. Hipp en. Industrial textile mac hinery: Fiv e North Ameri-

can m useums. T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):570–586, Octob er 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892404/pdf .

Hirsc hfeld:1964:TIM

[Hir64] Gerhard Hirsc hfeld. T ec hnology and the idea of mankind. T e chnolo gy

and Cultur e, 5(1):43–56, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894921/pdf .

Hoffman:1964:AES

[Hof64] Myron A. Hoffman. Astr onautic al Engine ering and Scienc e ed. b y

E. Stuhlinger, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):264–265,

Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894906/

pdf .

Hoffman:1965:AAN

[Hof65] Nathan J. Hoffman. Astr onautics and A er onautics, 1963 b y National

Aeronautics and Space Administration (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(4):669–670, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894659/pdf .

Holley:1961:AHM

[Hol61a] I. B. Holley

, Jr. A rmor: a History of Me chanize d F or c es b y Ric hard

M. Ogorkiewicz (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):415–416, F all

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895446/pdf .

Hollon:1961:CMA

[Hol61b] W. Eugene Hollon. Colt: The Man, The A rms, The Comp any b y

James L. Mitc hell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):64–65, Win-

ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895588/

pdf .

Holley:1965:W AP

[Hol65a] I. B. Holley

, Jr. The We ap ons A c quisition Pr o c ess: Ec onomic In-

c entives b y F rederic M. Sc herer (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(1):152–154, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894808/pdf .

Holley:1965:HML

[Hol65b] I. B. Holley

, Jr. This High Man: The Life of R ob ert H. Go ddar d

b y Milton Lehman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):482–484,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894701/

pdf .

Holmes:1965:LSB

[Hol65c] F rederic L. Holmes. The Lunar So ciety of Birmingham: a So cial His-

tory of Pr ovincial Scienc e and Industry in 18th Century England b y

Rob ert E. Sc hofield (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):112–115,

Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894785/

pdf .

Holley:1969:HAA

[Hol69] I. B. Holley

. History of the A meric an A ir cr aft Industry: an A n-

tholo gy ed. b y G. R. Simonson (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(2):324–326, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892378/pdf .

Ho op es:1962:GEU

[Ho o62] Thomas T. Ho op es. Die geschichtliche Entwicklung des Umformens

in Gesenken b y Ernst v on W edel (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(1):89–91, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895417/pdf .

Ho op es:1964:STS

[Ho o64] Thomas T. Ho op es. The Sc ent of Time b y Silvio A. Bedini (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):446–449, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894870/pdf .

Ho op es:1965:EGA

[Ho o65] Thomas T. Ho op es. Early Gr e ek A rmour and We ap ons b y An thon y

Sno dgrass (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):649–650, F all 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894648/pdf .

Ho op es:1966:TWP

[Ho o66a] P enrose R. Ho op es. T e chnolo gy of Watch Pr o duction b y S. V. T araso v

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):95–96, Win ter 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893872/pdf .

Ho op es:1966:GR W

[Ho o66b] Thomas T. Ho op es. Guns and R ifles of the World b y Ho w ard L.

Blac kmore (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):421–424, Summer

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894595/pdf .

Houston:1961:BRM

[Hou61] Charles O. Houston, Jr. Black R o ck: Mining F olklor e of the Penn-

sylvania Dutch b y George Korson (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(4):408–409, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895443/pdf.

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895156/pdf .

Hunsak er:1963:SGC

[Hun63a] J. C. Hunsak er. Sir Ge or ge Cayley: The Inventor of the A er oplane b y

J. Laurence Pritc hard (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):88–94,

Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895049/

pdf .

Hun ter:1963:TCA

[Hun63b] Rob ert F. Hun ter. T urnpik e construction in An teb ellum Vir-

ginia. T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):177–200, Spring 1963. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895002/pdf .

Hun ter:1964:MR W

[Hun64] Rob ert F. Hun ter. Missiles and the R evolution in Warfar e b y Nels A.

P arson, Jr. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):263–264, Spring

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894905/pdf .

Hun ter:1967:LP A

[Hun67] Louis C. Hun ter. The living past in the Appalac hias of Europ e:

W ater-mills in Southern Europ e. T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):446–

466, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894397/pdf .

Hutc hins:1962:C

[Hut62] Rob ert M. Hutc hins. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):643–

646, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895121/

pdf .

Hutc heson:1963:BBV

[Hut63] J. A. Hutc heson. The Birth of Br o adc asting. V ol. I of The History of

Br o adc asting in the Unite d Kingdom b y Asa Briggs (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(1):103–104, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895054/pdf.

Hutc heson:1966:GA W

[Hut66] J. A. Hutc heson. The Golden A ge of Wir eless. V ol. II of The History

of Br o adc asting in the Unite d Kingdom b y Asa Briggs (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(1):102–103, Win ter 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893875/pdf .

Huxley:1962:C

[Hux62] Aldous Huxley

. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):636–642,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895120/

pdf .

Ihde:1964:BRE

[Ihd64] Aaron J. Ihde. The Be ginning of R ayon b y Edwin J. Beer (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):453–454, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894874/pdf .

Ihde:1965:PLL

[Ihd65] Aaron J. Ihde. Pesticides and the Living L andsc ap e b y Rob ert L.

Rudd (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):490–492, Summer 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894704/pdf .

Ihde:1967:EIS

[Ihd67] Aaron J. Ihde. Ec olo gy and the Industrial So ciety ed. b y Gordon

T. Go o dman, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):150–151,

Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894526/

pdf .

Ihde:1969:SBC

[Ihd69] Aaron J. Ihde. Sour c e Bo ok in Chemistry, 1900–1950 ed. b y Henry

M. Leicester (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):115–116, Jan-

uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892336/

pdf .

Isaac:1965:GMA

[IU65] Eric h Isaac and Alvin W. Urquhart. The Ge o gr aphy of Mo dern Afric a

b y William A. Hance (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):296–298,

Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894757/

pdf .

Jacobs:1960:TP

[Jac60] Stephen W. Jacobs. T o wn planning. T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):

359–364, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895613/pdf .

Jacob eit:1964:RPW

[Jac64] W olfgang Jacob eit. Researc h in to p easan t w ork and econom y (agrar-

ian ethnograph y) in the German demo cratic Republic. T e chnolo gy

and Cultur e, 5(3):379–385, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894855/pdf .

Jac kson:1968:PF A

[Jac68] Joseph Gra y Jac kson. Privacy and F r e e dom b y Alan F. W estin (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):271–274, April 1968. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894334/pdf .

Jacob eit:1969:AMA

[Jac69] W olfgang Jacob eit. A cta Musae orum A gricultur ae ed. b y V. Smelhaus

and Z. T empir (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):482–484, July

1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901645/pdf .

Jaffe:1961:CWF

[Jaf61] A. J. Jaffe. The Crisis We F ac e; A utomation and the Cold War

b y George Steele and P aul Kirc her (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(4):428–430, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895452/pdf .

Jaffe:1963:OCE

[Jaf63] William J. Jaffe. Or ganization Change: The Effe ct of Suc c essful

L e adership b y Rob ert Henry Guest (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(2):234–237, Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895017/pdf.

Jaffe:1964:PPR

[Jaf64] William J. Jaffe. Pe ople and Pr o ductivity b y Rob ert A. Sutermeis-

ter (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):475–477, Summer 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894886/pdf .

Jaffe:1965:MEG

[Jaf65a] A. J. Jaffe. Manp ower in Ec onomic Gr owth: The A meric an R e c or d

sinc e 1800 b y Stanley Leb ergott (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(2):282–284, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894749/pdf .

Jaffe:1965:OPM

[Jaf65b] William J. Jaffe. Or ganization for Pr ofit: Management for the A ge

of T e chnolo gy b y Gerald G. Fisc h (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):513–515, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894716/pdf .

Jaffe:1967:RLM

[Jaf67] A. J. Jaffe. R etr aining and L ab or Market A djustment in Western

Eur op e b y Margaret S. Gordon (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(1):146–148, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894524/pdf .

Jaffe:1968:PD W

[Jaf68] A. J. Jaffe. Pr o ductivity Differ enc es within the Servic e Se ctor b y Vic-

tor R. F uc hs, Jean Alexander Wilburn (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(2):262–263, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894329/pdf .

Jarvie:1966:SCT

[Jar66] I. C. Jarvie. The so cial c haracter of tec hnological problems: Com-

men ts on Sk olimo wski’s pap er. T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):384–390,

Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894583/

pdf.

Jenkins:1967:K CT

[Jen67] Reese Jenkins. Kekul ´ e Centennial b y O. Theo dor Benfey (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):500–502, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894407/pdf .

Jenkins:1969:OOT

[Jen69] Reese V. Jenkins. Oxygen and Oxidation: The ories and T e chniques

in the 19th Century and the First Part of the 20th b y Eduard F ar-

b er (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):114–115, Jan uary 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892335/pdf .

Jew ett:1964:TNS

[Jew64] Ric hard L. Jew ett. T r ansactions of the Newc omen So ciety, V ol.

XXXIII, 1960–1961 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):277–279,

Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894914/

pdf .

Jew ett:1967:SAB

[Jew67] Rob ert A. Jew ett. Structural an teceden ts of the I-b eam, 1800–1850.

T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):346–362, July 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894432/pdf. See note [Dor68b ].

Jew ett:1968:R

[Jew68] Rob ert A. Jew ett. The resp onse. T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):419–

426, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894258/pdf .

Jew ett:1969:SPF

[Jew69] Rob ert A. Jew ett. Solving the puzzle of the first American struc-

tural rail-b eam. T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):371–391, July 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901619/pdf .

Johnson:1962:MNY

[Joh62] Arth ur M. Johnson. Made in New Y ork, Case Studies in Metr op olitan

Manufacturing b y Ro y B. Helfgott, et al. (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 3(2):194–197, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895391/pdf .

Johnson:1965:IAE

[Joh65a] Arth ur M. Johnson. Investment in A ustr alian Ec onomic Develop-

ment, 1861–1900 b y N. G. Butlin (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(2):287–289, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894752/pdf .

Johnston:1965:NSF

[Joh65b] L. D. Johnston. Nucle ar Se cr e cy and F or eign Policy b y Harold L.

Nieburg (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):154–156, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894809/pdf .

Johnson:1969:SIR

[Joh69a] Arth ur M. Johnson. The State, the Investor, and the R ailr o ad: The

Boston & A lb any, 1825–1867 b y Stephen Salsbury (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 10(2):317–319, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/892373/pdf .

Johnston:1969:LSS

[Joh69b] S. P aul Johnston. Over L and and Se a: The Story of Glenn H. Curtiss

b y Rob ert Sc harff, W alter S. T a ylor (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):326–327, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892379/pdf .

Jolliffe:1968:BMA

[Jol68] A. W. Jolliffe. Bo ok of Miner als b y Alb ertus Magn us (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(2):219–223, April 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894303/pdf .

Jora vsky:1961:HTS

[Jor61] Da vid Jora vsky

. The history of tec hnology in So viet Russia and Marx-

ist do ctrine. T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):5–10, Win ter 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895570/pdf.

Jorgensen:1962:CCS

[Jor62] P aul A. Jorgensen. Castles and Cannon: a Study of Early A rtil lery

F ortific ations in England b y B. H. St. J. O’Neil (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 3(1):91–92, Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895418/pdf .

Junk er:1968:IAS

[Jun68] Louis J. Junk er. International A id: a Summary b y Hugh L. Keenley-

side (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):629–631, Octob er 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894240/pdf .

K:1961:GA T

[K.61] M. K. A Guide to A meric an T r ade Catalo gs, 1744–1900 b y La wrence

B. Romaine (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):282–284, Summer

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895478/pdf .

Kamersc hen:1963:ELU

[Kam63] Da vid R. Kamersc hen. Ec onomic Lib er alism and Under development:

Studies in the Disinte gr ation of an Ide a b y F rederic k Clairmon te (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):366–368, Summer 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894992/pdf .

Kann:1965:CSA

[Kan65] Henry Rob ert Kann. The Chic ago Scho ol of A r chite ctur e b y Carl

W. Condit (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):472–475, Summer

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894696/pdf .

Kannappan:1966:EIM

[Kan66] Subbiah Kannappan. Ec onomics and the Ide a of Mankind ed. b y Bert

F. Hoselitz (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):129–131, Win ter

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893844/pdf .

Kato:1963:BCH

[Kat63] Hidetoshi Kato. The Be er Can by the Highway b y John A. Kou w en-

ho v en (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):116–117, Win ter 1963.

tur e, 6(3):416–422, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894676/pdf .

Klemm:1967:SWH

[Kle67] F riedric h Klemm. Sc ales and Weights: a Historic al Outline b y Bruno

Kisc h (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):402–403, July 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894438/pdf .

