Faire des paragraphes
Un paragraphe se termine par une ou plusieurs lignes complètement blanches — des lignes ne contenant même pas un %. Une ligne à blanc ne devrait pas apparaître là où un nouveau paragraphe n’a pas le droit de commencer, tel que en mode mathématique ou dans l’argument d’une commande de rubricage.

\indent
\indent produit un espace horizontal dont la largeur est égale à la longueur \parindent, le renfoncement normal d’un paragraphe. Elle est utilisée pour ajouter un renfoncement de paragraphe là où il serait autrement supprimé.
La valeur par défaut de \parindent est 1em en mode two-column, autrement elle vaut 15pt pour les documents 10pt, 17pt pour 11pt, et 1.5em pour 12pt.

\noindent
Utilisée au commencement d’un paragraphe, la commande \noindent supprime tout renfoncement de paragraphe.

... fin du paragraphe précédent.

\noindent Ce paragraphe n'est pas renfoncé.

Elle est sans effet quand elle est utilisée au milieu d’un paragraphe.
Pour éliminer le renfoncement de paragraphe dans tout un document, mettez \setlength{\parindent}{0pt} dans le préambule.

\parskip
\parskip est une longueur élastique définissant l’espace vertical additionnel ajouté avant chaque paragraphe. La valeur par défaut est 0pt plus1pt.

Notes en marge
Synopsis :

\marginpar[gauche]{droite}

La commande \marginpar crée une note dans la marge. La première ligne de la note a la même ligne de base que la ligne dans le texte où le \marginpar se trouve.
Lorsque vous spécifiez seulement l’argument obligatoire droite, le texte est placé
dans la marge de droite pour une disposition en recto simple (option oneside, voir Document class options) ;
dans la marge extérieure pour une disposition en recto-verso (option twoside, voir Document class options) ;
dans la nearest la plus proche pour une disposition à deux colonnes (option twocolumn, voir Document class options).
La commande \reversemarginpar place les notes en marge suivante sur la marge opposée (interne). \normalmarginpar les replace dans la position par défaut.
Lorsque vous spécifier les deux arguments, gauche est utilisé pour is used la marge de gauche, et droite est utilisé pour la marge de is used droite.
Le premier mot doit normalement ne pas être sujet à une césure ; Vous pouvez activer la césure à cet endroit en commençant le nœud avec \hspace{0pt}.
Ces paramètres affectent le formattage de la note :
\marginparpush 	Espace verticale minimale entre les notes ; par défaut ‘7pt’ pour des documents à ‘12pt’, ‘5pt’ sinon.
\marginparsep 	Espace horizontale entre le texte principal et la note ; par défaut ‘11pt’ pour des documents à ‘10pt’, ‘10pt’ sinon.
\marginparwidth 	Largeur de la note même ; la valeur par défaut est ‘90pt’ pour un document en recto simple et à ‘10pt’ , ‘83pt’ pour ‘11pt’, et ‘68pt’ pour ‘12pt’ ; ‘17pt’ de plus dans chacun de ces cas pour un document recto-verso. En mode à deux colonnes, la valeur par défaut est ‘48pt’.
La routine standarde de LaTeX pour les notes en marge n’empêche pas les notes de déborder hors du bas de la page.