Referencias Cruzadas
Una razón para numerar cosas como figuras y ecuaciones es para referir al lector a ellas, como en “Vea la Figura 3 para más detalles”.

\label
Sinopsis:

\label{clave}

Una instrucción \label que aparece en un texto normal asigna a clave el número de la unidad de sección actual; que aparece dentro de un entorno numerado asignando ese número a clave.
Un nombre de clave puede consistir de cualquier secuencia de letras, dígitos, o caracteres de puntuación. Distingue entre letras mayúsculas y minúsculas.
Para evitar la creación accidental de dos etiquetas con el mismo nombre, es común el uso de etiquetas que consisten de un prefijo y un sufijo, separados por una coma o un punto. Algunos prefijos utilizados convencionalmente:
ch 	para capítulos
sec 	para instrucciones de seccionado de bajo nivel
fig 	para figuras
tab 	para tablas
eq 	para ecuaciones
Por lo tanto, una etiqueta para una figura parecería como fig:snark o fig.snark.

\pageref{clave}
Sinopsis:

\pageref{clave}

La instrucción \pageref{clave} produce el número de página del lugar en el texto en donde aparece la instrucción \label{clave}.

\ref{clave}
Sinopsis:

\ref{clave}

La instrucción \ref produce el número de la unidad de sección de la ecuación, pie de página, figura, …, de la instrucción \label correspondiente (véase \label). Esta no produce ningún texto, como por ejemplo la palabra ‘Sección’ o ‘figura’, únicamente el número.