Knigh ts:1965:UPU

[Kni65] P eter R. Knigh ts. The Universal Postal Union: Co or dinator of the

International Mails b y George A. Co dding, Jr. (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):480–481, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894699/pdf .

Knigh ts:1967:TBH

[Kni67] P eter R. Knigh ts. A T ower in Bab el: a History of Br o adc asting in the

Unite d States. V ol. I: T o 1933 b y Erik Barnou w (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 8(4):510–511, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894413/pdf .

Kohlmey er:1964:PCB

[Koh64] F red W. Kohlmey er. F r om Pr airie to Corn Belt: F arming on the

Il linois and Iowa Pr airies in the Ninete enth Century b y Allan G.

Bogue (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):454–455, Summer 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894875/pdf .

Kohlmey er:1966:HGA

[Koh66] F red W. Kohlmey er. A History of Ge or gia A gricultur e, 1732–1860

b y James C. Bonner (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):105–106,

Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893877/

pdf .

Kohlmey er:1967:ED A

[Koh67] F red W. Kohlmey er. Ec onomic Development of A gricultur e: The

Mo dernization of F arming b y Io w a State Univ ersit y Cen ter for Agri-

cultural and Economic Dev elopmen t (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(3):415–416, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894447/pdf .

Kohlmey er:1968:EDF

[Koh68] F red W. Kohlmey er. The English Dairy F armer 1500–1900 b y G. E.

F ussell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):117–118, Jan uary 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894360/pdf .

Kohlmey er:1969:CSS

[Koh69] F red W. Kohlmey er. Claus Spr e ckels: The Sugar King in Hawaii b y

Jacob Adler (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):320–321, April

1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892375/pdf .

Kolnic k er:1962:MMS

[Kol62] Morris Kolnic k er. Machines and the Man: a Sour c eb o ok on A utoma-

tion ed. b y Rob ert P . W eeks, and: A utomation: Its Imp act on Busi-

ness and Pe ople b y W alter Buc kingham (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 3(2):203–207, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895395/pdf .

Kolnic k er:1964:A TC

[Kol64] Morris Kolnic k er. A utomation and T e chnolo gic al Change ed. b y John

T. Dunlop (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):103–104, Win ter

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894936/pdf .

Kolnic k er:1966:WNF

[Kol66] Morris Kolnic k er. Whe els for a Nation b y F rank Dono v an (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):551–552, F all 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894560/pdf .

Kou w enho v en:1961:HBW

[Kou61] John A. Kou w enho v en. Highways Over Br o ad Waters: Life and

Times of David B. Steinman, Bridgebuilder b y William Ratigan (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):204–205, Spring 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895566/pdf.

Kou w enho v en:1965:WPO

[Kou65] John A. Kou w enho v en. Winterthur Portfolio One (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 6(2):322–323, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894771/pdf .

Kou w enho v en:1966:BBF

[Kou66] John A. Kou w enho v en. Br o oklyn Bridge: F act and Symb ol b y Alan

T rac h ten b erg (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):109–111, Win ter

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893880/pdf .

Kranzb erg:1960:CSH

[Kra60] Melvin Kranzb erg. Charles Singer and “A history of tec hnology”.

T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):299–302, F all 1960. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895605/pdf .

Kranzb erg:1962:C

[Kra62] Melvin Kranzb erg. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):519–

523, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895108/

pdf .

Kranzb erg:1964:IRE

[Kra64] Melvin Kranzb erg. The Industrial R evolution in the Eighte enth Cen-

tury b y P aul Man toux (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):81–82,

Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894927/

pdf .

Kramer:1966:LBB

[Kra66] Sam uel Noah Kramer. L and b ehind Baghdad: a History of Settlement

on the Diyala Plains b y Rob ert McC. Adams (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(1):74–75, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/893859/pdf .

Kraus:1968:BET

[Kra68] Jerome Kraus. The British electron-tub e and semiconductor indus-

try , 1935–62. T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):544–561, Octob er 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894213/pdf .

Kretzmann:1967:ST A

[Kre67] Edwin M. J. Kretzmann. Scienc e, T e chnolo gy, and A meric an F or eign

Policy b y Eugene B. Sk olnik off (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(4):517–519, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894418/pdf .

Kunik:1960:P A T

[Kun60] I. Jordan Kunik. A paten t attorney tak es issue. T e chnolo gy and

Cultur e, 1(3):221–227, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895630/pdf .

Kurland:1961:SUM

[Kur61a] Norman Kurland. Slaves Unawar e? A Mid-Century View of Ap-

plie d Scienc e b y Magn us Pyk e (review). T e chnolo gy and Cultur e,

2(2):202–203, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895565/pdf .

Kurland:1961:LAS

[Kur61b] Norman D. Kurland. L eisur e in A meric a: a So cial Inquiry b y Max

Kaplan (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):431–433, F all 1961.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895453/pdf .

Kurland:1963:TWL

[Kur63] Norman D. Kurland. Of Time, Work, and L eisur e b y Sebastian de

Grazia (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):370–372, Summer 1963.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894995/pdf .

Kyrop oulos:1964:A QR

[Kyr64] P eter Kyrop oulos. A utomobile Quarterly (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 5(1):97–98, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894932/pdf.

LaF orce:1964:TDC

[La 64] J. Cla yburn La F orce. T ec hnological diffusion in the 18th cen tury:

The Spanish textile industry . T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):322–343,

Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894850/

pdf .

Lampman:1961:BSR

[Lam61] L. R. Lampman. British Shipping b y R. H. Thorn ton (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 2(1):73–74, Win ter 1961. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895593/pdf .

Langdon:1968:HPF

[Lan68] George D. Langdon, Jr. Husb andmen of Plymouth: F arms and

Vil lages in the Old Colony, 1620–1692 b y Darrett B. Rutman (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):605–606, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894225/pdf .

Lasb y:1966:COJ

[Las66] Clarence G. Lasb y . Cr ossb ow and Over c ast b y James McGo v ern (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):561–564, F all 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894565/pdf .

Lasb y:1967:MND

[Las67] Clarence G. Lasb y . The Mar e’s Nest b y Da vid Irving (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(3):429–431, July 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894453/pdf .

La yton:1966:R TS

[La y66] Edwin La yton. The R ise of the T e chno cr ats: a So cial History b y

W. H. G. Arm ytage (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):532–534,

F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894550/

pdf .

La yton:1967:TEJ

[La y67] Edwin La yton. The T e chnic al Elite b y Ja y M. Gould (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(2):240–242, April 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894474/pdf .

La yton:1968:TP A

[La y68] Edwin T. La yton. The T e chno cr ats, Pr ophets of A utomation b y Henry

Eisner, Jr. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):256–259, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894326/pdf .

La yton:1969:TV C

[La y69] Edwin La yton. Thorstein V eblen: The Carleton Col le ge V eblen Sem-

inar Essays ed. b y Carlton C. Qualey (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(4):616–617, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892416/pdf .

Lev ey:1960:CT

[LD60] Martin Lev ey and Denis I. Duv een. Chemical tec hnology . T e chnolo gy

and Cultur e, 1(4):371–376, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895615/pdf .

LeCorb eiller:1963:SMM

[Le 63] Jean Le Corb eiller. The Scienc e Myth b y Magn us Pyk e (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(2):214–215, Spring 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895006/pdf .

LeCorb eiller:1964:TCS

[Le 64] Jean Le Corb eiller. Two Cultur es? The Signific anc e of C. P. Snow b y

F. R. Lea vis (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):119–120, Win ter

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894945/pdf .

LeCorb eiller:1965:WTH

[Le 65] Jean Le Corb eiller. World T e chnolo gy and Human Destiny ed. b y Ra y-

mond Aron (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):144–145, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894802/pdf .

Lea vitt:1966:IAL

[Lea66] Thomas W. Lea vitt. Industrial arc haeology in La wrence, Mas-

sac h usetts. T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):201, Spring 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895173/pdf .

Lea vitt:1967:MVT

[Lea67] Thomas W. Lea vitt. The Merrimac k V alley T extile Museum. T e chnol-

o gy and Cultur e, 8(2):204–206, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894460/pdf .

Lea vitt:1968:TSE

[Lea68] Thomas W. Lea vitt. T o w ard a standard of excellence: The nature

and purp ose of exhibit reviews. T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):70–75,

Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894346/

pdf .

Lea vitt:1969:FYI

[Lea69] Thomas W. Lea vitt. Fiv e y ears of “Industrial arc haeology”. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(4):587–592, Octob er 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892405/pdf .

Leicester:1961:HGF

[Lei61a] Henry M. Leicester. History of Gr e ek Fir e and Gunp owder b y J. R.

P artington (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):272–273, Summer

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895472/pdf .

Leicester:1961:CCT

[Lei61b] Henry M. Leicester. Chemistry , c hemical tec hnology

, and scien tific

progress. T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):352–356, F all 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895433/pdf .

Leicester:1963:MAB

[Lei63] Henry M. Leicester. Me diaeval A r abic Bo okmaking and Its R elation to

Early Chemistry and Pharmac olo gy b y Martin Lev ey (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(3):343–344, Summer 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894980/pdf.

(4):495–497, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894404/pdf .

Loria:1967:CDF

[Lor67b] Mario Loria. Ca v our and the dev elopmen t of the fertilizer industry

in Piedmon t. T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):159–177, April 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894457/pdf .

Lub o v e:1965:MSS

[Lub65a] Ro y Lub o v e. Man

’s Struggle for Shelter in an Urb anizing World

b y Charles Abrams (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):488–490,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894703/

pdf .

Lub o v e:1965:R TE

[Lub65b] Ro y Lub o v e. R e gion in T r ansition: Ec onomic Study of the Pitts-

bur gh R e gion (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):485–488, Sum-

mer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894702/

pdf .

Lynd:1967:TVD

[Lyn67] Staugh ton Lynd. Thorstein V eblen b y Douglas F. Do wd (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):135–136, Jan uary 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894520/pdf .

Mahler:1961:ABA

[Mah61] Harry Mahler. A meric an Building A rt: The Ninete enth Century b y

Carl W. Condit (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):402–403, F all

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895439/pdf .

Malina:1964:TK

[Mal64] F rank J. Malina. Theo dore V on K´ arm´ an, 1881–1963. T e chnolo gy

and Cultur e, 5(2):241–246, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894896/pdf.

Man tel:1965:PGV

[Man65] Sam uel J. Man tel, Jr. A Pr o gr amme for Gr owth. V ol. I. A Com-

putable Mo del of Ec onomic Gr owth ed. b y Ric hard Stone and Alan

Bro wn (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):677–679, F all 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894663/pdf .

Marshall:1963:PXT

[Mar63] James L. Marshall. Pius XII and T e chnolo gy comp. b y Rev. Leo

J. Haigert y (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):241–243, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895020/pdf .

Marcson:1969:NBS

[Mar69a] Simon Marcson. The New Br ahmins b y Sp encer Kla w (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(3):473–478, July 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/901642/pdf .

Marx:1969:FSL

[Mar69b] Leo Marx. Flesh of Ste el: Liter atur e and the Machine in A meric an

Cultur e b y Thomas Reed W est (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(1):111–113, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892333/pdf .

Ma w ardi:1965:ICP

[Ma w65] Bett y Hosmer Ma w ardi. Industrial Cr e ativity: The Psycholo gy of

the Inventor b y Joseph Rossman (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):523–525, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894721/pdf .

Ma yr:1967:STB

[Ma y67a] Otto Ma yr. Der synthetische T r eibstoff 1933–1945. Ein Beitr ag zur

nationalsozialistischen Wirtschafts- und R ¨ ustungsp olitik b y W olfgang

Birk enfeld (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):425–429, July 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894452/pdf .

Ma yr:1967:TV G

[Ma y67b] Otto Ma yr. Die T e chnik der V orzeit, der geschichtlichen Zeit und

der Naturv¨ olker b y F ranz Maria F eldhaus (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(2):213–214, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894463/pdf .

Ma yr:1968:BTE

[Ma y68] Otto Ma yr. Bl¨ atter f ¨ ur T e chnikgeschichte ed. b y Josef Nagler (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):525–526, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894292/pdf .

Ma yfield:1969:GGB

[Ma y69a] Rob ert C. Ma yfield. F r om Ge o gr aphy to Ge ote chnics b y Ben ton

MacKa y e (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):622–623, Octob er

1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892419/pdf .

Ma y o:1969:SPU

[Ma y69b] Louis H. Ma y o. Scienc e Policy and the University ed. b y Harold

Orlans (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):338–341, April 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892386/pdf .

Ma yr:1969:FPJ

[Ma y69c] Otto Ma yr. Die fr anz¨ osische Pendule des 18. Jahrhunderts. Ein

Beitr ag zu ihr er Ikonolo gie b y Klaus Maurice (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 10(1):99–100, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/892326/pdf .

Ma yr:1969:HTG

[Ma y69d] Otto Ma yr. Her ausfor derung der T e chnik: Gesel lschaftliche V o-

r aussetzungen und Wirkungen der te chnischen Entwicklung b y Klaus

T uc hel (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):349–350, April 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892392/pdf .

Mazlish:1967:FD

[Maz67] Bruce Mazlish. The fourth discon tin uit y . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(1):1–15, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894486/pdf.

McCarth y:1963:NAD

[McC63] Charles J. McCarth y . Na v al aircraft design in the mid-1930’s. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(2):165–174, Spring 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895000/pdf .

McCutc heon:1965:INN

[McC65] W. A. McCutc heon. Inland na vigations of the North of Ireland. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(4):596–620, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894642/pdf .

McCollum:1966:HWE

[McC66a] Sylvia G. McCollum. Hours of Work ed. b y Clyde E. Dank ert, et

al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):438–440, Summer 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894603/pdf .

McCollum:1966:MEC

[McC66b] Sylvia G. McCollum. Manp ower and Educ ation: Country Studies

in Ec onomic Development ed. b y F rederic k Harbison and Charles A.

Mey ers (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):126–129, Win ter 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893843/pdf .

McCollum:1967:MPY

[McC67] Sylvia G. McCollum. Manp ower Policies for Y outh ed. b y Eli E.

Cohen, Louis Kapp (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):537–539,

Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894426/

pdf .

McCutc heon:1969:IA T

[McC69] W. A. McCutc heon. Industrial arc haeology and tec hnological conser-

v ation in Northern Ireland. T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):412–421,

July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901621/

pdf .

McGuigan:1965:CSW

[McG65] Gerald F. McGuigan. The Changing Structur e of the Western Ec on-

omy b y Sir Douglas Copland (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6

(2):291–293, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894754/pdf .

McHugh:1961:SAN

[McH61] Jeanne McHugh. Ste elworkers in A meric a: The Nonunion Er a b y

Da vid Bro dy (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):409–411, F all

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895444/pdf .

McHugh:1963:ILG

[McH63] Jeanne McHugh. The Iron Library of the George Fisc her Com-

pan y . T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):331–335, Summer 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894976/pdf .

McHugh:1965:FIM

[McH65] Jeanne McHugh. F r ontier Ir on: The Mar ame c Ir on Works, 1826–

1876 b y James D. Norris (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):653–

657, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894651/

pdf .

McHale:1966:VVE

[McH66a] John McHale. Vision and V alue ed. b y Gy orgy Kep es (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(1):132–134, Win ter 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893846/pdf .

McHugh:1966:AIS

[McH66b] Jeanne McHugh. The A ustr alian Ir on and Ste el Industry, 1848–1962

b y Helen Hughes (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):82–84, Win-

ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893865/

pdf .

McKelv ey:1964:HCE

[McK64a] Blak e McKelv ey . The Historian and the City ed. b y Oscar Handlin

and John Burc hard (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):620–624,

F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894837/

pdf.

McKim:1964:HEG

[McK64b] Rob ert H. McKim. Human Engine ering Guide to Equipment De-

sign ed. b y Clifford T. Morgan, et al. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(1):112–114, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894941/pdf .

McKim:1965:HFE

[McK65] R. H. McKim. Human F actors Engine ering b y Ernest J. McCormic k

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):520–521, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894719/pdf .

McNett:1964:LBF

[McN64] Charles McNett, Jr. L ow Bridge!: F olklor e and the Erie Canal b y Li-

onel D. Wyld (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):612–613, F all

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894832/pdf .

Mec hanic:1966:JLS

[Mec66] Da vid Mec hanic. Journey to L ab or: a Study of Births in Hospitals

and T e chnolo gy b y Donnell M. P app enfort (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(1):134–135, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/893847/pdf .

Mehl:1961:HMD

[Meh61] Rob ert F. Mehl. A History of Metal lo gr aphy: The Development of

Ide as on the Structur e of Metals b efor e 1890 b y Cyril Stanley Smith

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):266–269, Summer 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895469/pdf .

Meighan:1960:BT

[Mei60] Clemen t W. Meighan. The b eginnings of tec hnology . T e chnolo gy and

Cultur e, 1(4):334–339, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/895609/pdf .

Meier:1962:C

[Mei62a] Ric hard L. Meier. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):554–

557, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895112/

pdf .

Meighan:1962:DCE

[Mei62b] Clemen t W. Meighan. The Dawn of Civilization ed. b y Stuart Pig-

gott (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):310–311, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895132/pdf .

Meighan:1966:HMV

[Mei66a] Clemen t W. Meighan. History of Mankind, V ol. II: The A ncient

World b y Luigi P areti (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):519–

520, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894540/

pdf .

Meighan:1966:ARE

[Mei66b] Clemen t W. Meighan. The A r chite ctur e of the R oman Empir e. I. A n

Intr o ductory Study b y William L. MacDonald (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(4):520–521, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894541/pdf .

Meighan:1968:A GG

[Mei68] Clemen t W. Meighan. A ncient Gr e ek Gadgets and Machines b y

Rob ert S. Brum baugh (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):218–

219, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894302/pdf .

Mendelsohn:1966:SNC

[Men66] Ev erett Mendelsohn. Scienc e in the Ninete enth Century A meric a: a

Do cumentary History ed. b y Nathan Reingold (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(4):543–544, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894555/pdf .

Merdinger:1965:IHC

[Mer65] Charles J. Merdinger. A n Il lustr ate d History of Civil Engine ering

b y J. P

. M. P annell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):447–448,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894682/

pdf.

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892402/pdf .

Mon tgomery:1967:AIV

[Mon67] Da vid Mon tgomery . A ge of Industrial Violenc e, 1910–15: The A c-

tivities and Findings of the Unite d States Commission on Industrial

R elations b y Graham Adams, Jr. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(2):234–237, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894471/pdf .

Morse:1961:PEP

[Mor61] Chandler Morse. Possibilities of Ec onomic Pr o gr ess b y A. J. Y oung-

son (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):196–200, Spring 1961.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895563/pdf .

Morris:1963:SCJ

[Mor63a] Bertram Morris. A Se ar ch for Civilization b y John U. Nef (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):369–370, Summer 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894994/pdf .

Morris:1963:TRS

[Mor63b] Bertram Morris. T owar d a R e asonable So ciety b y Clarence E. Ayres

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):118–120, Win ter 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895061/pdf .

Morehouse:1967:CFD

[Mor67] W ard Morehouse. Confron ting a four-dimensional problem: Science,

tec hnology

, so ciet y , and tradition in India and P akistan. T e chnolo gy

and Cultur e, 8(3):363–375, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894433/pdf .

Morehouse:1969:MPI

[Mor69a] W ard Morehouse. Manufacturing Pr oblems in India: The Cummins

Diesel Exp erienc e b y Jac k Baranson (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):331–335, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892383/pdf.

Morrison:1969:LMR

[Mor69b] Jean Morrison. L’

´

Evolution de la maison rur ale laur entienne b y

Georges Gauthier-Larouc he (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10

(3):446–447, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/901628/pdf .

Moszynski:1967:PWP

[Mos67] J. R. Moszynski. Przemysl Wiejski na Po dhalu (“R ur al Industry in the

Polish T atr a Highlands”) b y Jan Reyc hman, Stefan Reyc hman, and:

T e chnika Motoryzacyjna w Polsc e w Okr esie Mie dzywojennym (“Mo-

torization in Poland b etwe en the Wars”) b y Kazimier Gronio wski (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):410–411, July 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894444/pdf .

Multhauf:1962:HUS

[Mul62] Rob ert P

. Multhauf. A History of the Unite d States We ather Bu-

r e au b y Donald R. Whitnah (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3

(3):332–333, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895142/pdf .

Multhauf:1965:MCH

[Mul65a] Rob ert P

. Multhauf. A m useum case history: The Departmen t of

Science and T ec hnology of the United States Museum of History and

T ec hnology . T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):47–58, Win ter 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894778/pdf .

Multhauf:1965:SA C

[Mul65b] Rob ert P

. Multhauf. Sal ammoniac: a case history in industrial-

ization. T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):569–586, F all 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894639/pdf .

Mullen:1968:CCU

[Mul68] Pierce C. Mullen. The Conver gent Century: The Unific ation of Sci-

enc e in the Ninete enth Century b y Harold Sharlin (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(1):111–113, Jan uary 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894358/pdf.

Mullen:1969:SSN

[Mul69] Jerry Mac Mullen. Ships That Sail No Mor e; Marine T r ansp orta-

tion fr om San Die go to Puget Sound, 1910–1940 b y Giles T. Bro wn

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):321–322, April 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892376/pdf .

Mumford:1960:TM

[Mum60] Lewis Mumford. T o ols and the man. T e chnolo gy and Cultur e, 1(4):

320–334, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895608/pdf .

Mumford:1961:HNC

[Mum61] Lewis Mumford. History: Neglected clue to tec hnological c hange.

T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):230–236, Summer 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895459/pdf .

Mumford:1964:ADT

[Mum64] Lewis Mumford. Authoritarian and demo cratic tec hnics. T e chnolo gy

and Cultur e, 5(1):1–8, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894918/pdf .

Mumford:1965:MF

[Mum65] Lewis Mumford. Man the finder. T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):375–

381, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894672/pdf .

Mumford:1966:TNM

[Mum66] Lewis Mumford. T ec hnics and the nature of man. T e chnolo gy and

Cultur e, 7(3):303–317, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894577/pdf .

Murph y:1969:DPC

[Mur69] Larry J. Murph y . The Development of Punch Car d T abulation in

the Bur e au of the Census, 1890–1940 b y Leon D. T ruesdell (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):455–457, July 1969. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901634/pdf .

Ma y o-W ells:1963:OST

[MW63] Wilfrid J. Ma y o-W ells. The origins of space telemetry . T e chnolo gy

and Cultur e, 4(4):499–514, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894967/pdf .

Neale:1964:GSI

[Nea64] W alter C. Neale. Gop alpur: a South Indian Vil lage b y Alan R. Beals

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):131–133, Win ter 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894952/pdf .

Needham:1964:CPC

[Nee64] Joseph Needham. Chinese priorities in cast iron metallurgy . T e ch-

nolo gy and Cultur e, 5(3):398–404, Summer 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894858/pdf .

Needham:1969:AMR

[Nee69] Joseph Needham. A lchemy, Me dicine, and R eligion in the China of

A.D. 320; the Nei P’ien of Ko Hung ed. b y J. R. W are (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 10(1):90–92, Jan uary 1969. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/892322/pdf .

Nelson:1966:RSP

[Nel66] R. J. Nelson. R e c o gnition: a Study in the Philosophy of A rtificial In-

tel ligenc e b y Kenneth M. Sa yre (review). T e chnolo gy and Cultur e,

7(1):131–132, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/893845/pdf .

Netsc hert:1965:DUS

[Net65] Bruce C. Netsc hert. Dir e ct Use of the Sim’s Ener gy b y F arrington

Daniels (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):501–503, Summer

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894709/pdf.

Newhall:1966:SBP

[New66a] Beaumon t Newhall. A Sour c e Bo ok of Photo gr aphic History (“Quel-

lendarstel lungen zur Geschichte der F oto gr afie”) b y W olfgang Baier

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):237–240, Spring 1966. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895184/pdf .

Newhall:1966:SVH

[New66b] Beaumon t Newhall. Ster e o Views: a History of Ster e o gr aphs in A mer-

ic a and Their Col le ction b y William Culp Darrah (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 7(2):240–241, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895185/pdf .

Nieburg:1962:AFN

[Nie62] H. L. Nieburg. A meric a F ac es the Nucle ar A ge ed. b y Johnson E.

F airc hild and Da vid Landman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3

(3):358–359, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895154/pdf .

Nieburg:1964:PPR

[Nie64] H. L. Nieburg. Pr oje ct Plowshar e b y Ralph Sanders (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 5(1):100–101, Win ter 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894934/pdf .

Nieburg:1965:P AF

[Nie65] Harold L. Nieburg. The Pe ac eful A tom in F or eign Policy b y Arnold

Kramish (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):156–157, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894810/pdf .

Nieburg:1967:CAH

[Nie67a] H. L. Nieburg. Contr acting for A toms b y Harold Orlans (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):512–514, Octob er 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894415/pdf .

Nieburg:1967:I IP

[Nie67b] H. L. Nieburg. The Intruders: The Invasion of Privacy by Govern-

ment and Industry b y Edw ard V. Long (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(4):514–515, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894416/pdf .

Nieburg:1967:RDE

[Nie67c] H. L. Nieburg. The R ese ar ch and Development Effort in Western Eu-

r op e, North A meric a and the Soviet Union b y C. F reeman, A. Y oung

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):251–252, April 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894479/pdf .

Nieburg:1969:SWR

[Nie69] H. L. Nieburg. The Silent We ap ons: The R e alities of Chemic al and

Biolo gic al Warfar e b y Robin Clark e (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):341–342, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892387/pdf .

Niles:1961:TCS

[Nil61] Alfred S. Niles. The T ale of the Comet: The Story of the British Jet

A irliner b y Derek D. Dempster (review). T e chnolo gy and Cultur e,

2(3):291–293, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895483/pdf .

Nixon:1964:TNP

[Nix64] F rank Nixon. Thomas Newc omen: The Pr ehistory of the Ste am En-

gine b y L. T. C. Rolt (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):76–80,

Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894926/

pdf .

Nixon:1965:BIA

[Nix65] F rank Nixon. Britain

’s Imp erial A ir R outes, 1918 to 1939: The Story

of Britain

’s Overse as A irlines b y Robin Higham (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(2):317–318, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894768/pdf .

Nunis:1963:OHH

[Nun63] Do yce B. Nunis, Jr. Oral history and the history of tec hnology . T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(2):149–154, Spring 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894998/pdf .

ODea:1969:HLL

[O’D69] W. T. O’Dea. A Heritage of Light: L amp and Lighting in the Early

Canadian Home b y Loris S. Russell (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):330–331, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892382/pdf .

Ogden:1966:KNO

[Ogd66] W arren G. Ogden, Jr. A. K. Nartov, an Outstanding Machine Builder

of the 18th Century b y A. S. Britkin and S. S. Vidono v (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(3):426–428, Summer 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894597/pdf .

Oliv er:1960:HWT

[Oli60] John W. Oliv er. A History of Western T e chnolo gy b y F riedric h

Klemm (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(2):178–181, Spring 1960.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895254/pdf .

Olson:1969:I IA

[Ols69] F rederic k I. Olson. Industrialization, Immigr ants, and A meric aniz-

ers: The View fr om Milwauke e, 1866–1921 b y Gerd Korman (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):109–111, Jan uary 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892332/pdf .

Ong:1962:C

[Ong62] W alter J. Ong, S.J. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):459–

462, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895102/

pdf .

Out w ater:1962:PET

[Out62] J. Ogden Out w ater, Jr. P ossible evidences of a textile man ufactur-

ing cen ter at P alenque. T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):161–166, Spring

1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895378/pdf.

P ettit:1965:LLE

[P et65] Joseph M. P ettit. Listen to L e aders in Engine ering ed. b y Al-

b ert Lo v e and James Saxon Childers (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(4):679–681, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894664/pdf .

Phillips:1963:LSM

[Phi63] Alb ert J. Phillips. The L e ad Smelting Mil ls of the Y orkshir e Dales

b y Rob ert Clough (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):219, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895009/pdf .

Piask o wski:1961:PRE

[Pia61] J. Piask o wski. Preliminary rep ort on early iron tec hnology in

P oland. T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):245–248, Summer 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895462/pdf .

Piel:1962:C

[Pie62] Gerard Piel. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):463–465,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895103/

pdf .

Piel:1963:R

[Pie63] Gerard Piel. Resp onse. T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):256, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895024/pdf .

Pierce:1964:HFT

[Pie64] Bernard F. Pierce. Human F actors In T e chnolo gy ed. b y Edw ard

Bennett, James Degan, and Joseph Spiegel (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 5(4):632–634, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894842/pdf .

Pierce:1966:HEG

[Pie66] Bernard F. Pierce. Human Engine ering Guide for Equipment Design-

ers b y W esley E. W o o dson and Donald W. Cono v er (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(1):124–126, Win ter 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893842/pdf .

Pilling:1966:WF A

[Pil66] Arnold R. Pilling. The World of the First A ustr alians b y Ronald M.

Berndt and Catherine H. Berndt (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7

(4):576, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894572/pdf .

Pizor:1968:GSD

[Piz68] F aith K. Pizor. The great steam duc k. T e chnolo gy and Cultur e,

9(1):86–89, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894348/pdf .

P o ole:1962:PLP

[PR62] J. B. P o ole and R. Reed. The preparation of leather and parc hmen t b y

the Dead Sea Scrolls comm unit y . T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):1–26,

Win ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895411/

pdf .

Preece:1962:RDa

[Pre62a] W arren E. Preece. A rep ort of the discussion. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):466–485, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895104/pdf .

Preece:1962:RDb

[Pre62b] W arren E. Preece. A rep ort of the discussion. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):524–534, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895109/pdf .

Preece:1962:RDc

[Pre62c] W arren E. Preece. A rep ort of the discussion. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):558–562, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895113/pdf.

Preece:1962:RDd

[Pre62d] W arren E. Preece. A rep ort of the discussion. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):624–635, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895119/pdf .

Preece:1962:RDe

[Pre62e] W arren E. Preece. A rep ort of the discussion. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(4):647–650, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895122/pdf .

Prufer:1962:RMT

[Pru62] Olaf H. Prufer. R ac es of Mankind: Their Origin and Mankind b y

Calvin Kephart (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):105–108, Win-

ter 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895426/

pdf .

Prufer:1965:BCS

[Pru65] Olaf H. Prufer. The Bark Cano es and Skin Bo ats of North A meric a b y

Edwin T appan Adney and Ho w ard I. Chap elle (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):460–462, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894689/pdf .

Pi-Sun y er:1964:PCG

[PS64] Oriol Pi-Sun y er. Penny Capitalism: a Guatemalan Indian Ec onomy

b y Sol T ax (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):274–276, Spring

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894912/pdf .

Pi-Sun y er:1965:NNL

[PS65] Oriol Pi-Sun y er. New Nations b y Lucy Mair (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(1):145–147, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894803/pdf .

Pi-Sun y er:1966:ICG

[PS66] Oriol Pi-Sun y er. Indian Cr afts of Guatemala and El Salvador b y Lilly

de Jongh Osb orne (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):577–579,

F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894573/

pdf .

Pi-Sun y er:1967:MIB

[PS67] Oriol Pi-Sun y er. The Military Intel le ctuals in Britain b y Robin

Higham (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):420–422, July 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894450/pdf .

Pi-Sun y er:1968:LA T

[PS68] Oriol Pi-Sun y er. The L atin A meric an T r adition b y Charles W agley

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):633–635, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894242/pdf .

Pi-Sun y er:1964:CR T

[PSD64] Oriol Pi-Sun y er and Thomas De Gregori. Cultural resistance to tec h-

nological c hange. T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):247–253, Spring 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894897/pdf .

Pi-Sun y er:1967:LHM

[PSD67] Oriol Pi-Sun y er and Thomas R. De Gregori. The Liddel l Hart Mem-

oirs: The L ater Y e ars b y B. H. Liddell Hart (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 8(3):423–425, July 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894451/pdf .

Puh v el:1964:IEI

[Puh64] Jaan Puh v el. The Indo-Europ ean and Indo-Ary an plough: a lin-

guistic study of tec hnological diffusion. T e chnolo gy and Cultur e, 5

(2):176–190, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894891/pdf .

Pursell:1962:TTF

[Pur62] Carroll W. Pursell, Jr. T ariff and tec hnology: The foundation and de-

v elopmen t of the American tin-plate industry

, 1872–1900. T e chnolo gy

and Cultur e, 3(3):267–284, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895128/pdf.

Pursell:1964:HSU

[Pur64] Carroll W. Pursell, Jr. A History of Ste amb o ating on the Upp er

Missouri R iver b y William E. Lass (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 5(4):613–614, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894833/pdf .

Pursell:1965:CME

[Pur65a] Carroll W. Pursell, Jr. Cassier’s Magazine, Engine ering Monthly,

1891–1913. Subje ct Index comp. b y Eugene S. F erguson (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):538, Summer 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894728/pdf .

Pursell:1965:TUS

[Pur65b] Carroll W. Pursell, Jr. T anning in the Unite d States to 1850: a

Brief History b y P eter C. W elsh (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(3):462–463, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894690/pdf .

Pursell:1968:SSF

[Pur68a] Carroll W. Pursell, Jr. Safer Skyways: F e der al Contr ol of A viation,

1926–1966 b y Donald R. Whitnah (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):506–507, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894282/pdf .

Pursell:1968:MEA

[Pur68b] Carroll W. Pursell, Jr. The Me chanic al Engine er in A meric a, 1830–

1910: Pr ofessional Cultur es in Conflict b y Mon te A. Calv ert (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):496–497, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894275/pdf .

Pursell:1968:PGS

[Pur68c] Carroll W. Pursell, Jr. A preface to go v ernmen t supp ort of researc h

and dev elopmen t: Researc h legislation and the National Bureau of

Standards, 1935–41. T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):145–164, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894294/pdf.

Pursell:1968:SR G

[Pur68d] Carroll W. Pursell, Jr. Some recen t go v ernmen t publications concern-

ing tec hnology . T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):90–93, Jan uary 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894349/pdf .

Pursell:1969:CCS

[Pur69a] Carroll W. Pursell, Jr. Christopher Colles’s steam engine for the New

Y ork W ater W orks, 1775. T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):567–569,

Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892403/

pdf .

Pursell:1969:ELP

[Pur69b] Carroll W. Pursell, Jr. Eb enezer A. Lester’s p endulum steam en-

gine. T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):65–67, Jan uary 1969. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892317/pdf .

Putnam:1967:NSH

[Put67] William D. Putnam. In the Name of Scienc e b y H. L. Nieburg (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):249–251, April 1967. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894478/pdf .

Quim b y:1965:DBG

[Qui65] Ian M. G. Quim b y . Dra wing of b obbin girl, b y Winslo w Homer. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(2):261–262, Spring 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894738/pdf .

Rae:1960:AA T

[Rae60a] John B. Rae. Automotiv e and aeronautical tec hnology . T e chnolo gy

and Cultur e, 1(4):411–414, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895622/pdf .

Rae:1960:KHT

[Rae60b] John B. Rae. The “Kno w-Ho w” tradition: T ec hnology in American

history . T e chnolo gy and Cultur e, 1(2):139–150, Spring 1960. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895249/pdf.

Rae:1961:EAF

[Rae61a] John B. Rae. F r om Engines to A utos: Five Pione ers in Engine De-

velopment and Their Contributions to the A utomotive Industry b y

Eugen Diesel, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):189–191,

Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895560/

pdf .

Rae:1961:MWH

[Rae61b] John B. Rae. Monop oly on Whe els: Henry F or d and the Selden A uto-

mobile Patent b y William Greenleaf (review). T e chnolo gy and Cultur e,

2(3):289–291, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895482/pdf .

Rae:1961:SEH

[Rae61c] John B. Rae. Science and engineering in the history of a viation.

T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):391–399, F all 1961. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895437/pdf .

Rae:1962:HAP

[Rae62] John B. Rae. History of the A ir cr aft Piston Engine. A Brief Out-

line b y S. D. Heron (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):209–210,

Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895397/

pdf .

Rae:1963:C

[Rae63] John B. Rae. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):174–176,

Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895001/

pdf .

Rae:1965:HCH

[Rae65] John B. Rae. Herb ert Clark Ho o v er (1874–1964). T e chnolo gy and

Cultur e, 6(1):108–109, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894783/pdf .

Rae:1966:DUS

[Rae66] John B. Rae. Dynamics of the Unite d States A utomobile Industry b y

Charles E. Edw ards (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):549–551,

mer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894991/

pdf .

Reiss:1964:MRJ

[Rei64] Ric hard F. Reiss. The Minds of R ob ots b y James T. Culb ertson (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):635–638, F all 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894843/pdf .

Reinartz:1965:ISI

[Rei65a] Leo F. Reinartz. Ir on and Ste el in the Industrial R evolution b y

Thomas S. Ash ton (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):118–121,

Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894787/

pdf .

Reingold:1965:FRL

[Rei65b] Nathan Reingold. The F utur e of the R ese ar ch Libr ary b y V erner W.

Clapp (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):161–162, Win ter 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894813/pdf .

Reingold:1967:ECU

[Rei67] Nathan Reingold. Engine ering at Cambridge University, 1783–1965

b y T. J. N. Hilk en (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):499–500,

Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894406/

pdf .

Reti:1961:WT A

[Ret61] Ladislao Reti. Der We g aus der T r etmuhle. Ein A briss der Geschichte

der T e chnik der Neuer en Zeit b y F ranz Hendric hs (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 2(1):41–42, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895578/pdf .

Reti:1963:F GM

[Ret63] Ladislao Reti. F rancesco di Giorgio Martini’s treatise on engineering

and its plagiarists. T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):287–298, Summer

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894973/pdf.

Reti:1965:PFD

[Ret65] Ladislao Reti. A p ostscript to the Filarete discussion: On horizon tal

w aterwheels and smelter blo w ers in the writings of Leonardo da Vinci

and Juanelo T urriano. T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):428–441, Sum-

mer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894678/

pdf. See [Sp e63, Smi64f, Eic64, Sp e64 ].

Reti:1967:CJT

[Ret67a] Ladislao Reti. The Co dex of Juanelo T urriano (1500–1585). T e chnol-

o gy and Cultur e, 8(1):53–66, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894489/pdf .

Reti:1967:L V C

[Ret67b] Ladislao Reti. The Leonardo da Vinci Co dices in the Biblioteca Na-

cional of Madrid. T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):437–445, Octob er

1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894396/pdf .

Reti:1967:EEH

[Ret67c] Ladislao Reti. On the efficiency of early horizon tal w aterwheels. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(3):388–394, July 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894436/pdf .

Ric hman:1968:HVN

[Ric68] Irwin Ric hman. Hop ewel l Vil lage National Historic Site b y John C.

W. Riddle (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):213–217, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894301/pdf .

Riep e:1965:SAI

[Rie65] Dale Riep e. The Scientific A ge: The Imp act of Scienc e on So ciety

b y L. V. Berkner (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):681–683,

F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894665/

pdf .

Riep e:1967:MMM

[Rie67] Dale Riep e. Men, Machines, and Mo dern Times b y Elting E. Mori-

son, and: The Evolving So ciety ed. b y Alice Mary Hilton, and: Sci-

enc e, T e chnolo gy, and Human V alues b y Cornelius A. Benjamin (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):524–532, Octob er 1967. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894422/pdf .

Riep e:1968:PCE

[Rie68a] Dale Riep e. Philosophy and Cyb ernetics ed. b y F rederic k J. Crosson,

Kenneth M. Sa yre (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):625–627,

Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894238 .

Riep e:1968:NUS

[Rie68b] Dale Riep e. The New Utopians: a Study of System Design and

So cial Change b y Rob ert Bogusla w (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):521–523, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894290/pdf .

Ringo:1964:BSJ

[Rin64] Miriam K. Ringo. Business and So ciety b y Joseph W. McGuire (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):478–480, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894887/pdf .

Ringo:1965:GMN

[Rin65] Miriam K. Ringo. Government and Manp ower by National Manp ower

Council, and: Public Policies and Manp ower R esour c es b y National

Manp o w er Council (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):515–518,

Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894717/

pdf .

Ringo:1966:MPD

[Rin66] Miriam K. Ringo. Manp ower Policies for a Demo cr atic So ciety b y

National Manp o w er Council (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7

(2):261–262, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895195/pdf .

Rink er:1968:MTW

[Rin68] Harry L. Rink er. Mor avians in Two Worlds b y Gillian Lindt Gollin

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):608–609, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894227/pdf .

Roac h:1963:FRB

[Roa63] Rob ert D. Roac h, Jr. The first ro c k et-b elt. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(4):490–498, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894966/pdf .

Robinson:1965:TCS

[Rob65] Ormsb ee W. Robinson. The Two Cultur es: A nd a Se c ond L o ok b y C.

P . Sno w (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):162–164, Win ter 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894814/pdf .

Robinson:1966:SMP

[Rob66] Douglas H. Robinson. Sp ac e Me dicine in Pr oje ct Mer cury b y Mae

Mills Link (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):446–447, Summer

1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894609/pdf .

Rob erts:1969:BPM

[Rob69] Kenneth D. Rob erts. British Plane Makers fr om 1700 b y William

L. Go o dman (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):447–448, July

1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901629/pdf .

Ro c k:1966:SIM

[Ro c66] Vincen t P . Ro c k. Sp ac e: Its Imp act on Man

’s So ciety ed. b y Lillian

Levy (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):118–120, Win ter 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893885/pdf .

Ro dnic k:1961:MIA

[Ro d61] Da vid Ro dnic k. The Mo dernization of Ir an, 1921–41 b y Amin Ba-

nani (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):420–422, F all 1961. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895449/pdf .

Ro dnic k:1962:I IK

[Ro d62a] Da vid Ro dnic k. The Industrialization of Ir aq b y Kathleen M. Lan-

gley (review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):369–370, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895159/pdf .

Ro dnic k:1962:PPP

[Ro d62b] Da vid Ro dnic k. The Philippines: Public Policy and National Ec o-

nomic Development b y F rank Gola y (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(2):223–226, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895404/pdf .

Ro dnic k:1965:IDG

[Ro d65] Da vid Ro dnic k. International Development: Gr owth and Change b y

H. W. Singer (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):294–295, Spring

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894756/pdf .

Ro dnic k:1967:TFD

[Ro d67] Da vid Ro dnic k. T r ade, Financ e and Development in Pakistan b y

J. Russell Andrus, Azizali F. Mohammed (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(1):124, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894516/pdf .

Rogers:1960:TTM

[Rog60] Grace L. Rogers. T extiles and textile mac hinery . T e chnolo gy and

Cultur e, 1(4):394–401, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895619/pdf .

Rogers:1969:IDS

[Rog69] Ev erett M. Rogers. Innovation Diffusion as a Sp atial Pr o c ess b y

T orsten H¨ agerstrand (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):480–

482, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

901644/pdf .

Roller:1964:ESJ

[Rol64] Duane Roller. The Excitement of Scienc e b y John Rader Platt (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):117–118, Win ter 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894944/pdf.

Rolt:1965:SHS

[Rol65] L. T. C. Rolt. A Short History of the Ste am Engine b y H. W. Dic k-

inson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):115–118, Win ter 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894786/pdf .

Rolt:1967:LES

[Rol67] L. T. C. Rolt. Lives of the Engine ers: Sele ctions fr om Samuel

Smiles ed. b y Thomas P ark e Hughes (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(1):97–99, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894500/pdf .

Rolt:1968:CBE

[Rol68] L. T. C. Rolt. The Cornish Be am Engine b y D. B. Barton (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):492–494, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894273/pdf .

Rossman:1961:SSS

[Ros61] Joseph Rossman. Salt and Salt Shakers b y Arth ur G. P eterson (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):71, Win ter 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895591/pdf .

Rosen blo om:1963:O AS

[Ros63] Ric hard S. Rosen blo om. Or ganization, A utomation, and So ciety: The

Scientific R evolution in Industry b y Rob ert A. Brady (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(1):108–110, Win ter 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895056/pdf .

Rosen blo om:1964:PWI

[Ros64a] Ric hard S. Rosen blo om. Post-War Investment, L o c ation and Size

of Plant b y P . Sargan t Florence (review). T e chnolo gy and Cultur e,

5(1):110–111, Win ter 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894940/pdf .

Rosen blo om:1964:MMS

[Ros64b] Ric hard S. Rosen blo om. Men and mac hines: Some 19th-Cen tury anal-

yses of mec hanization. T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):489–511, F all

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894815/pdf .

Rosegger:1965:IPP

[Ros65a] Gerhard Rosegger. Industrial Pr o gr ess in Poland, Cze choslovakia, and

East Germany, 1937–1962 b y Alfred Zaub erman (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(4):675–677, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894662/pdf .

Rosegger:1965:IBH

[Ros65b] Gerhard Rosegger. Industrialization of Bosnia-Her c e govina, 1878–

1918 b y P eter F. Sugar (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):289–

291, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894753/pdf .

Rosen blo om:1966:SIE

[Ros66] Ric hard S. Rosen blo om. The Sour c es of Incr e ase d Efficiency: a Study

of DuPont R ayon Plants b y Sam uel Hollander (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(1):121–123, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/893886/pdf .

Rosegger:1967:IDI

[Ros67] Gerhard Rosegger. International Differ enc es in Industrial Structur e

b y Jo e S. Bain (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):416–418, July

1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894448/pdf .

Rosegger:1968:VED

[Ros68] Gerhard Rosegger. V or geschichte, Entstehung und Demontage der

R eichswerke im Salzgitter gebiet b y Matthias Riedel (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 9(3):500–502, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894278/pdf .

Rosegger:1969:TGB

[Ros69] Gerhard Rosegger. T e chnik als geistige Bewe gung in den A nf¨ angen des

deutschen Industriestaates b y Gusta v Goldb ec k (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 10(4):615–616, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/892415/pdf.

April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894318/

pdf .

Scamehorn:1968:BGI

[Sca68b] Lee Scamehorn. With Br ass and Gas: an Il lustr ate d and Emb el lishe d

Chr onicle of Bal lo oning in Mid-ninete enth Century A meric a b y Mun-

son Baldwin (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):504–505, July

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894280/pdf .

Sc hmo okler:1960:ETI

[Sc h60] Jacob Sc hmo okler. An economist tak es issue. T e chnolo gy and Cultur e,

1(3):214–220, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895629/pdf .

Sc hofield:1962:PBO

[Sc h62a] Rob ert E. Sc hofield. Pierr e Bouguer’s Optic al T r e atise on the Gr a-

dation of Light b y W. E. Kno wles Middleton (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 3(2):183–184, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895384/pdf .

Sc hofield:1962:JWT

[Sc h62b] Rob ert E. Sc hofield. Josiah w edgw o o d and the tec hnology of glass

man ufacturing. T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):285–297, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895129/pdf .

Sc hofield:1963:GF A

[Sc h63a] Rob ert E. Sc hofield. Guide to F e der al A r chives R elating to the Civil

War b y Kenneth W. Munden and Henry Putney Beers (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 4(3):356–357, Summer 1963. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894986/pdf .

Sc hofield:1963:LCY

[Sc h63b] Rob ert E. Sc hofield. L avoisier — The Crucial Y e ar: The Backgr ound

and Origin of His First Exp eriments on Combustion in 1772 b y Henry

Guerlac (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):73–74, Win ter 1963.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895043/pdf.

Sc herer:1964:FMF

[Sc h64a] F. M. Sc herer. F r e e Men and F r e e Markets b y Rob ert Theobald (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):481–483, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894888/pdf .

Sc hrier:1964:TTT

[Sc h64b] Elliot Sc hrier. T o w ard tec hnology transfer: The Engineering F oun-

dation Researc h Conference on “T ec hnology and the Civilian Econ-

om y”. T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):344–358, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894851/pdf .

Sc herer:1965:I IW

[Sc h65a] F. M. Sc herer. In v en tion and inno v ation in the W att–Boulton steam-

engine v en ture. T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):165–187, Spring 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894731/pdf .

Sc hofield:1965:CEH

[Sc h65b] Rob ert E. Sc hofield. Commen t: On the equilibrium of a heteroge-

neous so cial system. T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):591–595, F all 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894641/pdf .

Sc hofield:1966:EER

[Sc h66] Rob ert E. Sc hofield. Early Engine ering R eminisc enc es (1815–40) of

Ge or ge Esc ol Sel lers ed. b y Eugene S. F erguson (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 7(2):233–234, Spring 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895182/pdf .

Sco ville:1961:FED

[Sco61] W arren C. Sco ville. F r anc e and the Ec onomic Development of Eu-

r op e 1800–1914 b y Rondo E. Cameron (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(4):403–405, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895440/pdf .

Scott:1966:BSR

[Sco66] Rob ert F. Scott. Br ough Sup erior — the R ol ls R oyc e of Motor Cycles

b y Ronald H. Clark (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):94–95,

Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893871/

pdf .

Seligman:1969:LCE

[Sel69] Ben B. Seligman. L ab or in a Changing Ec onomy ed. b y William Hab er

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):623–624, Octob er 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892420/pdf .

Sev eringhaus:1965:PFM

[Sev65] Elmer L. Sev eringhaus. Population and F o o d b y Mic hele Cep ede, et

al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):492–494, Summer 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894705/pdf .

Sharlin:1963:HEE

[Sha63a] Harold I. Sharlin. A History of Ele ctric al Engine ering b y P ercy Dun-

sheath, and: The Development of Ele ctric al T e chnolo gy in the 19th

Century b y W. James King (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4

(3):340–343, Summer 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894979/pdf .

Sharlin:1963:MFM

[Sha63b] Harold I. Sharlin. My F ather Mar c oni b y Degna Marconi (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):100–102, Win ter 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895052/pdf .

Shapiro:1964:OSP

[Sha64] Sheldon Shapiro. The origin of the suction pump. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(4):566–574, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894819/pdf .

Sharlin:1965:LHH

[Sha65] Harold I. Sharlin. Lightning in His Hand: The Life Story of Nikola

T esla b y Inez Hun t, W anetta W. Drap er (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 6(4):664–665, F all 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894655/pdf.

Shankland:1967:CPE

[Sha67a] R. S. Shankland. The Col le cte d Pap ers of Enric o F ermi, V ol. II: U.S.

1939–1954 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):119–120, Jan uary

1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL http://www.jstor.org/stable/3101549; https:

//muse.jhu.edu/pub/1/article/894513/pdf .

Shapiro:1967:OEP

[Sha67b] Theresa R. Shapiro. Output, Employment, and Pr o ductivity in the

Unite d States after 1800; Studies in Inc ome and We alth b y the Con-

ference on Researc h in Income and W ealth (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 8(2):237–239, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894472/pdf .

Shelb y:1961:CGC

[She61a] L. R. Shelb y . The Construction of Gothic Cathe dr als: a Study of

Me dieval V ault Er e ction b y John Fitc hen (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 2(4):400–402, F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/895438/pdf .

Shelb y:1961:MMT

[She61b] Lonnie R. Shelb y . Mediev al masons’ to ols: The lev el and the plum b

rule. T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):127–130, Spring 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895547/pdf .

Shelb y:1963:KTZ

[She63] L. R. Shelb y . Kultur geschichte des te chnischen Zeichnens b y Alois

Nedoluha (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):217–218, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895008/pdf .

Shelb y:1965:HKW

[She65a] L. R. Shelb y . The History of the King’s Works ed. b y H. M. Colvin

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):269–271, Spring 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894742/pdf .

Shelb y:1965:MMT

[She65b] L. R. Shelb y . Mediev al masons’ to ols. I I. Compass and square. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(2):236–248, Spring 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894735/pdf .

Shepard:1965:MBL

[She65c] Herb ert A. Shepard. Managerial Behavior b y Leonard R. Sa yles (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):309–310, Spring 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894764/pdf .

Sherw ani:1965:L WU

[She65d] J. K. Sherw ani. L and and Water Use ed. b y Wynn Thorne (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):496–499, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894707/pdf .

Shepherd:1968:TCP

[She68] Doroth y G. Shepherd. The T r aditional Cr afts of Persia; Their Devel-

opment, T e chnolo gy, and Influenc e on Eastern and Western Civiliza-

tions b y Hans E. W ulff (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):476–

480, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894266/pdf .

Shelb y:1969:SKP

[She69] Lon R. Shelb y . Setting out the k eystones of p oin ted arc hes: a note

on mediev al “Baugeometrie”. T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):537–548,

Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892400/

pdf .

Shry o c k:1963:MMW

[Shr63] Ric hard H. Shry o c k. F r om Miasmas to Mole cules b y W. Barry W o o d,

Jr., M.D. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):368–369, Summer

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894993/pdf .

Shrader:1968:DHE

[Shr68] Erwin F. Shrader. The Development of High-Ener gy A c c eler ators ed.

b y M. Stanley Livingston (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):259–

260, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894327/pdf.

Sh ukhardin:1967:CAH

[Sh u67] S. Sh ukhardin. “Class approac h” to the history of tec hnology . T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(4):490, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894401/pdf .

Silliman:1969:WSF

[Sil69] Rob ert H. Silliman. Wil liam Shipley, F ounder of the R oyal So ci-

ety of A rts b y D. G. C. Allan (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(2):309–310, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892367/pdf .

Singer:1960:HHT

[Sin60a] Charles Singer. Ho w “A history of tec hnology” came in to b eing. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 1(4):302–311, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895606/pdf .

Singer:1960:ASF

[Sin60b] Dorothea W aley Singer. A lchemy: the story of the fascination of

gold, and the attempts of chemists, mystics, and charlatans to find

the Philosophers’ Stone b y E. J. Holm y ard (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 1(2):182–185, Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895255/pdf .

Sinclair:1966:SSU

[Sin66] Bruce Sinclair. Scientific So cieties in the Unite d States b y Ralph

S. Bates (review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):544–546, F all 1966.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894556/pdf .

Sinclair:1969:TSW

[Sin69a] Bruce Sinclair. A t the turn of a screw: William Sellers, the F ranklin

Institute, and a Standard American thread. T e chnolo gy and Cultur e,

10(1):20–34, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892312/pdf .

Sinclair:1969:ASA

[Sin69b] Bruce Sinclair. A meric an Scienc e in the A ge of Jackson b y George

H. Daniels (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):101–102, Jan uary

1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892328/pdf .

Sk olnik:1961:UA W

[Sk o61] Herman Sk olnik. U. S. A rmy in World War II. The T e chnic al Ser-

vic es. The Chemic al Warfar e Servic e: Or ganizing for War b y Leo P .

Broph y and George J. B. Fisher, and: F r om L ab or atory to Field b y

Leo P

. Broph y , et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):417–419,

F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895447/

pdf .

Sk olimo wski:1966:STT

[Sk o66] Henryk Sk olimo wski. The structure of thinking in tec hnology . T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(3):371–383, Summer 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894582/pdf .

Sk olnik off:1967:GAR

[Sk o67] Eugene B. Sk olnik off. Government and A l lo c ation of R esour c es to

Scienc e, F undamental R ese ar ch and the Policies of Government, Gov-

ernment and T e chnic al Innovation, and The So cial Scienc es and the

Policies of Government b y the Organization for Economic Co op er-

ation and Dev elopmen t (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(1):126–

132, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894518/pdf .

Skramstad:1969:GCI

[Skr69] Harold Skramstad. The Georgeto wn Canal incline. T e chnolo gy and

Cultur e, 10(4):549–560, Octob er 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892401/pdf .

Smith:1960:RMM

[Smi60] Cyril Stanley Smith. Reply to Mr. Martin Burgess on nail-making

metho ds. T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):289–291, Summer 1960. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895647/pdf .

Smith:1961:HML

[Smi61a] Cyril Stanley Smith. A History of Metals b y Leslie Aitc hison (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):166–170, Spring 1961. CODEN

Smith:1967:PCS

[Smi67e] Cecil O. Smith, Jr. Pione er Class: Sketches of the Lives of A l l Mem-

b ers of the Class of 1871 of Wor c ester Polyte chnic Institute b y Don-

ald E. Johnson, James E. Mo oney (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(2):239–240, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894473/pdf .

Smith:1968:HTM

[Smi68a] Cyril Stanley Smith. A History of Tin Mining and Smelting in Corn-

wal l b y D. B. Barton (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):491–492,

July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894272/

pdf .

Smith:1968:GLI

[Smi68b] Goldwin Smith. Gr e ater L ondon: an Industrial Ge o gr aphy b y J.

E. Martin (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):120–122, Jan uary

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894363/pdf .

Smith:1968:PMA

[Smi68c] Ric hard K. Smith. The Politics of Military A viation Pr o cur ement,

1926–1934: a Study in the Politic al Assertation of Consensual V alues

b y Edwin H. Rutk o wski (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):248–

249, April 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894320/pdf .

Smith:1969:TCS

[Smi69a] Cyril Stanley Smith. T r aditional Cr afts and Skil ls. Life and Work

in Me diaeval and R enaissanc e Times b y V´ acla v Husa, et al. (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):92–94, Jan uary 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892323/pdf .

Smith:1969:HTI

[Smi69b] N. A. F. Smith. History of tec hnology at Imp erial College, Lon-

don. T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):172–173, April 1969. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892353/pdf.

Smith:1969:TDM

[Smi69c] Ric hard K. Smith. The TFX De cision: McNamar a and the Mili-

tary b y Rob ert J. Art, and: The SST: Her e It Comes R e ady or Not:

The Story of the Contr oversial Sup ersonic T r ansp ort b y Don Dwig-

gins (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):120–124, Jan uary 1969.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892339/pdf .

Smith:1969:TIS

[Smi69d] Cecil O. Smith, Jr. T e chnolo gic al Innovation and So ciety ed. b y

Dean Morse and Aaron W. W arner (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(3):470–473, July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/901641/pdf .

Sn yder:1962:AAA

[Sn y62] Melvin H. Sn yder, Jr. A er onautics and Astr onautics: an A meric an

Chr onolo gy of Scienc e and T e chnolo gy in the Explor ation of Sp ac e,

1915–1960 b y Eugene M. Emme (review). T e chnolo gy and Cultur e,

3(2):210–212, Spring 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895398/pdf .

Sn yder:1966:BDB

[Sn y66] Melvin H. Sn yder, Jr. Bil lion Dol lar Battle b y Harold Mansfield

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 7(1):113–115, Win ter 1966. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/893883/pdf .

Solo:1968:MME

[Sol68] Rob ert A. Solo. The meaning and measure of economic progress.

T e chnolo gy and Cultur e, 9(3):389–414, July 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894256/pdf .

Sonnenfeld:1963:R CG

[Son63] Joseph Sonnenfeld. R e adings in Cultur al Ge o gr aphy ed. b y Phillip

L. W agner and Marvin W. Mik esell (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 4(2):247–251, Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895022/pdf.

Sp ears:1962:USA

[Sp e62a] James R. H. Sp ears. Unite d States A rmy in World War II. The T e ch-

nic al Servic es. The Or dnanc e Dep artment: Pr o cur ement and Supply

b y Harry C. Thomson and Lido Ma y o (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 3(3):340–341, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895146/pdf .

Sp ence:1962:EUE

[Sp e62b] Clark C. Sp ence. Early uses of electricit y in American agricul-

ture. T e chnolo gy and Cultur e, 3(2):142–160, Spring 1962. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895377/pdf .

Sp encer:1963:FDF

[Sp e63] John R. Sp encer. Filarete’s description of a Fifteen th Cen tury Italian

iron smelter at F erriere. T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):201–206, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895003/pdf.

See commen ts [Smi64f, Eic64, Sp e64, Ret65 ].

Sp encer:1964:RDF

[Sp e64] John R. Sp encer. Resp onse: In defense of Filarete. T e chnolo gy and

Cultur e, 5(3):406–407, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894860/pdf. See [Sp e63, Ret65 ].

Sp encer:1969:MDG

[Sp e69] Daniel L. Sp encer. Mo dernization: The Dynamics of Gr owth ed. b y

Myron W einer (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(1):128–130, Jan-

uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892343/

pdf .

Spier:1960:AML

[Spi60] R. F. G. Spier. A dventur es with the Missing Link b y Ra ymond A. Dart

and Dennis Craig (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):254–256,

Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895633/

pdf.

Spier:1964:HNS

[Spi64a] Rob ert F. G. Spier. Human Natur e and The Study of So ciety: The Pa-

p ers of R ob ert R e dfield ed. b y Margaret P ark Redfield (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 5(1):126–127, Win ter 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894950/pdf .

Spier:1964:PBC

[Spi64b] Rob ert F. G. Spier. Pr ehistory and the Be ginnings of Civilization

b y Jacquetta Ha wk es and Sir Leonard W o olley (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(3):443–445, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894868/pdf .

Spier:1968:EER

[Spi68a] Rob ert F. G. Spier. Ethnolo gia Eur op ae a: R evue Internationale

d’Ethnolo gie Eur op ´ eenne (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):635–

636, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894243/pdf .

Spier:1968:SAH

[Spi68b] Rob ert F. G. Spier. The Stone A ge Hunters b y Grahame Clark (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):601–602, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894222/pdf .

Spier:1969:MCP

[Spi69] Rob ert F. G. Spier. The Material Cultur e of the Pe oples of the

Gwemb e V al ley b y Barrie Reynolds (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):343–344, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892389/pdf .

Sp orn:1963:ERB

[Sp o63] Philip Sp orn. Ec onomic R e development in Bituminous Co al b y C. L.

Christenson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):224–227, Spring

1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895013/pdf .

Smith:1961:ISF

[SS61] Cyril Stanley Smith and Anneliese Sisco. Iron and steel in 1621: The

“Fidelle ouv erture de l’art de serrurier” of Math urin Jousse. T e chnol-

o gy and Cultur e, 2(2):131–145, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895548/pdf .

Stern:1962:SME

[Ste62] N. S. Stern. Sie gfrie d Mar cus, Ein Erfinderleb en b y Gusta v Goldb ec k

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 3(1):93–95, Win ter 1962. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895420/pdf .

Steinitz:1963:WL V

[Ste63] Kate T. Steinitz. The World of L e onar do da Vinci, Man of Scienc e,

Engine er and Dr e amer of Flight b y Iv or B. Hart (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 4(1):84–88, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895048/pdf .

Stephenson:1965:MGF

[Ste65] C. B. Stephenson. Of Men and Galaxies b y F red Ho yle (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(3):503–504, Summer 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894710/pdf .

Stearns:1967:HTH

[Ste67] P eter N. Stearns. Har d Times: Human Do cuments of the Industrial

R evolution b y E. Ro yston Pik e (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(4):497–499, Octob er 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894405 .

Stearns:1968:ESB

[Ste68a] P eter N. Stearns. A n Exp anding So ciety: Britain, 1830–1900 b y G.

S. R. Kitson Clark (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):618–620,

Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894235/

pdf .

Stearns:1968:GTH

[Ste68b] P eter N. Stearns. “Golden Times”: Human Do cuments of the

Victorian A ge b y E. Ro yston Pik e (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):494–495, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894274/pdf.

Stearns:1968:A TB

[Ste68c] P eter N. Stearns. The A ge of T r ansition: Britain in the Ninete enth

and Twentieth Centuries b y D. F. MacDonald (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 9(1):123–125, Jan uary 1968. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894365/pdf .

Sto v er:1962:C

[Sto62a] Carl F. Sto v er. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):617–619,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895117/

pdf .

Sto v er:1962:I

[Sto62b] Carl F. Sto v er. In tro duction. T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):383–384,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895097/

pdf .

Sto c kw ell:1963:W AP

[Sto63] Ric hard E. Sto c kw ell. The We ap ons A c quisition Pr o c ess: an Ec o-

nomic A nalysis b y Merton J. P ec k and F rederic M. Sc herer (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):233–234, Spring 1963. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895016/pdf .

Sto c kw ell:1964:AAE

[Sto64a] R. E. Sto c kw ell. Astr onautic al and A er onautic al Events of 1962, and:

Pr oje ct Mer cury: a Chr onolo gy b y James M. Grim w o o d of the Na-

tional Aeronautics and Space Administration, and: Mer cury Pr oje ct

Summary, Including R esults of the F ourth Manne d Orbital Flight,

May 15 and 16, 1963 b y v arious administrators and scien tists of the

National Aeronautics and Space Administration (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(3):459–461, Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894878/pdf .

Sto c kw ell:1964:MMV

[Sto64b] R. E. Sto c kw ell. Mariner: Mission to V enus b y the Staff, Jet Propul-

sion Lab oratory

, California Institute of T ec hnology (review). T e chnol-

o gy and Cultur e, 5(2):267–268, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894908/pdf.

Sto c kw ell:1965:EYG

[Sto65a] Ric hard E. Sto c kw ell. The Early Y e ars, Go ddar d Sp ac e Flight Cen-

ter: Historic al Origins and A ctivities thr ough De c emb er 1962 b y the

Staff, Go ddard Space Fligh t Cen ter. National Aeronautics and Space

Administration (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(1):150, Win ter

1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894806/pdf .

Sto c kw ell:1965:HR T

[Sto65b] Ric hard E. Sto c kw ell. The History of R o cket T e chnolo gy ed. b y Eugene

M. Emme (review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):668–669, F all 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894658/pdf .

Sto c kw ell:1968:SFW

[Sto68] Ric hard E. Sto c kw ell. Sp ac e F r ontier b y W ernher v on Braun (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):251–252, April 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894323/pdf .

Sto c kw ell:1969:BSC

[Sto69a] Ric hard E. Sto c kw ell. The Be ginnings of Satel lite Communic ations

b y J. R. Pierce (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(2):329–330,

April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892381/

pdf .

Sto v er:1969:ALE

[Sto69b] John F. Sto v er. A meric an L o c omotives: an Engine ering History,

1830–1880 b y John H. White, Jr. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 10(2):316–317, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892372/pdf .

Stra y er:1963:MTS

[Str63] Joseph R. Stra y er. Me dieval T e chnolo gy and So cial Change b y Lynn

White, jr (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):62–65, Win ter 1963.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895038/pdf .

Strassmann:1964:RIC

[Str64] W. P aul Strassmann. The risks of inno v ation in 20th cen tury man-

ufacturing metho ds. T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):215–223, Spring

July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894285/

pdf .

Thai:1962:C

[Tha62] V u V an Thai. Commen tary . T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):620–623,

F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895118/

pdf .

Thac kra y:1969:LSB

[Tha69] Arnold Thac kra y . The Lunar So ciety of Birmingham. University of

Birmingham Historic al Journal (review). T e chnolo gy and Cultur e,

10(2):310–312, April 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/892368/pdf .

Theobald:1962:L TP

[The62] Rob ert Theobald. Long-term prosp ects and problems. T e chnolo gy

and Cultur e, 3(4):601–616, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895116/pdf .

CMSTICM:1963:MST

[The63] The Committee on Museums of Science and T ec hnology (Chair-

man, T orsten Althin) of The In ternational Council of Museums (UN-

ESCO). Museums of science and tec hnology . T e chnolo gy and Cultur e,

4(1):130–147, Win ter 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895067/pdf .

Thompson:1960:PRA

[Tho60] George Ra ynor Thompson. The Pulse of R adar. The A utobio gr aphy of

Sir R ob ert Watson-Watt b y Sir Rob ert W atson-W att (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 1(2):191–194, Spring 1960. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895260/pdf .

Thompson:1961:EAE

[Tho61a] B. C. Thompson. Ener gy in the A meric an Ec onomy, 1850–1975: an

Ec onomic Study of its History and Pr osp e cts b y Sam H. Sc h urr and

Bruce C. Netsc hert (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(3):285–287,

Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895480/

pdf .

Thompson:1961:AER

[Tho61b] B. C. Thompson. The A tom and the Ener gy R evolution b y Norman

Lansdell (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):83–85, Win ter 1961.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895598/pdf .

Thomas:1965:GEF

[Tho65a] W a yne Thomas. Giant Enterprise: F or d, G.M., and the A utomobile

Industry b y Alfred D. Chandler, Jr. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(2):284–285, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894750/pdf .

Thompson:1965:NR U

[Tho65b] Burlo c k C. Thompson. Natur al R esour c es for U.S. Gr owth: a L o ok

A he ad to the Y e ar 2000 b y Hans H. Landsb erg (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 6(3):499–501, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894708/pdf .

Thorndik e:1965:WT

[Tho65c] Lynn Thorndik e. W ords in theophilus. T e chnolo gy and Cultur e, 6

(3):442–443, Summer 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894679/pdf .

Thompson:1966:EPC

[Tho66] B. C. Thompson. Ener gy: Its Pr o duction, Conversion and Use in

the Servic e of Man b y Philip Sp orn (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 7(1):77–80, Win ter 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/893862/pdf .

Tib ensky:1967:HST

[Tib67] Jan Tib ensky

. The history of science and tec hnology in Slo v akia. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(4):480–484, Octob er 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894399/pdf.

T offler:1966:A CM

[T of66] Alvin T offler. The A c cidental Century b y Mic hael Harrington (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 7(2):252–255, Spring 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895192/pdf .

T offler:1967:FPE

[T of67] Alvin T offler. F utur e Perfe ct ed. b y H. Bruce F ranklin (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 8(1):151–153, Jan uary 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894527/pdf .

T ok at y:1963:SR T

[T ok63] G. A. T ok at y . So viet ro c k et tec hnology . T e chnolo gy and Cultur e, 4(4):

515–528, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894968/pdf .

T ok at y:1968:RSF

[T ok68] G. A. T ok at y . R ussian Solid-F uel R o ckets b y V. N. Sok ol’skii (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):621–625, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894237/pdf .

T opping:1965:BRA

[T op65a] A. D. T opping. The British R igid A irship, 1908–1931: a Study in

We ap ons Policy b y Robin Higham (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 6(2):312–315, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894766/pdf .

T opping:1965:HAB

[T op65b] A. D. T opping. The History of A irships b y Basil Clark e (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(2):315–316, Spring 1965. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894767/pdf .

T opping:1966:AAM

[T op66a] A. D. T opping. The A irships A kr on and Mac on: Flying A ir cr aft Car-

riers of the Unite d States Navy b y Ric hard K. Smith (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 7(4):554–558, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894562/pdf .

T opping:1966:ISR

[T op66b] A. D. T opping. The inaccurate “Slide rule”. T e chnolo gy and Cultur e,

7(3):408–409, Summer 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894588/pdf .

T o wle:1963:GLC

[T o w63] Edw ard L. T o wle. The Gr e at L akes Car F erries b y George W. Hilton

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(3):357–359, Summer 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894987/pdf .

T o wle:1964:GLB

[T o w64] Edw ard L. T o wle. Gr e at L akes Basin ed. b y Ho w ard J. Pincus (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):467–469, Summer 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894882/pdf .

T o wle:1965:PHG

[T o w65] Edw ard L. T o wle. A Pictorial History of the Gr e at L akes b y Har-

lan Hatc her and Eric h W alter (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(1):134–136, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894796/pdf .

T rac h ten b erg:1964:THV

[T ra64] Alan T rac h ten b erg. T ec hnology and h uman v alues: The p enn state

CCLE conference. T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):359–376, Summer

1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894853/pdf .

T rac h ten b erg:1965:MTF

[T ra65] Alan T rac h ten b erg. Mark Twain

’s F able of Pr o gr ess: Politic al and

Ec onomic Ide as in “A Conne cticut Y anke e” b y Henry Nash Smith

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):527–530, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894723/pdf.

T yler:1962:WW C

[T yl62] Ralph W. T yler. Where w e came out. T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):

651–658, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

895123/pdf .

Sun:1964:SCC

[tZS64] E tu Zen Sun. Scienc e and Civilization in China. V ol. IV, Physics and

Physic al T e chnolo gy; Part I: Physics b y Joseph Needham (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):89–92, Win ter 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894930/pdf .

Sun:1965:W CC

[tZS65] E tu Zen Sun. W u Ch’i-c h ¨ un: Profile of a Chinese sc holar-

tec hnologist. T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):394–406, Summer 1965.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894674/pdf .

Usher:1960:IMB

[Ush60] Abb ott P a yson Usher. The industrialization of Mo dern Britain. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 1(2):109–127, Spring 1960. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/895247/pdf .

Usher:1961:HMM

[Ush61] Abb ott P a yson Usher. History of the Mil ling Machine: a Study in

T e chnic al Development b y Rob ert S. W o o dbury (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 2(1):43–44, Win ter 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895579/pdf .

Usher:1964:WWM

[Ush64] Abb ott P a yson Usher. The Waldstein Wo olen Mil l. Noble En-

tr epr eneurship in Eighte enth Century Bohemia b y Herman F reuden-

b erger (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):449–450, Summer 1964.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894871/pdf .

Uy eki:1964:CSS

[Uy e64] Eugene S. Uy eki. Confer enc e on Sp ac e, Scienc e, and Urb an Life (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):626–628, F all 1964. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894839/pdf .

Uy eki:1968:MTP

[Uy e68a] Eugene S. Uy eki. Metr op olitan T r ansp ortation Politics and the New

Y ork R e gion b y Jameson W. Doig (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):514–516, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894286/pdf .

Uy eki:1968:UTP

[Uy e68b] Eugene S. Uy eki. The Urb an T r ansp ortation Pr oblem b y J. R. Mey er,

et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):240–242, April 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894315/pdf .

V atter:1968:DGN

[V at68] Harold G. V atter. The Dynamics of Gr owth in New England’s Ec on-

omy, 1870–1964 b y Rob ert W. Eisenmenger (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 9(4):606–608, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/894226/pdf .

v onBraun:1963:RJJ

[vB63] W ernher v on Braun. The Redstone, Jupiter, and Juno. T e chnolo gy

and Cultur e, 4(4):452–465, F all 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894963/pdf .

V ernon:1964:IGW

[V er64] Ra ymond V ernon. Industrial Gr owth and World T r ade b y A. Maizels

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(2):268–270, Spring 1964. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894909/pdf .

Virginsky:1968:BSN

[Vir68] V. S. Virginsky

. The birth of steam na vigation in Russia and Rob ert

F ulton. T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):562–569, Octob er 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894214/pdf.

Vivian:1968:A TK

[Viv68] C. H. Vivian. The A rt of T unnel ling b y Karoly Szec h y (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(1):130–132, Jan uary 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894369/pdf .

V ogel:1965:ANH

[V og65] Rob ert M. V ogel. Assem bling a new Hall of Civil Engineering. T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(1):59–73, Win ter 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894779/pdf .

V ogel:1967:IAS

[V og67] Rob ert M. V ogel. Industrial arc heology at the Smithsonian institu-

tion: an in terim rep ort. T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):379–387, July

1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894435/pdf .

V ogel:1969:SSE

[V og69] Rob ert M. V ogel. The Stationary Ste am Engine b y George W atkins

(review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(4):610–613, Octob er 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/892413/pdf .

v onW eiher:1967:VTT

[vW67] Sigfrid v on W eiher. V ersuch ¨ ub er T ele gr aphie und T ele gr aphen b y

J. L. Bo ec kmann (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):222–223,

April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894467/

pdf .

W ailes:1967:IMS

[W ai67] Rex W ailes. The industrial mon umen ts surv ey . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 8(2):199–203, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894459/pdf .

W ailes:1968:WSE

[W ai68] Rex W ailes. Windmills in Southern Europ e. T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):456–458, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894262/pdf.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/893854/pdf .

W ertime:1966:MME

[W er66b] Theo dore A. W ertime. Marshall Mcluhan and the extensions of Man.

T e chnolo gy and Cultur e, 7(4):504–510, F all 1966. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894534/pdf .

W ertime:1967:NLA

[W er67] Theo dore A. W ertime. A new lo ok at ancien t tec hnology: The Smith-

sonian program. T e chnolo gy and Cultur e, 8(4):485–489, Octob er 1967.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894400/pdf .

W ertime:1968:CCC

[W er68a] Theo dore A. W ertime. Culture and con tin uit y: a commen tary on

Mazlish and Mumford. T e chnolo gy and Cultur e, 9(2):203–212, April

1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894300/pdf .

W ertime:1968:HEW

[W er68b] Theo dore A. W ertime. Hans Eb erhard W ulff (1907–67). T e chnolo gy

and Cultur e, 9(3):459–461, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894263/pdf .

White:1960:TMA

[Whi60] Lynn White, Jr. T ec hnology in the Middle Ages. T e chnolo gy and

Cultur e, 1(4):339–344, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895610/pdf .

White:1961:EME

[Whi61] Lynn White, Jr. Eilmer of malmesbury

, an elev en th cen tury a via-

tor: a case study of tec hnological inno v ation, its con text and tradi-

tion. T e chnolo gy and Cultur e, 2(2):97–111, Spring 1961. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895545/pdf .

White:1962:AIC

[Whi62] Lynn White, Jr. The act of in v en tion: Causes, con texts, con tin uities

and consequences. T e chnolo gy and Cultur e, 3(4):486–500, F all 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895105/pdf .

White:1963:DPL

[Whi63] Lynn White, Jr. Do cuments p our l’Histoir e des T e chniques, Cahier

No. 1 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):51, Win ter 1963. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895032/pdf .

White:1964:TR

[Whi64] Lynn White, Jr. Theophilus redivivus. T e chnolo gy and Cultur e,

5(2):224–233, Spring 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894894/pdf .

White:1967:FSD

[Whi67] John H. White, Jr. F ar ewel l to Ste am b y Da vid Plo wden (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 8(3):406, July 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894441/pdf .

White:1968:DSG

[Whi68a] John H. White, Jr. Diesel Sp otter’s Guide b y Jerry A. Pink epank,

and: L o c o 1 — the Diesel ed. b y Harold H. Carstens (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 9(4):616–617, Octob er 1968. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894233/pdf .

White:1968:NGL

[Whi68b] John H. White, Jr. The Narr ow-Gauge L o c omotives: The Baldwin

Catalo g of 1877 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(4):614–615, Oc-

tob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894232/

pdf .

White:1968:R CY

[Whi68c] John H. White, Jr. The R ailr o ad Cab o ose: Its 100 Y e ar History,

L e gend and L or e b y William F. Knapk e (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 9(4):614, Octob er 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894231/pdf.

White:1968:SNO

[Whi68d] John H. White, Jr. Septim us Norris and the origins of the ten-wheel

lo comotiv e. T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):55–62, Jan uary 1968. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894344/pdf .

White:1968:HMZ

[Whi68e] Lynn White, Jr. Das Hausbuch der Mendelschen Zw¨ olfbr ¨ uderstiftung

zu N ¨ urnb er g: Deutsche Handwerkerbilder des 15. und 16. Jahrhun-

derts ed. b y Wilhelm T reue, et al. (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):480–481, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894267/pdf .

White:1968:IP

[Whi68f ] Lynn White, Jr. The in v en tion of the parac h ute. T e chnolo gy and

Cultur e, 9(3):462–467, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894264/pdf .

White:1969:KBF

[Whi69] Lynn White, Jr. Ky eser’s “Bel lifortis”: The first tec hnological treatise

of the Fifteen th Cen tury. T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):436–441,

July 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901626/

pdf .

Wieb e:1964:OTD

[Wie64] Rob ert Wieb e. The Origins of T e ap ot Dome: Pr o gr essives, Parties,

and Petr oleum, 1909–1921 b y J. Leonard Bates (review). T e chnolo gy

and Cultur e, 5(4):614–616, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/894834/pdf .

Wik:1960:AM

[Wik60] Reynold Millard Wik. Agricultural mac hinery . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 1(4):381–388, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895617/pdf .

Wik:1961:GSP

[Wik61] Reynold M. Wik. Go d Sp e e d the Plow: The Coming of Ste am Culti-

vation to England b y Clark C. Sp ence (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 2(2):187–189, Spring 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895559/pdf .

Wik:1962:HFS

[Wik62] Reynold Millard Wik. Henry F ord’s science and tec hnology for ru-

ral America. T e chnolo gy and Cultur e, 3(3):247–258, Summer 1962.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895126/pdf .

Wik:1964:FDR

[Wik64] Reynold M. Wik. F or d: De cline and R ebirth, 1933–1962 b y F rank

E. Hill and Allan Nevins (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(4):616–

618, F all 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894835/

pdf .

Williams:1960:BIE

[Wil60a] T rev or I. Williams. The Br ewing Industry in England, 1700–1830

b y P eter Mathias (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(2):188–189,

Spring 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895258/

pdf .

Williams:1960:EA C

[Wil60b] Hermann W arner Williams, Jr. Eur op e an A rmour, cir c a 1066 to cir c a

1700 b y Claude Blair (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1(3):262–263,

Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895636/

pdf .

Williams:1961:GBI

[Wil61a] T rev or I. Williams. Guinness’s Br ewery in the Irish Ec onomy, 1759–

1876 b y P atric k Lync h and John V aizey (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 2(3):273–275, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895473/pdf .

Williams:1961:WRR

[Wil61b] T rev or I. Williams. Williams reviews the review issue. T e chnolo gy

and Cultur e, 2(3):254–260, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN

0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.

edu/pub/1/article/895465/pdf.

Williamson:1961:EIR

[Wil61c] Harold F. Williamson. The Ele ctric Interurb an R ailways in A meric a

b y George W. Hilton and John F. Due (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 2(3):284–285, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895479/pdf .

Wilkinson:1963:BBE

[Wil63] Norman B. Wilkinson. Brandywine b orro wings from Europ ean tec h-

nology . T e chnolo gy and Cultur e, 4(1):1–13, Win ter 1963. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895028/pdf .

Williams:1964:RBH

[Wil64a] T rev or I. Williams. The R e d Barr el: a History of Watney Mann

b y Hurford Janes (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):452–453,

Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894873/

pdf .

Williamson:1964:SSC

[Wil64b] Harold F. Williamson. Str ate gy and Structur e: Chapters in the His-

tory of the Industrial Enterprise b y Alfred D. Chandler, Jr. (review).

T e chnolo gy and Cultur e, 5(1):107, Win ter 1964. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894938/pdf .

Wilkinson:1965:DRB

[Wil65a] Norman B. Wilkinson. David R ittenhouse b y Bro ok e Hindle (re-

view). T e chnolo gy and Cultur e, 6(3):465–468, Summer 1965. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894692/pdf .

Wilkinson:1965:MPJ

[Wil65b] Norman B. Wilkinson. Making Powder, b y Jean Appier Hanzelet.

T e chnolo gy and Cultur e, 6(4):633–635, F all 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894646/pdf .

Wilkinson:1965:AFW

[Wil65c] Norman B. Wilkinson. In an ticipation of F rederic k W. T a ylor: a

study of w ork b y Lammot du P on t, 1872. T e chnolo gy and Cultur e,

6(2):208–221, Spring 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894733/pdf .

Williamson:1967:WFW

[Wil67] Harold F. Williamson. The Wir e That F enc e d the West b y Henry D.

McCallum, F rances T. McCallum (review). T e chnolo gy and Cultur e,

8(1):107–108, Jan uary 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894506/pdf .

Wilson:1968:CAA

[Wil68] Eugene E. Wilson. Carrier A dmir al b y Admiral J. J. “Jo c k o” Clark,

U.S.N. (Ret.), and Clark G. Reynolds (review). T e chnolo gy and Cul-

tur e, 9(3):505–506, July 1968. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894281/pdf .

Wiles:1969:SMF

[Wil69a] P eter Wiles. Soviet Metal-fabric ating and Ec onomic Development:

Pr actic e versus Policy b y Da vid Granic k (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 10(1):117–118, Jan uary 1969. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/892337/pdf .

Wilson:1969:LEP

[Wil69b] Eugene E. Wilson. The Lib erty Engine, 1918–1942 b y Philip S. Dic k ey

I I I (review). T e chnolo gy and Cultur e, 10(3):464–468, July 1969. CO-

DEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/901639/pdf .

Wisnewsky:1961:NIP

[Wis61] Edw ard Wisnewsky

. Nationalize d Industry and Public Ownership b y

William A. Robson (review). T e chnolo gy and Cultur e, 2(4):422–426,

F all 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895450/

pdf .

Wish:1963:IWH

[Wis63] Harv ey Wish. The Image, or What Happ ene d to The A meric an Dr e am

b y Daniel Bo orstin (review). T e chnolo gy and Cultur e, 4(2):215–216,

Spring 1963. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895007/

pdf .

Wisdom:1966:NCC

[Wis66] J. O. Wisdom. The need for corrob oration: Commen ts on Agassi’s

pap er. T e chnolo gy and Cultur e, 7(3):367–370, Summer 1966. CODEN

TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL

https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894581/pdf. See [Aga66,

Aga67 ].

Wisdom:1967:RMD

[Wis67] J. O. Wisdom. Rules for making disco v eries: Reply to Dr. Agassi.

T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):210–212, April 1967. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894462/pdf. See [Aga67 ].

W olfe:1965:SMW

[W ol65] Ro y I. W olfe. Str ate gy for Mobility b y Wilfred Ow en (review). T e ch-

nolo gy and Cultur e, 6(2):305–307, Spring 1965. CODEN TECUA3.

ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.

jhu.edu/pub/1/article/894762/pdf .

W olff:1966:DST

[W ol66] Klaus H. W olff. The Development of the Sp anish T extile Industry,

1750–1800 b y James Cla yburn LaF orce, Jr. (review). T e chnolo gy and

Cultur e, 7(4):528–529, F all 1966. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/

article/894547/pdf .

W olfe:1967:IHI

[W ol67] Ro y I. W olfe. The Imp act of Highway Investment on Development b y

George W. Wilson, et al. (review). T e chnolo gy and Cultur e, 8(2):253–

255, April 1967. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-

3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/

894480/pdf .

W o o dbury:1960:CMH

[W o o60a] Rob ert S. W o o dbury

. Contributions fr om the Museum of History

and T e chnolo gy, Pap ers 1–11 (review). T e chnolo gy and Cultur e, 1

(3):269–271, Summer 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895639/pdf.

3(3):320–321, Summer 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895137/pdf .

Zimmerman:1964:F CP

[Zim64] Joseph F. Zimmerman. F e der al Conservation Policy, 1921–1933 b y

Donald C. Sw ain (review). T e chnolo gy and Cultur e, 5(3):465–467,

Summer 1964. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729

(electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894881/

pdf .

Zimmerman:1965:LUP

[Zim65] Joseph F. Zimmerman. L and Use Policy and Pr oblems in the Unite d

States ed. b y Ho w ard Ottoson (review). T e chnolo gy and Cultur e,

6(1):140–142, Win ter 1965. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/894800/pdf .

Zuc k erman:1968:IPS

[Zuc68] Harriet Zuc k erman. Invention and the Patent System b y S. C. Gil-

fillan (review). T e chnolo gy and Cultur e, 9(1):107–109, Jan uary 1968.

CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (electronic).

URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/894356/pdf .

Zv orikine:1960:SHT

[Zv o60] A. Zv orikine. The So viet history of tec hnology . T e chnolo gy and Cul-

tur e, 1(4):421–425, F all 1960. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895625/pdf .

Zv orikine:1961:CUC

[Zv o61a] A. Zv orikine. Concerning a unified concept of tec hnical progress:

Zv orkine on Druc k er’s “Work and T o ols”. T e chnolo gy and Cultur e,

2(3):249–253, Summer 1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X

(prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/

1/article/895463/pdf. See commen ts [Dru61a ].

Zv orikine:1961:HTS

[Zv o61b] A. Zv orikine. The history of tec hnology as a science and as a branc h

of learning: a So viet view. T e chnolo gy and Cultur e, 2(1):1–4, Win ter

1961. CODEN TECUA3. ISSN 0040-165X (prin t), 1097-3729 (elec-

tronic). URL https://muse.jhu.edu/pub/1/article/895569/pdf.

Zv orikine:1962:TLD

[Zv o62] A. Zv orikine. T ec hnology and the la ws of its dev elopmen t. T e chnolo gy

and Cultur e, 3(4):443–458, F all 1962. CODEN TECUA3. ISSN 0040-

165X (prin t), 1097-3729 (electronic). URL https://muse.jhu.edu/

pub/1/article/895101/pdf.